en	None
pt-pt	Nenhum

en	%d Minute
pt-pt	%d Minuto

en	%d Minutes
pt-pt	%d minutos

en	%d Seconds
pt-pt	% d segundos

en	Delete
pt-pt	Apagar

en	Disable
pt-pt	Desativar

en	Enable
pt-pt	Ativar

en	Duplicate
pt-pt	Duplicar

en	Name
pt-pt	Nome

en	A Useful Name for this Proxy.
pt-pt	Um nome útil para este proxy.

en	New Proxy
pt-pt	Novo Proxy

en	Hostname

en	The Proxy Hostname.
pt-pt	O nome do host proxy.

en	HTTP Port
pt-pt	Código HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
pt-pt	A porta proxy HTTP.

en	HTTPS Port
pt-pt	Código HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
pt-pt	A porta proxy HTTPS.

en	User Name
pt-pt	Utilizador

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
pt-pt	O usuário a ser usado para autenticação com o Proxy, se houver.

en	Password
pt-pt	Senha

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
pt-pt	A senha do usuário a ser usada para autenticação no Proxy, se houver.

en	General Settings
pt-pt	Configurações Gerais

en	Display Name of this server
pt-pt	Nome de exibição deste servidor

en	Enable Server
pt-pt	Ativar servidor

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
pt-pt	Desmarque esta caixa para desabilitar este servidor de marcar urls.

en	Is this server the local server?
pt-pt	Este servidor é o servidor local?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
pt-pt	Marque esta caixa se o servidor atual ao qual você está conectado for esta entrada.

en	Master Server
pt-pt	Servidor Master

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
pt-pt	Define este servidor para o servidor Master. O servidor Master trata de todas as operações de e-mail

en	IP Address
pt-pt	Endereço de IP

en	IP Address to connect to this server
pt-pt	Endereço IP para conectar a este servidor

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
pt-pt	Este é o URL para se conectar ao remote.php neste servidor.

en	Location
pt-pt	Localização

en	Location of this server
pt-pt	Localização deste servidor

en	Service Check Name
pt-pt	Nome da Verificação de Serviço

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
pt-pt	O nome que é exibido para esta Verificação de serviço e está incluído em quaisquer notificações de alerta.

en	Enable Service Check
pt-pt	Ativar verificação de serviço

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
pt-pt	Desmarque esta caixa para desabilitar este aplicativo de ser marcado.

en	The URL to Monitor
pt-pt	O URL para Monitorar

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
pt-pt	Digite um endereço IP para se conectar. Deixando em branco usará Resolução DNS em vez disso.

en	Proxy Server
pt-pt	Servidor Master

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
pt-pt	Se este texto de conexão requer um proxy, selecione-o aqui. Caso contrário, escolha 'Nenhum'.

en	Compression
pt-pt	Compressão

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
pt-pt	Qual compactação o servidor exige? A maioria dos servidores não deve precisar disso, mas alguns não redirecionarão corretamente sem ele.

en	Available Checks
pt-pt	Cheques Disponíveis

en	Requires Authentication
pt-pt	Requer Autenticação

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
pt-pt	Marque esta caixa se o site normalmente retornará um Erro 401, pois requer um nome de usuário e senha.

en	Check Certificate
pt-pt	Verificar certificado

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
pt-pt	Se estiver usando SSL, marque esta caixa se quiser validar o certificado. Default on, desligar se o site usa um certificado autoassinado.

en	Notification Timing
pt-pt	Tempo de Notificação

en	Trigger
pt-pt	Desencadear

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
pt-pt	Quantos minutos a URL deve estar desativada antes de enviar um alerta. Após o envio de um alerta, para que um e-mail de 'Recuperação de Site' seja enviado, ele também deve ter esse número de minutos.

en	Time Out
pt-pt	Intervalo

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
pt-pt	Quantos segundos para permitir que a página perca tempo antes de a reportar como desativada.

en	Verification Strings
pt-pt	Strings de verificação

en	Response Search String
pt-pt	String de pesquisa de resposta

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
pt-pt	Esta é a string a ser pesquisada na resposta de URL para um Web Service ativo e funcional.

en	Response Search String - Maintenance Page
pt-pt	Cadeia de pesquisa de respostas - Página de manutenção

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
pt-pt	Esta é a cadeia a ser pesquisada na Página de manutenção. A Verificação de serviço verificará esta string se a string acima não for encontrada. Se encontrado, significa que o Serviço Web está em manutenção.

en	Response Search String - Failed
pt-pt	String de pesquisa de resposta - Falha

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
pt-pt	Esta é a string para procurar por uma falha conhecida na resposta do Web Service. A Verificação de serviço só alertará se esta string for encontrada, ignorando qualquer problema de timeout e as cadeias de pesquisa acima.

en	Notification Settings
pt-pt	Configurações das Notificações

en	Notify Format
pt-pt	Notificar contas

en	This is the format to use when sending the notification email
pt-pt	Este é o formato a ser usado ao enviar o e-mail de notificação

en	Notification List
pt-pt	Configurações das Notificações

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
pt-pt	Esta é uma lista dos clientes que serão notificados quando este Web site vai para baixo.

en	Notify Accounts
pt-pt	Notificar contas

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
pt-pt	Esta é uma lista dos clientes que serão notificados quando este Web site vai para baixo.

en	Extra Alert Emails
pt-pt	Emails de Alerta Extra

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
pt-pt	Você pode especificar aqui Emails extras para receber alertas para esta URL (separados por vírgulas)

en	Checks
pt-pt	Cheques

en	Servers
pt-pt	Servidores

en	Proxies

en	Log History
pt-pt	Ver histórico

en	Cacti Master
pt-pt	Mestre de Cactos

en	Cacti Remote Server

en	Web Service Check Admin

en	Management
pt-pt	Gestão

en	Web Service Checks
pt-pt	Verificações de serviços Web

en	WebSeer Service Checks
pt-pt	Verificações de serviço WebSeer

en	Service Check Edit
pt-pt	Editar verificação de serviço

en	Service Check Save
pt-pt	Nome da Verificação de Serviço

en	WebSeer Servers
pt-pt	Servidores WebSeer

en	Server Edit
pt-pt	Edição do Servidor

en	Save Server
pt-pt	Ativar servidor

en	WebSeer Proxies
pt-pt	Servidores WebSeer

en	Proxie Edit
pt-pt	Proxies

en	Save Proxy
pt-pt	Novo Proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Cancel
pt-pt	Cancelar

en	Continue
pt-pt	Continuar

en	Delete URL
pt-pt	Apagar

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Disable URL
pt-pt	Desativar

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Enable URL
pt-pt	Ativar

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Duplicate URL
pt-pt	Duplicar

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
pt-pt	Consulta [editar: %s]

en	Query [new]
pt-pt	Consulta [nova]

en	No Users Selected
pt-pt	Nenhum usuário selecionado

en	Users Selected
pt-pt	Usuários selecionados

en	All Users Selected
pt-pt	Todos os usuários selecionados

en	All
pt-pt	Todos

en	Search
pt-pt	Pesquisar

en	Date
pt-pt	Data

en	Error
pt-pt	Erro

en	HTTP Code
pt-pt	Código HTTP

en	DNS

en	Connect
pt-pt	Ligar

en	Redirect
pt-pt	Redirecionar

en	Total

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
pt-pt	Nenhum evento na história

en	Actions
pt-pt	Acções

en	Status
pt-pt	Estado

en	Enabled
pt-pt	Activado

en	Auth

en	Timeout

en	Last Check
pt-pt	Última Verificação

en	Edit Service Check
pt-pt	Ativar verificação de serviço

en	Disable Service Check
pt-pt	Ativar verificação de serviço

en	View Service Check History
pt-pt	Verificações de serviços Web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
pt-pt	DNS: Servidor %s - Um recorde para %s

en	N/A
pt-pt	N/D

en	Down
pt-pt	Widget movido para baixo

en	Up
pt-pt	Procure

en	Disabled
pt-pt	Desativado

en	No Servers Found
pt-pt	Nenhum Servidor Encontrado

en	Webseer Service Checks
pt-pt	Verificações de serviço WebSeer

en	State
pt-pt	Estado

en	Any
pt-pt	Qualquer

en	Refresh
pt-pt	Atualizar

en	Default
pt-pt	Padrão

en	Go
pt-pt	Ir

en	Clear
pt-pt	Limpar

en	Webseer Service Check History
pt-pt	Verificações de serviço WebSeer

en	Date Search
pt-pt	Pesquisar

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Delete Proxy
pt-pt	Apagar

en	Proxy [edit: %s]
pt-pt	Consulta [editar: %s]

en	Proxy [new]
pt-pt	Consulta [nova]

en	Ports (http/https)
pt-pt	Portas (http / https)

en	Username
pt-pt	Nome de utilizador

en	Not Set
pt-pt	[Conjunto de Utilizadsore]

en	Webseer Proxy Management
pt-pt	Gestão de Servidores Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Delete Server
pt-pt	Servidores WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Disable Server
pt-pt	Ativar servidor

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	No Events in History
pt-pt	Nenhum evento na história

en	Master
pt-pt	Mestre

en	This Host
pt-pt	Este Anfitrião

en	Edit Server
pt-pt	Editar site

en	View Server History
pt-pt	Ver histórico

en	No
pt-pt	Não

en	Yes
pt-pt	Sim

en	Webseer Servers
pt-pt	Servidores WebSeer

en	Triggered
pt-pt	Provocado

en	Webseer Server History
pt-pt	Servidores WebSeer