en	%d Minute
sv	% d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Seconds
sv	%d sekunder

en	A Useful Name for this Proxy.
sv	Ett användbart namn för denna proxy.

en	New Proxy
sv	Ny proxy

en	The Proxy Hostname.
sv	Proxy-värdnamnet.

en	HTTP Port
sv	HTTP-kod

en	The HTTP Proxy Port.
sv	HTTP-proxyporten.

en	HTTPS Port
sv	HTTP-kod

en	The HTTPS Proxy Port.
sv	HTTPS-proxyporten.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
sv	Användaren som ska användas för att autentisera med Proxy om någon.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
sv	Användarlösenordet som ska användas för att autentisera med Proxy om någon.

en	Display Name of this server
sv	Visningsnamn på den här servern

en	Enable Server
sv	Aktivera servern

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
sv	Avmarkera den här rutan för att inaktivera den här servern från att kontrollera webbadresser.

en	Is this server the local server?
sv	Är den här servern den lokala servern?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
sv	Markera den här rutan om den nuvarande servern du är ansluten till är den här posten.

en	Master Server

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
sv	Ställer in denna server på masterservern. Masterserver hanterar all Email-operationer

en	IP Address to connect to this server
sv	IP-adress för att ansluta till den här servern

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
sv	Detta är URL-adressen för att ansluta till remote.php på den här servern.

en	Location of this server
sv	Plats för den här servern

en	Service Check Name

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
sv	Namnet som visas för denna servicekontroll och ingår i eventuella varningsmeddelanden.

en	Enable Service Check
sv	Aktivera servicekontroll

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
sv	Avmarkera den här rutan om du vill avaktivera den här webbadressen.

en	The URL to Monitor
sv	URL-adressen till Monitor

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
sv	Ange en IP-adress för att ansluta till. Om du lämnar tomt används DNS-upplösningen istället.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
sv	Om den här anslutningstexten kräver en proxy, välj den här. Välj annars 'Ingen'.

en	Compression
sv	Kompression

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
sv	Vilken komprimering kräver servern? De flesta servrar borde inte behöva detta, men vissa omdirigerar inte ordentligt utan det.

en	Available Checks
sv	Tillgängliga kontroller

en	Requires Authentication
sv	Kräver godkännande

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
sv	Markera den här rutan om webbplatsen normalt returnerar ett 401-fel eftersom det kräver ett användarnamn och lösenord.

en	Check Certificate
sv	Kontrollera certifikatet

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
sv	Om du använder SSL markerar du den här rutan om du vill validera certifikatet. Standard på, stäng av om du använder ett självsignerat certifikat.

en	Notification Timing
sv	Aviseringstidning

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
sv	Hur många minuter måste URL-adressen vara nere innan den skickar en varning. Efter att en varning skickats, måste det också vara uppe i det här antalet minuter för att en "Site Recovering" Email ska skickas.

en	Time Out
sv	Time-out

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
sv	Hur många sekunder tillåter sidan till timeout innan du rapporterar den som nere.

en	Verification Strings
sv	Verifieringssträngar

en	Response Search String
sv	Svar söksträng

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
sv	Det här är strängen att söka efter i URL-svaret för en levande och fungerande webbtjänst.

en	Response Search String - Maintenance Page
sv	Response Search String - Underhållssida

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
sv	Detta är strängen att söka efter på underhållssidan. Tjänsten Check kontrollerar denna sträng om ovanstående sträng inte hittas. Om det hittas betyder det att webbtjänsten är under underhåll.

en	Response Search String - Failed
sv	Svarsökningsträng - Misslyckades

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
sv	Detta är strängen för att söka efter ett känt misslyckande i webbservicemeddelandet. Tjänsten kontrollerar endast om denna sträng hittas, ignorera eventuella timeout-problem och söksträngarna ovan.

en	Notify Format
sv	Meddela konton

en	This is the format to use when sending the notification email
sv	Detta är det format som ska användas när du skickar e-postmeddelandet

en	Notification List
sv	Inställningar för aviseringar

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
sv	Detta är en lista över konton som kommer att meddelas när denna webbplats går ner.

en	Notify Accounts
sv	Meddela konton

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
sv	Detta är en lista över konton som kommer att meddelas när denna webbplats går ner.

en	Extra Alert Emails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
sv	Du kan ange här extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här URL-adressen (komma-separerade)

en	Checks
sv	checkar

en	Proxies
sv	Ombud

en	Log History
sv	Visa historik

en	Cacti Master

en	Cacti Remote Server

en	Web Service Check Admin

en	Web Service Checks

en	WebSeer Service Checks

en	Service Check Edit

en	Service Check Save
sv	Service Check Name

en	WebSeer Servers
sv	WebSeer-servrar

en	Server Edit
sv	Server Redigera

en	Save Server
sv	Aktivera servern

en	WebSeer Proxies
sv	WebSeer-servrar

en	Proxie Edit
sv	Ombud

en	Save Proxy
sv	Ny proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Delete URL
sv	Radera

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Disable URL
sv	Inaktivera

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Enable URL
sv	Aktivera

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Duplicate URL
sv	Duplicera

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
sv	Fråga [redigera: %s]

en	Query [new]
sv	Fråga [ny]

en	No Users Selected
sv	Inga utvalda användare

en	Users Selected
sv	Användare valda

en	All Users Selected
sv	Alla användare valda

en	HTTP Code
sv	HTTP-kod

en	DNS

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
sv	Inga händelser i historien

en	Auth

en	Last Check
sv	Senaste kontrollen

en	Edit Service Check
sv	Aktivera servicekontroll

en	Disable Service Check
sv	Aktivera servicekontroll

en	View Service Check History
sv	Web Service Checks

en	DNS: Server %s - A Record for %s
sv	DNS: Server %s - En post för %s

en	No Servers Found
sv	Inga servrar hittades

en	Webseer Service Checks
sv	WebSeer Service Checks

en	Webseer Service Check History
sv	WebSeer Service Checks

en	Date Search
sv	Sök

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Delete Proxy
sv	Ta bort

en	Proxy [edit: %s]
sv	Fråga [redigera: %s]

en	Proxy [new]
sv	Fråga [ny]

en	Ports (http/https)
sv	Hamnar (http / https)

en	Webseer Proxy Management
sv	Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Delete Server
sv	WebSeer-servrar

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	Disable Server
sv	Aktivera servern

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande proxy.

en	No Events in History
sv	Inga händelser i historien

en	Master
sv	Bemästra

en	This Host
sv	Denna värd

en	Edit Server
sv	Redigera webbplats

en	View Server History
sv	Visa historik

en	Webseer Servers
sv	WebSeer-servrar

en	Triggered
sv	utlöst

en	Webseer Server History
sv	WebSeer-servrar