en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ru	Пользователь, который будет использоваться для аутентификации через прокси, если таковой имеется.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ru	Пароль пользователя для аутентификации через прокси, если таковой имеется.

en	Display Name of this server
ru	Отображаемое имя этого сервера

en	Enable Server
ru	Включить сервер

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
ru	Снимите этот флажок, чтобы отключить этот сервер от проверки urls.

en	Is this server the local server?
ru	Это локальный сервер?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
ru	Установите этот флажок, если текущим сервером, к которому вы подключены, является именно эта запись.

en	Master Server
ru	Главный сервер

en	IP Address to connect to this server
ru	IP-адрес для подключения к этому серверу

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
ru	Это URL-адрес для подключения к remote.php на этом сервере.

en	Location of this server
ru	Местоположение этого сервера

en	Service Check Name
ru	Имя проверки сервиса

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ru	Имя, отображаемое для данной проверки обслуживания, и включенное в любые уведомления об Алерт-уведомлениях.

en	Enable Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
ru	Снимите этот флажок, чтобы отключить этот урл от проверки.

en	The URL to Monitor
ru	URL-адрес для мониторинга

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
ru	Введите IP-адрес для подключения. Если оставить пустым, то вместо этого будет использоваться DNS разрешение.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ru	Если для этого текста подключения требуется прокси, выберите его здесь. В противном случае выберите «Нет».

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
ru	Какое сжатие требуется серверу? Большинству серверов это не нужно, но некоторые без него не будут правильно перенаправлять.

en	Available Checks
ru	Доступные чеки

en	Requires Authentication
ru	Требуется аутентификация

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ru	Установите этот флажок, если сайт обычно возвращает ошибку 401, так как для этого требуется имя пользователя и пароль.

en	Check Certificate
ru	Проверьте сертификат

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ru	Если вы используете SSL, отметьте этот флажок, если хотите проверить сертификат. По умолчанию включено, отключено, если вы используете самоподписной сертификат.

en	Notification Timing
ru	Время уведомления

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
ru	Сколько минут URL-адрес должен быть опущен, прежде чем будет отправлено предупреждение. После отправки уведомления для отправки сообщения по электронной почте "Восстановление сайта" необходимо также увеличить это количество минут.

en	Time Out
ru	Тайм-аут

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ru	Сколько секунд, чтобы дать странице время ожидания, прежде чем сообщать о том, что она опущена.

en	Verification Strings
ru	Строки проверки

en	Response Search String
ru	Строка поиска ответа

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
ru	Это строка для поиска в ответе URL-адреса живой и работающей веб-службы.

en	Response Search String - Maintenance Page
ru	Строка поиска ответа - страница обслуживания

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
ru	Это строка для поиска на странице Обслуживание. Проверка службы проверит наличие этой строки, если она не найдена. В случае обнаружения это означает, что веб-сервис находится в процессе обслуживания.

en	Response Search String - Failed
ru	Строка поиска ответа - Неуспешный

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ru	Это строка для поиска известной ошибки в ответе веб-службы. Service Check будет оповещать только в том случае, если эта строка найдена, игнорируя любые проблемы таймаута и поисковые строки, приведенные выше.

en	Notify Format
ru	Уведомить счета

en	This is the format to use when sending the notification email
ru	Это формат, который следует использовать при отправке электронного письма с уведомлением.

en	Notification List
ru	Настройки уведомлений

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот сайт зайдет вниз.

en	Notify Accounts
ru	Уведомить счета

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот сайт зайдет вниз.

en	Extra Alert Emails
ru	Электронные письма с дополнительными предупреждениями

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные адреса электронной почты для получения оповещений по этому URL-адресу (запятая разделена запятыми)

en	Log History
ru	Посмотреть историю

en	Cacti Master
ru	Какти Мастер

en	Web Service Check Admin
ru	Администратор проверки веб-услуг

en	Web Service Checks
ru	Проверки веб-служб

en	WebSeer Service Checks
ru	Проверки сервиса WebSeer

en	Service Check Edit
ru	Редактирование проверки обслуживания

en	Service Check Save
ru	Имя проверки сервиса

en	WebSeer Servers
ru	Серверы WebSeer

en	Server Edit
ru	Редактирование сервера

en	Save Server
ru	Включить сервер

en	WebSeer Proxies
ru	Серверы WebSeer

en	Proxie Edit
ru	Прокси

en	Save Proxy
ru	Новый прокси

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Delete URL
ru	Удалить

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Disable URL
ru	Выключить

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Enable URL
ru	Включить

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Duplicate URL
ru	Дублировать

en	The Service Check history was purged for %s
ru	История проверки услуг была очищена для %s

en	Query [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	Query [new]
ru	Запрос [новый]

en	No Users Selected
ru	Нет пользователей Выбранные пользователи

en	Users Selected
ru	Пользователи Выбранные

en	All Users Selected
ru	Все выбранные пользователи

en	HTTP Code
ru	HTTP код

en	DNS
ru	СЛУЖБА DNS

en	No Service Check Events in History
ru	Нет событий в истории

en	Edit Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	Disable Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	View Service Check History
ru	Проверки веб-служб

en	DNS: Server %s - A Record for %s
ru	DNS Сервер %s - Запись для %s

en	No Servers Found
ru	Серверы не найдены

en	Webseer Service Checks
ru	Проверки сервиса WebSeer

en	Webseer Service Check History
ru	Проверки сервиса WebSeer

en	Date Search
ru	Поиск

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Delete Proxy
ru	Удалить

en	Proxy [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	Proxy [new]
ru	Запрос [новый]

en	Ports (http/https)
ru	Порты (http / https)

en	Webseer Proxy Management
ru	Управление сервером Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Delete Server
ru	Серверы WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Disable Server
ru	Включить сервер

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	No Events in History
ru	Нет событий в истории

en	This Host
ru	Этот хозяин

en	Edit Server
ru	Редактировать Обьект

en	View Server History
ru	Посмотреть историю

en	Webseer Servers
ru	Серверы WebSeer

en	Webseer Server History
ru	Серверы WebSeer