en	None
ru	Нет

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	%d Seconds
ru	%d секунд

en	Delete
ru	Удалить

en	Disable
ru	Выключен вручную

en	Enable
ru	Включить

en	Duplicate
ru	Дублировать

en	Name
ru	Имя

en	A Useful Name for this Proxy.
ru	Полезное имя для этого прокси.

en	New Proxy
ru	Новый прокси

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	The Proxy Hostname.
ru	Имя хоста прокси.

en	HTTP Port
ru	HTTP Порт

en	The HTTP Proxy Port.
ru	Порт HTTP прокси-сервера.

en	HTTPS Port
ru	HTTPS Порт

en	The HTTPS Proxy Port.
ru	Порт HTTPS прокси-сервера.

en	User Name
ru	Имя Пользователя

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ru	Пользователь, который будет использоваться для аутентификации через прокси, если таковой имеется.

en	Password
ru	Пароль

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ru	Пароль пользователя для аутентификации через прокси, если таковой имеется.

en	General Settings
ru	Общие Настройки

en	Display Name of this server
ru	Отображаемое имя этого сервера

en	Enable Server
ru	Включить сервер

en	Enable Servers
ru	Включить сервер

en	Enable Servers
ru	Включить сервер

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
ru	Снимите этот флажок, чтобы отключить этот сервер от проверки urls.

en	Is this server the local server?
ru	Это локальный сервер?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
ru	Установите этот флажок, если текущим сервером, к которому вы подключены, является именно эта запись.

en	Master Server
ru	Главный сервер

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
ru	Устанавливает этот сервер как главный. Главный сервер обрабатывает все операции с электронной почтой

en	IP Address
ru	IP адрес

en	IP Address to connect to this server
ru	IP-адрес для подключения к этому серверу

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
ru	Это URL-адрес для подключения к remote.php на этом сервере.

en	Location
ru	Местоположение

en	Location of this server
ru	Местоположение этого сервера

en	Service Check Name
ru	Имя проверки сервиса

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ru	Имя, отображаемое для данной проверки обслуживания, и включенное в любые уведомления об Алерт-уведомлениях.

en	Enable Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
ru	Снимите этот флажок, чтобы отключить этот урл от проверки.

en	The URL to Monitor
ru	URL-адрес для мониторинга

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
ru	Введите IP-адрес для подключения. Если оставить пустым, то вместо этого будет использоваться DNS разрешение.

en	Proxy Server
ru	Прокси Сервер

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ru	Если для этого текста подключения требуется прокси, выберите его здесь. В противном случае выберите «Нет».

en	Compression
ru	Сжатие

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
ru	Какое сжатие требуется серверу? Большинству серверов это не нужно, но некоторые без него не будут правильно перенаправлять.

en	Available Checks
ru	Доступные чеки

en	Requires Authentication
ru	Требуется аутентификация

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ru	Установите этот флажок, если сайт обычно возвращает ошибку 401, так как для этого требуется имя пользователя и пароль.

en	Check Certificate
ru	Проверьте сертификат

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ru	Если вы используете SSL, отметьте этот флажок, если хотите проверить сертификат. По умолчанию включено, отключено, если вы используете самоподписной сертификат.

en	Notification Timing
ru	Время уведомления

en	Trigger
ru	Триггер

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
ru	Сколько минут URL-адрес должен быть опущен, прежде чем будет отправлено предупреждение. После отправки уведомления для отправки сообщения по электронной почте "Восстановление сайта" необходимо также увеличить это количество минут.

en	Time Out
ru	Тайм-аут

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ru	Сколько секунд, чтобы дать странице время ожидания, прежде чем сообщать о том, что она опущена.

en	Verification Strings
ru	Строки проверки

en	Response Search String
ru	Строка поиска ответа

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
ru	Это строка для поиска в ответе URL-адреса живой и работающей веб-службы.

en	Response Search String - Maintenance Page
ru	Строка поиска ответа - страница обслуживания

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
ru	Это строка для поиска на странице Обслуживание. Проверка службы проверит наличие этой строки, если она не найдена. В случае обнаружения это означает, что веб-сервис находится в процессе обслуживания.

en	Response Search String - Failed
ru	Строка поиска ответа - Неуспешный

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ru	Это строка для поиска известной ошибки в ответе веб-службы. Service Check будет оповещать только в том случае, если эта строка найдена, игнорируя любые проблемы таймаута и поисковые строки, приведенные выше.

en	Notification Settings
ru	Настройки уведомлений

en	Notify Format
ru	Уведомить счета

en	This is the format to use when sending the notification email
ru	Это формат, который следует использовать при отправке электронного письма с уведомлением.

en	Notification List
ru	Настройки уведомлений

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот сайт зайдет вниз.

en	Notify Accounts
ru	Уведомить счета

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот сайт зайдет вниз.

en	Extra Alert Emails
ru	Электронные письма с дополнительными предупреждениями

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные адреса электронной почты для получения оповещений по этому URL-адресу (запятая разделена запятыми)

en	Checks
ru	Проверки

en	Servers
ru	Серверы

en	Proxies
ru	Прокси

en	Log History
ru	Посмотреть историю

en	Cacti Master
ru	Какти Мастер

en	Cacti Remote Server
ru	Cacti удаленный сервер

en	Web Service Check Admin
ru	Администратор проверки веб-услуг

en	Management
ru	Управление

en	Web Service Checks
ru	Проверки веб-служб

en	WebSeer Service Checks
ru	Проверки сервиса WebSeer

en	Service Check Edit
ru	Редактирование проверки обслуживания

en	Service Check Save
ru	Имя проверки сервиса

en	WebSeer Servers
ru	Серверы WebSeer

en	Server Edit
ru	Редактирование сервера

en	Save Server
ru	Включить сервер

en	WebSeer Proxies
ru	Серверы WebSeer

en	Proxie Edit
ru	Прокси

en	Save Proxy
ru	Новый прокси

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Delete URL
ru	Удалить

en	Delete URLs
ru	Удалить

en	Delete URLs
ru	Удалить

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Disable URL
ru	Выключить

en	Disable URLs
ru	Выключить

en	Disable URLs
ru	Выключить

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Enable URL
ru	Включить

en	Enable URLs
ru	Включить

en	Enable URLs
ru	Включить

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Duplicate URL
ru	Дублировать

en	Duplicate URLs
ru	Дублировать

en	Duplicate URLs
ru	Дублировать

en	The Service Check history was purged for %s
ru	История проверки услуг была очищена для %s

en	Query [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	Query [new]
ru	Запрос [новый]

en	No Users Selected
ru	Нет пользователей Выбранные пользователи

en	Users Selected
ru	Пользователи Выбранные

en	All Users Selected
ru	Все выбранные пользователи

en	All
ru	Все

en	Search
ru	Поиск

en	Date
ru	Дата

en	Error
ru	Ошибка

en	HTTP Code
ru	HTTP код

en	DNS
ru	СЛУЖБА DNS

en	Connect
ru	Подключить

en	Redirect
ru	Перенаправление

en	Total
ru	Всего

en	Urls
ru	Сайты URL

en	Service Down
ru	Служба неактивна

en	Service Restored
ru	Служба восстановлена

en	No Service Check Events in History
ru	Нет событий в истории

en	Actions
ru	Действия

en	Status
ru	Статус

en	Enabled
ru	Включенные

en	Auth
ru	Код авторизации

en	Timeout
ru	Пауза

en	Last Check
ru	Последняя проверка

en	Edit Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	Disable Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	View Service Check History
ru	Проверки веб-служб

en	DNS: Server %s - A Record for %s
ru	DNS Сервер %s - Запись для %s

en	N/A
ru	Н/Д

en	Down
ru	Выкл

en	Up
ru	Вкл

en	Disabled
ru	Выключен

en	No Servers Found
ru	Серверы не найдены

en	Webseer Service Checks
ru	Проверки сервиса WebSeer

en	State
ru	Область

en	Any
ru	Любой

en	Refresh
ru	Обновить

en	Default
ru	Стандартно

en	Go
ru	Перейти

en	Clear
ru	Очистить

en	Webseer Service Check History
ru	Проверки сервиса WebSeer

en	Date Search
ru	Поиск

en	Entries
ru	Записи

en	Purge Events
ru	Очистить событий

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Delete Proxy
ru	Удалить

en	Delete Proxies
ru	Удалить

en	Delete Proxies

en	Proxy [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	Proxy [new]
ru	Запрос [новый]

en	Ports (http/https)
ru	Порты (http / https)

en	Username
ru	Имя Пользователя

en	Not Set
ru	Не задано

en	Webseer Proxy Management
ru	Управление сервером Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Delete Server
ru	Серверы WebSeer

en	Delete Servers
ru	Серверы WebSeer

en	Delete Servers
ru	Серверы WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Disable Server
ru	Включить сервер

en	Disable Servers
ru	Включить сервер

en	Disable Servers
ru	Включить сервер

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	No Events in History
ru	Нет событий в истории

en	Master
ru	Мастер

en	This Host
ru	Этот хозяин

en	Edit Server
ru	Редактировать Обьект

en	View Server History
ru	Посмотреть историю

en	No
ru	Нет

en	Yes
ru	Да

en	Webseer Servers
ru	Серверы WebSeer

en	Triggered
ru	Просмотренный

en	Webseer Server History
ru	Серверы WebSeer