en	Queries
bg	Заявки

en	WMI Management
bg	WMI управление

en	WMI Data
bg	WMI данни

en	WMI Data Query

en	%d Day
bg	% d ден

en	WMI Query Tool
bg	WMI инструмент за заявки

en	Data Collection
bg	Събиране на данни

en	WMI Queries
bg	WMI заявки

en	Template Editor
bg	Редактор на шаблони

en	WMI Autenication

en	(Edit)

en	(Query)
bg	Query (заявка/запитване)

en	WMI Account Options
bg	Опции за сметка на WMI

en	WMI Authentication Account
bg	Проверка на автентичността на WMI

en	Choose an account to use when Authenticating via WMI
bg	Изберете акаунт, който да използвате при удостоверяване чрез WMI

en	1 Process
bg	1 Процес

en	%d Processes
bg	Получаване на системни процеси

en	WMI Settings
bg	WMI настройки

en	Enable WMI Data Collection
bg	Събиране на данни

en	Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако искате приставката WMI да прави заявки за устройства с Windows.

en	Concurrent Processes
bg	Получаване на системни процеси

en	How many concurrent WMI queries do you want the system to run?
bg	Колко едновременни WMI заявки искате да работи системата?

en	Auto Create WMI Queries
bg	Автоматично създаване на WMI заявки

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all WMI Queries associated with the Device Template will be created.
bg	Ако е избрано, когато се изпълнява или автоматизация, или при създаване / запазване на устройство, ще бъдат създадени всички WMI заявки, свързани с шаблона на устройството.

en	Associated WMI Queries
bg	Свързани WMI заявки

en	WMI Query Exists
bg	Съществува WMI заявка

en	WMI Query Does Not Exist
bg	WMI не съществува

en	No Associated WMI Queries.
bg	Няма свързани WMI заявки.

en	Add WMI Query
bg	Добавяне на WMI заявка

en	Add WMI Query to Device Template
bg	Добавете WMI заявка към Шаблон на устройството

en	Click 'Continue' to delete the following WMI Queries will be disassociated from the Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните WMI заявки, които няма да бъдат свързани с шаблона на устройството.

en	WMI Query Name: %s
bg	Име на заявката за WMI: %s

en	Remove WMI Query
bg	Премахване на WMI заявка

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
bg	Дайте на този акаунт смислено име, което ще се покаже.

en	The username that will be used for authentication. Please also include the domain if necessary.
bg	Потребителското име, което ще се използва за удостоверяване. Моля, включете домейна, ако е необходимо.

en	The password used for authentication.
bg	Паролата, използвана за удостоверяване.

en	Press 'Continue' to delete the following accounts.
bg	Натиснете „Напред“, за да изтриете следните профили.

en	You must select at least one account.
bg	Трябва да изберете поне един профил.

en	Account [edit: %s]
bg	Профил [редактиране: %s]

en	Account [new]
bg	Профил [нов]

en	WMI Accounts
bg	WMI сметки

en	No Accounts Found
bg	Няма намерени профили

en	Give this query a meaningful name that will be displayed.
bg	Дайте на тази заявка значимо име, което ще се покаже.

en	Collection Frequency
bg	Честота на събиране

en	When this WMI Query is added to a Device, this is the Frequency of Data Collection that will be used.
bg	Когато тази WMI заявка е добавена към устройство, това е честотата на събиране на данни, която ще се използва.

en	Should this Query be enabled on hosts using it
bg	Ако тази заявка бъде активирана за хостове, които я използват

en	Namespace
bg	Именно пространство

en	The Namespace for this Query.
bg	Пространството от имена за тази заявка.

en	The Query to execute for gathering WMI data from the device.
bg	Заявката за изпълнение за събиране на WMI данни от устройството.

en	Primary Key
bg	Първичен ключ

en	When a WMI Query returns multiple rows, which Keyname will be the primary key or index? If the Primary Key includes multiple columns, separate them with a comma.
bg	Когато WMI Query върне няколко реда, кой Keyname ще бъде първичен ключ или индекс? Ако първичният ключ включва няколко колони, отделете ги със запетая.

en	Click 'Continue' to Delete the following WMI Queries.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните WMI заявки.

en	You must select at least one WMI Query.
bg	Трябва да изберете поне една WMI заявка.

en	Delete WMI Query
bg	Изтриване на заявката за WMI

en	Query [edit: %s]
bg	Заявка [редактиране: %s]

en	Query [new]
bg	Заявка [нова]

en	Has Graphs
bg	Има графики

en	WQL Query

en	Get Computer Information
bg	Получете информация за компютъра

en	Get System Processes
bg	Получаване на системни процеси

en	Get Installed Software
bg	Изтеглете инсталиран софтуер

en	Get Operating System Information
bg	Получете информация за операционната система

en	Get OD Service Information
bg	Получете информация за услугата OD

en	Get System Enclosure Information
bg	Получете информация за системното приложение

en	Get System Physical Memory Information
bg	Получете информация за физическата памет на системата

en	Get Memory Device Details
bg	Получете подробности за устройството с памет

en	Get System BIOS Information
bg	Получете информация за системния BIOS

en	Get System Baseboard Information
bg	Получете информация за системната платка

en	Get Processor Information
bg	Получаване на информация за процесора

en	Ping a Known Address from Computer
bg	Пинг на известен адрес от компютъра

en	Get Row System OS Performance Data
bg	Получете данни за производителността на операционната система

en	Get Formatted System OS Performance Data
bg	Получете форматирани данни за производителността на операционната система

en	Get Formatted Phsycal Disk Performance Data
bg	Получете форматирани данни за производителност на Phsycal диск

en	Get Raw Phsycal Disk Performance Data
bg	Получаване на Raw Phsycal данни за производителността на диска

en	Get Logical Disk Information
bg	Получаване на логическа информация за диска

en	Get Formatted Logical Disk Performance Data
bg	Получете форматирани логически данни за производителността на диска

en	Get Raw Logical Disk Performance Data
bg	Получете сурови логически данни за производителността на диска

en	Get Formatted CPU Performance Data
bg	Получете форматирани данни за производителността на процесора

en	Get Raw CPU Performance Data
bg	Получете сурови данни за производителността на процесора

en	Get Raw Memory Performance Data
bg	Получаване на данни за производителността на необработени данни

en	Get Formatted Network Performance Data
bg	Получете форматирани данни за производителността на мрежата

en	Get Raw Network Performance Data
bg	Получаване на данни за производителността на мрежата

en	Get Network Adapter Information
bg	Получете информация за мрежовия адаптер

en	Get Computer Asset Information
bg	Получаване на информация за компютърни активи

en	Name Space
bg	Име пространство

en	If you need assistance on error codes, use google, or here use the following Link %s.
bg	Ако имате нужда от помощ за кодове за грешки, използвайте google или тук използвайте следната връзка %s.

en	Microsoft Common WBEM Errors
bg	Общи грешки на WBEM

en	Distributed COM Setup
bg	Разпределена COM настройка

en	For WMI to work the user account you are using must be granted Distributed COM permissions, and the Windows Firewall must be configured to allow Distributed COM communications. You can find a real good document on this procedure at the following Link %s.
bg	За да може WMI да работи с потребителския акаунт, който използвате, трябва да бъдат предоставени разрешения за дистрибутиран COM, а защитната стена на Windows трябва да е конфигурирана така, че да позволява разпределени COM комуникации. Можете да намерите истински добър документ за тази процедура на следната връзка %s.

en	More Class Information @Microsoft
bg	Още информация за класа @Microsoft

en	Run the WMI Query against the Device
bg	Стартирайте WMI заявката срещу устройството

en	Clear the results panel.
bg	Изчистете панела с резултати.

en	Pick from a list of common queries.
bg	Изберете от списък с често задавани заявки.

en	Get some help on setting up WMI
bg	Потърсете помощ при настройката на WMI

en	Create a new WMI Query from the existing Query.
bg	Създайте нова WMI заявка от съществуващата заявка.

en	Query Results
bg	Резултати от заявките

en	Common Queries (Click to Select)
bg	Общи заявки (Кликнете, за да изберете)

en	WMI Setup Assistance
bg	Помощ за инсталиране на WMI

en	ERROR: You must provide a host, username, password and query
bg	ГРЕШКА: Трябва да предоставите хост, потребителско име, парола и заявка

en	WMI Query Results for Device: %s, Class: %s, Columns: %s, Rows: %s
bg	WMI резултати от заявки за устройство: %s, клас: %s, колони: %s, редове: %s

en	Showing columns and first one or two rows of data.
bg	Показват се колони и първи или два реда данни.