en	None
tr	Yok

en	%d Minute
tr	% d dakika

en	%d Minutes
tr	%d Dakika

en	%d Seconds
tr	%d saniye

en	Delete
tr	Sil

en	Disable
tr	Devre Dışı

en	Enable
tr	Etkinleştir

en	Duplicate
tr	Kopyala

en	Name
tr	İsim

en	A Useful Name for this Proxy.
tr	Bu Proxy için Kullanışlı Bir Ad.

en	New Proxy
tr	Yeni Proxy

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	The Proxy Hostname.
tr	Proxy Ana Bilgisayar Adı.

en	HTTP Port
tr	HTTP bağlantı noktası

en	The HTTP Proxy Port.
tr	HTTP Proxy Bağlantı Noktası.

en	HTTPS Port
tr	HTTP Kodu

en	The HTTPS Proxy Port.
tr	HTTPS Proxy Bağlantı Noktası.

en	User Name
tr	Kullanıcı Adı

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
tr	Varsa, Proxy ile kimlik doğrulaması yapmak için kullanılacak kullanıcı.

en	Password
tr	Şifre

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
tr	Varsa, Proxy ile kimlik doğrulaması yapmak için kullanılacak kullanıcı parolası.

en	General Settings
tr	Genel Ayarlar

en	Display Name of this server
tr	Bu sunucunun Görünen Adı

en	Enable Server
tr	Sunucuyu Etkinleştir

en	Enable Servers
tr	Sunucuyu Etkinleştir

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
tr	Bu sunucunun URL'leri kontrol etmesini devre dışı bırakmak için bu kutunun işaretini kaldırın.

en	Is this server the local server?
tr	Bu sunucu yerel sunucu mu?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
tr	Bağlandığınız sunucu bu giriş ise bu kutuyu işaretleyin.

en	Master Server
tr	Ana Sunucu

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
tr	Bu sunucuyu Ana sunucuya ayarlar. Ana sunucu tüm e-posta işlemlerini gerçekleştirir.

en	IP Address
tr	IP Adresi

en	IP Address to connect to this server
tr	Bu sunucuya bağlanmak için IP Adresi

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
tr	Bu sunucudaki remote.php'ye bağlanılacak URL.

en	Location
tr	Konum

en	Location of this server
tr	Bu sunucunun yeri

en	Service Check Name
tr	Servis Kontrol Adı

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
tr	Bu Servis Kontrolü için görüntülenen ad ve Uyarı bildirimlerine dahil edilir.

en	Enable Service Check
tr	Servis Kontrolünü Etkinleştir

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
tr	Bu URL'nin denetlenmesini devre dışı bırakmak için bu kutunun işaretini kaldırın.

en	The URL to Monitor
tr	İzlenecek URL

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
tr	Bağlanmak için bir IP adresi girin. Boş bırakmak, bunun yerine DNS Çözünürlüğünü kullanır.

en	Proxy Server
tr	Proxy Sunucusu

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
tr	Bu bağlantı metni bir proxy gerektiriyorsa, buradan seçin. Aksi takdirde 'Yok'u seçin.

en	Compression
tr	Sıkıştırma

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
tr	Sunucu hangi sıkıştırmayı gerektiriyor? Çoğu sunucu buna ihtiyaç duymamalıdır, ancak bazıları onsuz düzgün bir şekilde yeniden yönlendirmeyecektir.

en	Available Checks
tr	Mevcut Çekler

en	Requires Authentication
tr	Kimlik Doğrulama Gerektirir

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
tr	Site normalde bir kullanıcı adı ve şifre gerektirdiği için 401 Hatası döndürecekse bu kutuyu işaretleyin.

en	Check Certificate
tr	Sertifikayı Kontrol Et

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
tr	SSL kullanıyorsanız, sertifikayı doğrulamak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, sitenin kendinden imzalı bir sertifikası kullanıyorsanız kapatın.

en	Notification Timing
tr	Bildirim Zamanlaması

en	Trigger
tr	Tetik

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
tr	Bir uyarı göndermeden önce URL’nin kaç dakika kapalı kalması gerekir. Bir uyarı gönderildikten sonra, bir 'Site Kurtarılıyor' E-postasının gönderilebilmesi için bu dakika kadar olmalıdır.

en	Time Out
tr	Zaman aşımı

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
tr	Sayfanın aşağı olarak bildirilmeden önce sayfanın zaman aşımına uğramasına izin vermek için kaç saniye bekleyin.

en	Verification Strings
tr	Doğrulama Dizeleri

en	Response Search String
tr	Yanıt Arama Dizesi

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
tr	Bu, canlı ve çalışan bir Web Hizmeti için URL yanıtında aranacak dizedir.

en	Response Search String - Maintenance Page
tr	Yanıt Arama Dizesi - Bakım Sayfası

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
tr	Bu Bakım Sayfasında aranacak dizedir. Yukarıdaki kontrol bulunmazsa, Servis Kontrolü bu dizgiyi kontrol eder. Eğer bulunursa, Web Servisinin bakım altında olduğu anlamına gelir.

en	Response Search String - Failed
tr	Yanıt Arama Dizesi - Başarısız

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
tr	Bu, Web Hizmeti yanıtında bilinen bir hatayı aramak için kullanılan dizedir. Servis Kontrolü, yalnızca bu dizgi bulunduğunda, zaman aşımı sorunlarını ve yukarıdaki arama dizelerini dikkate almazsa uyarır.

en	Notification Settings
tr	Bildirim Ayarları

en	Notify Format
tr	Hesapları bildir

en	This is the format to use when sending the notification email
tr	Bu, bildirim e-postasını gönderirken kullanılacak biçimdir

en	Notification List
tr	Bildirim Ayarları

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
tr	Bu web sitesi düştüğünde haberdar edilecek hesapların listesidir.

en	Notify Accounts
tr	Hesapları bildir

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
tr	Bu web sitesi düştüğünde haberdar edilecek hesapların listesidir.

en	Extra Alert Emails
tr	Ekstra Uyarı E-postaları

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
tr	Bu URL için uyarılar almak için buraya ek E-postalar belirleyebilirsiniz (virgülle ayrılmış)

en	Checks
tr	Kontroller

en	Servers
tr	Sunucular

en	Proxies
tr	Vekiller

en	Log History
tr	Geçmişi Görüntüle

en	Cacti Master
tr	Kaktüsler Master

en	Cacti Remote Server
tr	Kaktüsler Uzak Sunucu

en	Web Service Check Admin
tr	Web Servis Kontrolü Yöneticisi

en	Management
tr	Kullanıcı Yonetimi

en	Web Service Checks
tr	Web Servis Kontrolleri

en	WebSeer Service Checks
tr	WebSeer Servis Kontrolleri

en	Service Check Edit
tr	Servis Kontrolü Düzenle

en	Service Check Save
tr	Servis Kontrol Adı

en	WebSeer Servers
tr	Web Sunucusu

en	Server Edit
tr	Sunucu Düzenlemesi

en	Save Server
tr	Sunucuyu Etkinleştir

en	WebSeer Proxies
tr	Web Sunucusu

en	Proxie Edit
tr	Vekiller

en	Save Proxy
tr	Yeni Proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Cancel
tr	İptal

en	Continue
tr	Devam et

en	Delete URL
tr	Sil

en	Delete URLs
tr	Sil

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable URL
tr	Devre Dışı

en	Disable URLs
tr	Devre Dışı

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable URL
tr	Etkinleştir

en	Enable URLs
tr	Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate URL
tr	Kopyala

en	Duplicate URLs
tr	Kopyala

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
tr	Sorgu [düzenle: %s]

en	Query [new]
tr	Sorgu [yeni]

en	No Users Selected
tr	Seçili Kullanıcı Yok

en	Users Selected
tr	Seçilmiş Kullanıcılar

en	All Users Selected
tr	Tüm Kullanıcılar Seçildi

en	All
tr	Tümü

en	Search
tr	Ara

en	Date
tr	Tarih

en	Error
tr	Hata

en	HTTP Code
tr	HTTP Kodu

en	DNS

en	Connect
tr	Bağlan

en	Redirect
tr	Yönlendir

en	Total
tr	Toplam

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
tr	Tarihte Etkinlik Yok

en	Actions
tr	Eylemler

en	Status
tr	Durum

en	Enabled
tr	Etkin

en	Auth
tr	auth

en	Timeout
tr	Zaman Aşımı

en	Last Check
tr	Son kontrol

en	Edit Service Check
tr	Servis Kontrolünü Etkinleştir

en	Disable Service Check
tr	Servis Kontrolünü Etkinleştir

en	View Service Check History
tr	Web Servis Kontrolleri

en	DNS: Server %s - A Record for %s
tr	DNS: Sunucu %s - %s için bir kayıt

en	N/A
tr	Yok

en	Down
tr	Aşağı

en	Up
tr	Yukarı

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	No Servers Found
tr	Sunucu Bulunamadı

en	Webseer Service Checks
tr	WebSeer Servis Kontrolleri

en	State
tr	Şehir

en	Any
tr	Herhangi

en	Refresh
tr	Yenile

en	Default
tr	Varsayılan

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	Webseer Service Check History
tr	WebSeer Servis Kontrolleri

en	Date Search
tr	Ara

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Proxy
tr	Sil

en	Delete Proxies
tr	Sil

en	Proxy [edit: %s]
tr	Sorgu [düzenle: %s]

en	Proxy [new]
tr	Sorgu [yeni]

en	Ports (http/https)
tr	Bağlantı noktaları (http / https)

en	Username
tr	Kullanıcı Adı

en	Not Set
tr	Ayarlanmadı

en	Webseer Proxy Management
tr	Web sunucusu Sunucu Yönetimi

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Server
tr	Web Sunucusu

en	Delete Servers
tr	Web Sunucusu

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Server
tr	Sunucuyu Etkinleştir

en	Disable Servers
tr	Sunucuyu Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.
tr	Aşağıdaki Proxy'leri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	No Events in History
tr	Tarihte Etkinlik Yok

en	Master

en	This Host
tr	Bu Sunucunun

en	Edit Server
tr	Siteyi Düzenle

en	View Server History
tr	Geçmişi Görüntüle

en	No
tr	Hayır

en	Yes
tr	Evet

en	Webseer Servers
tr	Web Sunucusu

en	Triggered
tr	Tetikleyici

en	Webseer Server History
tr	Web Sunucusu