en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created.
ru	Если этот параметр выбран, при запуске системы автоматизации или при создании/сохранении устройства будут созданы все запросы WMI, связанные с шаблоном устройства.

en	Associated WMI Queries
ru	Связанные запросы WMI

en	WMI Query Exists
ru	Запрос WMI существует

en	WMI Query Does Not Exist
ru	Запрос WMI не существует

en	No Associated WMI Queries.
ru	Нет соответствующих запросов WMI.

en	Add WMI Query
ru	Добавить запрос WMI

en	Add WMI Query to Device Template
ru	Добавить запрос WMI в шаблон устройства

en	Click 'Continue' to delete the following WMI Queries will be disassociated from the Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие запросы WMI, которые будут удалены из шаблона устройства.

en	WMI Query Name: %s
ru	Имя запроса WMI: %s

en	Remove WMI Query
ru	Удалить запрос WMI

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
ru	Дайте этой учетной записи значимое имя, которое будет отображаться на экране.

en	The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary.
ru	Имя пользователя, которое будет использоваться для аутентификации. Пожалуйста, при необходимости включите и домен.

en	Press 'Continue' to delete the following accounts.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие учетные записи.

en	You must select at least one account.
ru	Вы должны выбрать хотя бы одну учетную запись.

en	Account [edit: %s]
ru	Учетная запись [редактирование: %s]

en	Account [new]
ru	Учетная запись [новая]

en	WMI Accounts
ru	WMI счета

en	No Accounts Found
ru	Счета не найдены

en	Give this query a meaningful name that will be displayed.
ru	Дайте этому запросу значимое имя, которое будет отображаться на экране.

en	Collection Frequency
ru	Частота сбора данных

en	When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used.
ru	Когда этот WMI-запрос добавляется к устройству, будет использоваться частота сбора данных.

en	Should this Query be enabled on hosts using it
ru	Если этот запрос будет включен на хостах, использующих его

en	The Namespace for this Query.
ru	Пространство имен для этого запроса.

en	The Query to execute for gathering WMI data from the device.
ru	Запрос на выполнение для сбора данных WMI с устройства.

en	When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma.
ru	Когда WMI-запрос возвращает несколько строк, какое Имя ключа будет основным ключом или индексом? Если основной ключ содержит несколько столбцов, разделите их запятой.

en	Click 'Continue' to Delete the following WMI Queries.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующие запросы WMI.

en	You must select at least one WMI Query.
ru	Вы должны выбрать хотя бы один запрос WMI.

en	Delete WMI Query
ru	Удалить запрос WMI

en	Query [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	Query [new]
ru	Запрос [новый]

en	WQL Query

en	Get Computer Information
ru	Получить компьютерную информацию

en	Get System Processes
ru	Получить системные процессы

en	Get Installed Software
ru	Получить установленное программное обеспечение

en	Get Operating System Information
ru	Получить информацию об операционной системе

en	Get OD Service Information
ru	Получить сервисную информацию OD

en	Get System Enclosure Information
ru	Получить информацию о системном шкафу

en	Get System Physical Memory Information
ru	Получить информацию о физической памяти системы

en	Get Memory Device Details
ru	Получить сведения об устройстве памяти

en	Get System BIOS Information
ru	Получить информацию о BIOS системы

en	Get System Baseboard Information
ru	Получить информацию о базовой панели системы

en	Get Processor Information
ru	Получить информацию об процессоре

en	Ping a Known Address from Computer
ru	Пинг по известному адресу с компьютера

en	Get Row System OS Performance Data
ru	Получить данные о производительности строковых систем ОС

en	Get Formatted System OS Performance Data
ru	Отформатировать данные о производительности ОС системы

en	Get Formatted Phsycal Disk Performance Data
ru	Отформатировать данные производительности псикального диска

en	Get Raw Phsycal Disk Performance Data
ru	Получить исходные данные производительности исходного психодиального диска

en	Get Logical Disk Information
ru	Получить информацию о логическом диске

en	Get Formatted Logical Disk Performance Data
ru	Форматирование данных о производительности логических дисков

en	Get Raw Logical Disk Performance Data
ru	Получить исходные логические данные производительности диска

en	Get Formatted CPU Performance Data
ru	Получить отформатированные данные о производительности процессора

en	Get Raw CPU Performance Data
ru	Получить исходные данные производительности процессора

en	Get Raw Memory Performance Data
ru	Получить исходные данные производительности памяти

en	Get Formatted Network Performance Data
ru	Получить отформатированные данные о производительности сети

en	Get Raw Network Performance Data
ru	Получить исходные данные производительности сети

en	Get Network Adapter Information
ru	Получить информацию о сетевом адаптере

en	Get Computer Asset Information
ru	Получить информацию о компьютерных активах

en	Name Space
ru	Пространство имен

en	If you need assistance on error codes, use google, or here use the following Link %s.
ru	Если вам нужна помощь по кодам ошибок, используйте Google, или здесь используйте следующие процентные соотношения ссылок.

en	Microsoft Common WBEM Errors
ru	Microsoft Общие ошибки WBEM Ошибки Microsoft

en	Distributed COM Setup
ru	Распределенная настройка COM-сервера

en	For WMI to work the user account you are using must be granted Distributed COM permissions, and the Windows Firewall must be configured to allow Distributed COM communications. You can find a real good document on this procedure at the following Link %s.
ru	Для работы WMI с учетной записью пользователя, которую вы используете, должны быть назначены Distributed COM разрешения, а брандмауэр Windows Firewall должен быть настроен на разрешение Distributed COM соединений. Вы можете найти очень хороший документ по этой процедуре на следующих ссылках %s.

en	More Class Information @Microsoft
ru	Дополнительная информация о классе @Microsoft

en	Run the WMI Query against the Device
ru	Запустите запрос WMI на устройство

en	Clear the results panel.
ru	Очистите панель результатов.

en	Pick from a list of common queries.
ru	Выберите из списка распространенных запросов.

en	Get some help on setting up WMI
ru	Получите помощь по настройке WMI

en	Create a new WMI Query from the existing Query.
ru	Создайте новый запрос WMI из существующего запроса.

en	Query Results
ru	Результаты запроса

en	Common Queries (Click to Select)
ru	Общие запросы (нажмите, чтобы выбрать)

en	WMI Setup Assistance
ru	Помощь по настройке WMI

en	ERROR: You must provide a host, username, password and query
ru	ERRROR: Вы должны указать хост, имя пользователя, пароль и запрос

en	WMI Query Results for Device: %s, Class: %s, Columns: %s, Rows: %s
ru	Результаты запроса WMI для устройства: %s, класс: %s, столбцы: %s, строки: %s

en	Showing columns and first one or two rows of data.
ru	Показывает столбцы и первые одну или две строки данных.