en	%d Seconds
vi	% d Giây

en	A Useful Name for this Proxy.
vi	Tên hữu ích cho Proxy này.

en	New Proxy
vi	Proxy mới

en	The Proxy Hostname.
vi	Tên máy chủ proxy.

en	HTTP Port
vi	Mã HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
vi	Cổng proxy HTTP.

en	HTTPS Port
vi	Mã HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
vi	Cổng Proxy HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
vi	Người dùng sử dụng để xác thực với Proxy nếu có.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
vi	Mật khẩu người dùng sử dụng để xác thực với Proxy nếu có.

en	Display Name of this server
vi	Tên hiển thị của máy chủ này

en	Enable Server
vi	Kích hoạt máy chủ

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
vi	Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa máy chủ này khỏi việc kiểm tra các url.

en	Is this server the local server?
vi	Đây có phải là máy chủ cục bộ không?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
vi	Chọn hộp này nếu máy chủ hiện tại bạn được kết nối là mục này.

en	Master Server
vi	Máy chủ chính

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
vi	Đặt máy chủ này thành máy chủ chính. Máy chủ chính xử lý tất cả các hoạt động Email

en	IP Address to connect to this server
vi	Địa chỉ IP để kết nối với máy chủ này

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
vi	Đây là URL để kết nối với remote.php trên máy chủ này.

en	Location of this server
vi	Vị trí của máy chủ này

en	Service Check Name
vi	Tên kiểm tra dịch vụ

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
vi	Tên được hiển thị cho Kiểm tra dịch vụ này và được bao gồm trong mọi thông báo Thông báo.

en	Enable Service Check
vi	Cho phép kiểm tra dịch vụ

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
vi	Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa url này khỏi bị kiểm tra.

en	The URL to Monitor
vi	URL để theo dõi

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
vi	Nhập địa chỉ IP để kết nối. Để trống sẽ sử dụng Độ phân giải DNS thay thế.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
vi	Nếu văn bản kết nối này yêu cầu proxy, hãy chọn nó ở đây. Nếu không, hãy chọn 'Không có'.

en	Compression

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
vi	Máy chủ yêu cầu nén gì? Hầu hết các máy chủ không cần điều này, nhưng một số sẽ không chuyển hướng đúng cách nếu không có nó.

en	Available Checks
vi	Séc có sẵn

en	Requires Authentication
vi	Yêu cầu xác thực

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
vi	Chọn hộp này nếu trang web thường trả về Lỗi 401 vì nó yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

en	Check Certificate
vi	Kiểm tra giấy chứng nhận

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
vi	Nếu sử dụng SSL, hãy chọn hộp này nếu bạn muốn xác thực chứng chỉ. Mặc định bật, tắt nếu trang web của bạn sử dụng chứng chỉ tự ký.

en	Notification Timing
vi	Thời gian thông báo

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
vi	URL phải ngừng hoạt động bao nhiêu phút trước khi nó gửi thông báo. Sau khi một cảnh báo được gửi, để gửi Email 'Phục hồi trang web', nó cũng phải lên số phút này.

en	Time Out
vi	Hết giờ

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
vi	Có bao nhiêu giây để cho phép trang hết thời gian chờ trước khi báo cáo xuống.

en	Verification Strings
vi	Chuỗi xác minh

en	Response Search String
vi	Chuỗi tìm kiếm phản hồi

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
vi	Đây là chuỗi để tìm kiếm trong phản hồi URL cho Dịch vụ web trực tiếp và đang hoạt động.

en	Response Search String - Maintenance Page
vi	Chuỗi tìm kiếm phản hồi - Trang bảo trì

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
vi	Đây là chuỗi để tìm kiếm trên Trang Bảo trì. Kiểm tra dịch vụ sẽ kiểm tra chuỗi này nếu không tìm thấy chuỗi trên. Nếu được tìm thấy, điều đó có nghĩa là Dịch vụ Web đang được bảo trì.

en	Response Search String - Failed
vi	Chuỗi tìm kiếm phản hồi - Không thành công

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
vi	Đây là chuỗi để tìm kiếm một lỗi đã biết trong phản hồi của Dịch vụ web. Kiểm tra dịch vụ sẽ chỉ cảnh báo nếu chuỗi này được tìm thấy, bỏ qua mọi vấn đề về thời gian chờ và chuỗi tìm kiếm ở trên.

en	Notify Format
vi	Thông báo tài khoản

en	This is the format to use when sending the notification email
vi	Đây là định dạng để sử dụng khi gửi email thông báo

en	Notification List
vi	Thiết lập Thông báo

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
vi	Đây là danh sách các tài khoản sẽ được thông báo khi trang web này bị sập.

en	Notify Accounts
vi	Thông báo tài khoản

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
vi	Đây là danh sách các tài khoản sẽ được thông báo khi trang web này bị sập.

en	Extra Alert Emails
vi	Email thông báo thêm

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
vi	Bạn có thể chỉ định ở đây thêm Email để nhận thông báo cho URL này (được phân tách bằng dấu phẩy)

en	Proxies
vi	Proxy

en	Log History
vi	Xem lịch sử

en	Cacti Master

en	Cacti Remote Server
vi	Máy chủ từ xa Cacti

en	Web Service Check Admin
vi	Quản trị dịch vụ web

en	Web Service Checks
vi	Kiểm tra dịch vụ web

en	WebSeer Service Checks
vi	Kiểm tra dịch vụ WebSeer

en	Service Check Edit
vi	Kiểm tra dịch vụ Chỉnh sửa

en	Service Check Save
vi	Tên kiểm tra dịch vụ

en	WebSeer Servers
vi	Máy chủ WebSeer

en	Server Edit
vi	Chỉnh sửa máy chủ

en	Save Server
vi	Kích hoạt máy chủ

en	WebSeer Proxies
vi	Máy chủ WebSeer

en	Proxie Edit
vi	Proxy

en	Save Proxy
vi	Proxy mới

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Delete URL
vi	Xóa

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Disable URL
vi	Vô hiệu hóa

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Enable URL
vi	Bật

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Duplicate URL
vi	Bản sao

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
vi	Truy vấn [chỉnh sửa: %s]

en	Query [new]
vi	Truy vấn [mới]

en	No Users Selected
vi	Không có người dùng nào được chọn

en	Users Selected
vi	Người dùng đã chọn

en	All Users Selected
vi	Tất cả người dùng đã chọn

en	HTTP Code
vi	Mã HTTP

en	DNS

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
vi	Không có sự kiện trong lịch sử

en	Auth
vi	Xác thực

en	Last Check
vi	Lần cuối kiểm tra vào

en	Edit Service Check
vi	Cho phép kiểm tra dịch vụ

en	Disable Service Check
vi	Cho phép kiểm tra dịch vụ

en	View Service Check History
vi	Kiểm tra dịch vụ web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
vi	DNS: Máy chủ %s - Bản ghi cho %s

en	No Servers Found
vi	Không tìm thấy máy chủ

en	Webseer Service Checks
vi	Kiểm tra dịch vụ WebSeer

en	Webseer Service Check History
vi	Kiểm tra dịch vụ WebSeer

en	Date Search
vi	Tìm kiếm

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Delete Proxy
vi	Xóa

en	Proxy [edit: %s]
vi	Truy vấn [chỉnh sửa: %s]

en	Proxy [new]
vi	Truy vấn [mới]

en	Ports (http/https)
vi	Cổng (http / https)

en	Webseer Proxy Management
vi	Quản lý máy chủ Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Delete Server
vi	Máy chủ WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Disable Server
vi	Kích hoạt máy chủ

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	No Events in History
vi	Không có sự kiện trong lịch sử

en	This Host
vi	Máy chủ này

en	Edit Server
vi	Sửa Site

en	View Server History
vi	Xem lịch sử

en	Webseer Servers
vi	Máy chủ WebSeer

en	Triggered
vi	Kích hoạt

en	Webseer Server History
vi	Máy chủ WebSeer