en	None
sv	Ingen

en	%d Minute
sv	%d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Seconds
sv	%d sekunder

en	Delete
sv	Radera

en	Disable
sv	Inaktivera

en	Enable
sv	Aktivera

en	Duplicate
sv	Duplicera

en	Name
sv	Namn

en	A Useful Name for this Proxy.
sv	Ett användbart namn för denna proxy.

en	New Proxy
sv	Ny proxy

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	The Proxy Hostname.
sv	Proxyns värdnamn.

en	HTTP Port
sv	HTTP-port

en	The HTTP Proxy Port.
sv	HTTP Proxy-port.

en	HTTPS Port
sv	HTTPS-port

en	The HTTPS Proxy Port.
sv	HTTPS-proxyporten.

en	User Name
sv	Användarnamn

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
sv	Den användare som ska användas för att autentisera sig hos proxyn, om sådan finns.

en	Password
sv	Lösenord

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
sv	Användarens lösenord som ska användas för att autentisera med proxyn, om det finns något.

en	General Settings
sv	Allmänna inställningar

en	Display Name of this server
sv	Visningsnamn för denna server

en	Enable Server
sv	Aktivera server

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
sv	Avmarkera den här rutan om du vill inaktivera servern från att kontrollera webbadresser.

en	Is this server the local server?
sv	Är den här servern den lokala servern?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
sv	Markera den här rutan om den aktuella servern du är ansluten till är den här posten.

en	Master Server

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
sv	Gör den här servern till Master-server. Master-servern hanterar alla e-postoperationer

en	IP Address
sv	IP adress

en	IP Address to connect to this server
sv	IP-adress för att ansluta till denna server

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
sv	Detta är URL:en för att ansluta till remote.php på den här servern.

en	Location
sv	Plats

en	Location of this server
sv	Plats för denna server

en	Service Check Name
sv	Service Check Namn

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
sv	Det namn som visas för denna servicekontroll och som ingår i eventuella varningsmeddelanden.

en	Enable Service Check
sv	Aktivera servicekontroll

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
sv	Avmarkera den här rutan för att förhindra att den här webbadressen kontrolleras.

en	The URL to Monitor
sv	URL:en som ska övervakas

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
sv	Ange en IP-adress att ansluta till. Om du lämnar den tom används DNS Resolution istället.

en	Proxy Server

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
sv	Om denna anslutningstext kräver en proxy, välj den här. Annars väljer du "Ingen".

en	Compression
sv	Kompression

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
sv	Vilken komprimering kräver servern? De flesta servrar bör inte behöva detta, men vissa kommer inte att omdirigera korrekt utan det.

en	Available Checks
sv	Tillgängliga checkar

en	Requires Authentication
sv	Kräver autentisering

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
sv	Markera den här rutan om webbplatsen normalt ska returnera ett 401-fel eftersom den kräver användarnamn och lösenord.

en	Check Certificate
sv	Kontrollera certifikat

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
sv	Om du använder SSL, markera den här rutan om du vill validera certifikatet. Standardinställningen är på, stäng av om webbplatsen använder ett självsignerat certifikat.

en	Notification Timing
sv	Tidpunkt för anmälan

en	Trigger
sv	Utlösare

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
sv	Hur många minuter webbadressen måste vara nere innan den skickar en varning. Efter att en varning har skickats måste den också vara uppe det här antalet minuter för att ett e-postmeddelande om att webbplatsen återhämtar sig ska kunna skickas.

en	Time Out

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
sv	Hur många sekunder ska sidan få ta timeout innan den rapporteras som nere.

en	Verification Strings
sv	Verifiering Strängar

en	Response Search String
sv	Söksträng för svar

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
sv	Detta är den sträng som ska sökas efter i URL-svaret för en aktiv och fungerande webbtjänst.

en	Response Search String - Maintenance Page
sv	Söksträng för svar - Underhållssida

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
sv	Detta är den sträng som ska sökas efter på underhållssidan. Service Check kommer att söka efter denna sträng om ovanstående sträng inte hittas. Om den hittas betyder det att webbtjänsten är under underhåll.

en	Response Search String - Failed
sv	Söksträng för svar - Misslyckades

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
sv	Detta är den sträng som ska användas för att söka efter ett känt fel i webbtjänstens svar. Servicekontrollen varnar endast om denna sträng hittas, och ignorerar eventuella timeoutproblem och söksträngarna ovan.

en	Notification Settings
sv	Inställningar för aviseringar

en	Notify Format
sv	Meddela format

en	This is the format to use when sending the notification email
sv	Detta är det format som ska användas när du skickar e-postmeddelandet

en	Notification List
sv	Notifieringslista

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
sv	Använd denna Notifieringslista för dem som ska meddelas när webbplatsen går ner.

en	Notify Accounts
sv	Meddela konton

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
sv	Detta är en lista över konton som kommer att meddelas när denna webbplats går ner.

en	Extra Alert Emails
sv	Extra varningsmejl

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
sv	Här kan du ange extra e-postmeddelanden för att få aviseringar för denna URL (kommaseparerade)

en	Checks
sv	Kontroller

en	Servers
sv	Servrar

en	Proxies

en	Log History
sv	Logghistorik

en	Cacti Master
sv	Cacti-mästare

en	Cacti Remote Server
sv	Cacti fjärrserver

en	Web Service Check Admin

en	Management
sv	Hantering

en	Web Service Checks
sv	Kontroller av webbtjänster

en	WebSeer Service Checks
sv	Kontroll av WebSeer-tjänster

en	Service Check Edit

en	Service Check Save
sv	Service Kontrollera Spara

en	WebSeer Servers
sv	WebSeer-servrar

en	Server Edit
sv	Server Redigera

en	Save Server
sv	Spara server

en	WebSeer Proxies
sv	Proxyservrar för WebSeer

en	Proxie Edit

en	Save Proxy
sv	Spara proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande URL.

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Delete URL
sv	Ta bort URL

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande URL.

en	Disable URL
sv	Inaktivera URL

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande URL.

en	Enable URL
sv	Aktivera URL

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande URL.

en	Duplicate URL
sv	Duplicerad URL

en	The Service Check history was purged for %s
sv	Servicekontrollens historik rensades för %s

en	Query [edit: %s]
sv	Fråga [redigera: %s]

en	Query [new]
sv	Fråga [ny]

en	No Users Selected
sv	Inga användare valda

en	Users Selected
sv	Valda användare

en	All Users Selected
sv	Alla användare valda

en	All
sv	Alla

en	Search
sv	Sök

en	Date
sv	Datum

en	Error
sv	Fel

en	HTTP Code
sv	HTTP Kod

en	DNS

en	Connect
sv	Anslut

en	Redirect
sv	Omdirigera

en	Total
sv	Totalt

en	Urls
sv	Urnor

en	Service Down
sv	Service ned

en	Service Restored
sv	Service återställd

en	No Service Check Events in History
sv	Ingen servicekontroll Händelser i historien

en	Actions
sv	Åtgärder

en	Status

en	Enabled
sv	Aktiverad

en	Auth
sv	Aut

en	Timeout

en	Last Check
sv	Sista kontrollen

en	Edit Service Check
sv	Redigera Service Check

en	Disable Service Check
sv	Avaktivera servicekontroll

en	View Service Check History
sv	Visa historik för servicekontroll

en	DNS: Server %s - A Record for %s
sv	DNS: Server %s - A-post för %s

en	N/A

en	Down
sv	Nere

en	Up
sv	Uppe

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	No Servers Found
sv	Inga servrar hittades

en	Webseer Service Checks

en	State
sv	Län

en	Any
sv	Vilken som helst

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	Default
sv	Standard

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Webseer Service Check History
sv	Webseer Service Check Historik

en	Date Search
sv	Datum sökning

en	Entries
sv	Poster

en	Purge Events
sv	Utrensning av händelser

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande proxy.

en	Delete Proxy
sv	Ta bort proxy

en	Proxy [edit: %s]
sv	Proxy [redigera: %s]

en	Proxy [new]
sv	Proxy [ny]

en	Ports (http/https)
sv	Portar (http/https)

en	Username
sv	Användarnamn

en	Not Set
sv	Ej inställt

en	Webseer Proxy Management
sv	Webseer Proxy-hantering

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande server.

en	Delete Server
sv	Radera server

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande server.

en	Disable Server
sv	Inaktivera server

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande server.

en	No Events in History
sv	Inga händelser i historien

en	Master
sv	Säkerhetsansvarig

en	This Host
sv	Denna värd

en	Edit Server
sv	Redigera server

en	View Server History
sv	Visa serverhistorik

en	No
sv	Nej

en	Yes
sv	Ja

en	Webseer Servers
sv	Webseer-servrar

en	Triggered
sv	Utlöst

en	Webseer Server History
sv	Webseer Serverhistorik