en	Queries
lv	Vaicājumi

en	Authentication
lv	Autentifikācija

en	WMI Management
lv	WMI vadība

en	WMI Data
lv	WMI dati

en	WMI Data Query
lv	WMI datu vaicājums

en	%d Minute
lv	%d minūte

en	%d Minutes
lv	%d minūtes

en	%d Hour
lv	%d stunda

en	%d Hours
lv	%d stundas

en	%d Day
lv	%d diena

en	Utilities
lv	Rīki

en	WMI Query Tool
lv	WMI vaicājumu rīks

en	Data Collection
lv	Datu apkopošana

en	WMI Queries
lv	WMI vaicājumi

en	Template Editor
lv	Veidņu redaktors

en	WMI Autenication
lv	WMI autentifikācija

en	(Edit)
lv	(Rediģēt)

en	(Query)
lv	(Vaicāt)

en	WMI Account Options
lv	WMI konta opcijas

en	WMI Authentication Account
lv	WMI autentifikācijas konts

en	Choose an account to use when Authenticating via WMI
lv	Izvēlieties kontu, ko izmantot WMI autentifikācijai

en	1 Process
lv	1 process

en	%d Processes
lv	%d procesi

en	WMI Settings
lv	WMI iestatījumi

en	Enable WMI Data Collection
lv	Aktivizēt WMI datu vākšanu

en	Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices.
lv	Atķeksējiet, ja vēlaties WMI spraudnim vaicāt Windows ierīces.

en	Concurrent Processes
lv	Vienlaicīgo procesu skaits

en	How many concurrent WMI queries do you want the system to run?
lv	Cik vienlaicīgus WMI vaicājumus vēlaties, lai sistēma veiktu?

en	Auto Create WMI Queries
lv	Automātiski izveidot WMI vaicājumus

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created.
lv	Ja atķeksēts, palaižot automatizāciju vai izveidojot/saglabājot ierīci, tiks izveidoti visi WMI vaicājumi, kas saistīti ar ierīces veidni.

en	Misc
lv	Dažādi

en	Associated WMI Queries
lv	Sasaistītie WMI vaicājumi

en	Name
lv	Nosaukums

en	Status
lv	Statuss

en	WMI Query Exists
lv	Pastāv WMI vaicājums

en	WMI Query Does Not Exist
lv	Nepastāv WMI vaicājums

en	No Associated WMI Queries.
lv	Nav saistītu WMI vaicājumu.

en	Delete
lv	Dzēst

en	Add WMI Query
lv	Pievienot WMI vaicājumu

en	Add
lv	Pievienot

en	Add WMI Query to Device Template
lv	Pievienot WMI vaicājumu ierīces veidnei

en	Click 'Continue' to delete the following WMI Queries will be disassociated from the Device Template.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādītos WMI vaicājumus, kuri tiks atsaistīti no ierīces veidnes.

en	WMI Query Name: %s
lv	WMI vaicājuma nosaukums: %s

en	Cancel
lv	Atcelt

en	Continue
lv	Turpināt

en	Remove WMI Query
lv	Noņemt WMI vaicājumu

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
lv	Piešķiriet šīm kontam jēgpilnu nosaukumu, kas tiks attēlots.

en	Username
lv	Lietotājvārds

en	The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary.
lv	Lietotājvārds, kurš tiks izmantots autentifikācijai. Ja nepieciešams, lūdzu, norādiet arī domēnu.

en	Password
lv	Parole

en	The password used for authentication.
lv	Parole, kura tiks izmantota autentifikācijai.

en	Press 'Continue' to delete the following accounts.
lv	Nospiediet 'Turpināt', lai dzēstu norādītos kontus.

en	You must select at least one account.
lv	Jums ir jāizvēlas vismaz viens konts.

en	Account [edit: %s]
lv	Konts [labot: %s]

en	Account [new]
lv	Konts [jauns]

en	WMI Accounts
lv	WMI konti

en	Search
lv	Meklēt

en	Accounts
lv	Konti

en	Default
lv	Noklusējuma

en	Go
lv	Palaist

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Description
lv	Apraksts

en	Devices
lv	Ierīces

en	No Accounts Found
lv	Konti nav atrasti

en	Give this query a meaningful name that will be displayed.
lv	Piešķiriet šim vaicājumam jēgpilnu nosaukumu, kas tiks attēlots.

en	Collection Frequency
lv	Ievākšanas biežums

en	When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used.
lv	Šī ir datu ievākšanas biežums, ko izmantos, kad WMI vaicājums tiek pievienots ierīcei.

en	Enabled
lv	Iespējots

en	Should this Query be enabled on hosts using it
lv	Vai šo vaicājumu iespējot resursdatoriem, kas to izmanto

en	Namespace
lv	Nosaukumvieta

en	The Namespace for this Query.
lv	Šī vaicājuma nosaukumvieta.

en	Query
lv	Vaicājums

en	The Query to execute for gathering WMI data from the device.
lv	Vaicājums, ko izpildīt, lai ievāktu WMI datus no ierīces.

en	Primary Key
lv	Primārā atslēga

en	When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma.
lv	Kad WMI vaicājums atgriež vairākas rindas, kurš atslēgas nosaukums būs primārā atslēga vai indekss? Ja primārajā atslēgā ir vairākas kolonnas, atdaliet tās ar komatu.

en	Click 'Continue' to Delete the following WMI Queries.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādītos WMI vaicājumus.

en	You must select at least one WMI Query.
lv	Jums ir jāizvēlas vismaz viens WMI vaicājums.

en	Return
lv	Atgriezties

en	Delete WMI Query
lv	Dzēst WMI vaicājumu

en	Query [edit: %s]
lv	Vaicājums [labot: %s]

en	Query [new]
lv	Vaicājums [jauns]

en	Has Graphs
lv	Satur grafikus

en	ID

en	Frequency
lv	Frekvence

en	WQL Query
lv	WQL vaicājums

en	Get Computer Information
lv	Iegūt informāciju par datoru

en	Get System Processes
lv	Iegūt sistēmas procesus

en	Get Installed Software
lv	Iegūt uzstādītās programmas

en	Get Operating System Information
lv	Iegūt informāciju par operētājsistēmu

en	Get OD Service Information
lv	Iegūt OD pakalpojuma informāciju

en	Get System Enclosure Information
lv	Iegūt informāciju par ierīces korpusu

en	Get System Physical Memory Information
lv	Iegūt informāciju par ierīces fizisko atmiņu

en	Get Memory Device Details
lv	Iegūt informāciju par ierīces atmiņu

en	Get System BIOS Information
lv	Iegūt ierīces UEFI (BIOS) informāciju

en	Get System Baseboard Information
lv	Iegūt ierīces mātesplates informāciju

en	Get Processor Information
lv	Iegūt informāciju par procesoru

en	Ping a Known Address from Computer
lv	Ping zināmu adresi no datora

en	Get Row System OS Performance Data
lv	Iegūt virknes ierīces operētājsistēmas veiktspējas datus

en	Get Formatted System OS Performance Data
lv	Iegūt formatētus ierīces operētājsistēmas veiktspējas datus

en	Get Formatted Phsycal Disk Performance Data
lv	Iegūt formatētus fiziskā diska veiktspējas datus

en	Get Raw Phsycal Disk Performance Data
lv	Iegūt neapstrādātus fiziskā diska veiktspējas datus

en	Get Logical Disk Information
lv	Iegūt loģiskā diska informāciju

en	Get Formatted Logical Disk Performance Data
lv	Iegūt formatētus loģiskā diska veiktspējas datus

en	Get Raw Logical Disk Performance Data
lv	Iegūt neapstrādātus loģiskā diska veiktspējas datus

en	Get Formatted CPU Performance Data
lv	Iegūt formatētus CPU veiktspējas datus

en	Get Raw CPU Performance Data
lv	Iegūt neapstrādātus CPU veiktspējas datus

en	Get Raw Memory Performance Data
lv	Iegūt neapstrādātus atmiņas veiktspējas datus

en	Get Formatted Network Performance Data
lv	Iegūt formatētus tīkla veiktspējas datus

en	Get Raw Network Performance Data
lv	Iegūt neapstrādātus tīkla veiktspējas datus

en	Get Network Adapter Information
lv	Iegūt informāciju par tīkla adapteri

en	Get Computer Asset Information
lv	Iegūt informāciju par datora īpašumiem

en	Name Space
lv	Vārda telpa

en	Close
lv	Aizvērt

en	If you need assistance on error codes, use google, or here use the following Link %s.
lv	Ja jums nepieciešama palīdzība par kļūdu kodiem, izmantojiet Google vai sekojiet šai saitei %s.

en	Microsoft Common WBEM Errors
lv	Microsoft izplatītākās WBEM kļūdas

en	Distributed COM Setup
lv	Distributed COM iestatīšana

en	For WMI to work the user account you are using must be granted Distributed COM permissions, and the Windows Firewall must be configured to allow Distributed COM communications. You can find a real good document on this procedure at the following Link %s.
lv	Lai WMI darbotos, norādītajam lietotāja kontam ir jāpiešķir Distributed COM atļaujas un Windows ugunsmūrim ir jāļauj Distributed COM sakari. Labu dokumentāciju par šo tēmu variet atrast saitē %s.

en	Host
lv	Resursdatora

en	Command
lv	Komanda

en	More Class Information @Microsoft
lv	Plašāka informācija par klasi @Microsoft

en	Run
lv	Palaist

en	Run the WMI Query against the Device
lv	Palaist WMI vaicājumu pret ierīci

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Clear the results panel.
lv	Notīrīt rezultātu paneli.

en	Pick from a list of common queries.
lv	Izvēlieties no izplatītāko vaicājumu saraksta.

en	Get some help on setting up WMI
lv	Saņemt palīdzību WMI iestatīšanā

en	Help
lv	Palīdzība

en	Create a new WMI Query from the existing Query.
lv	Izveidot jaunu WMI vaicājumu no esošā vaicājuma.

en	Query Results
lv	Vaicājuma rezultāti

en	Common Queries (Click to Select)
lv	Izplatītākie vaicājumi (noklikšķiniet, lai izvēlētos)

en	WMI Setup Assistance
lv	WMI iestatīšanas palīdzība

en	ERROR: You must provide a host, username, password and query
lv	KĻŪDA: ir jānorāda resursdators, lietotājvārds, parole un vaicājums

en	WMI Query Results for Device: %s, Class: %s, Columns: %s, Rows: %s
lv	WMI vaicājuma rezultāti Ierīcei: %s, Klase: %s, Kolonnas: %s, Rindas: %s

en	Showing columns and first one or two rows of data.
lv	Rāda datu kolonnas un pirmo vai divas pirmās datu rindas.