en	%d Seconds
pt-br	%d segundos

en	A Useful Name for this Proxy.
pt-br	Um nome útil para este proxy.

en	New Proxy
pt-br	Novo Proxy

en	The Proxy Hostname.
pt-br	O nome do host proxy.

en	HTTP Port
pt-br	Código HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
pt-br	A porta proxy HTTP.

en	HTTPS Port
pt-br	Código HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
pt-br	A porta proxy HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
pt-br	O usuário a ser usado para autenticação com o Proxy, se houver.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
pt-br	A senha do usuário a ser usada para autenticação no Proxy, se houver.

en	Display Name of this server
pt-br	Nome de exibição deste servidor

en	Enable Server
pt-br	Ativar servidor

en	Enable Servers
pt-br	Ativar servidor

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
pt-br	Desmarque esta caixa para desabilitar este servidor de marcar urls.

en	Is this server the local server?
pt-br	Este servidor é o servidor local?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
pt-br	Marque esta caixa se o servidor atual ao qual você está conectado for esta entrada.

en	Master Server
pt-br	Servidor Master

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
pt-br	Define este servidor para o servidor Master. O servidor Master trata de todas as operações de e-mail

en	IP Address to connect to this server
pt-br	Endereço IP para conectar a este servidor

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
pt-br	Este é o URL para se conectar ao remote.php neste servidor.

en	Location of this server
pt-br	Localização deste servidor

en	Service Check Name
pt-br	Nome da Verificação de Serviço

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
pt-br	O nome que é exibido para esta Verificação de serviço e está incluído em quaisquer notificações de alerta.

en	Enable Service Check
pt-br	Ativar verificação de serviço

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
pt-br	Desmarque esta caixa para desabilitar este aplicativo de ser marcado.

en	The URL to Monitor
pt-br	O URL para Monitorar

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
pt-br	Digite um endereço IP para se conectar. Deixando em branco usará Resolução DNS em vez disso.

en	Proxy Server
pt-br	Servidor Master

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
pt-br	Se este texto de conexão requer um proxy, selecione-o aqui. Caso contrário, escolha 'Nenhum'.

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
pt-br	Qual compactação o servidor exige? A maioria dos servidores não deve precisar disso, mas alguns não redirecionarão corretamente sem ele.

en	Available Checks
pt-br	Cheques Disponíveis

en	Requires Authentication
pt-br	Requer Autenticação

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
pt-br	Marque esta caixa se o site normalmente retornará um Erro 401, pois requer um nome de usuário e senha.

en	Check Certificate
pt-br	Verificar certificado

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
pt-br	Se estiver usando SSL, marque esta caixa se quiser validar o certificado. Default on, desligar se o site usa um certificado autoassinado.

en	Notification Timing
pt-br	Tempo de Notificação

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
pt-br	Quantos minutos a URL deve estar desativada antes de enviar um alerta. Após o envio de um alerta, para que um e-mail de 'Recuperação de Site' seja enviado, ele também deve ter esse número de minutos.

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
pt-br	Quantos segundos para permitir que a página perca tempo antes de a reportar como desativada.

en	Verification Strings
pt-br	Strings de verificação

en	Response Search String
pt-br	String de pesquisa de resposta

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
pt-br	Esta é a string a ser pesquisada na resposta de URL para um Web Service ativo e funcional.

en	Response Search String - Maintenance Page
pt-br	Cadeia de pesquisa de respostas - Página de manutenção

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
pt-br	Esta é a cadeia a ser pesquisada na Página de manutenção. A Verificação de serviço verificará esta string se a string acima não for encontrada. Se encontrado, significa que o Serviço Web está em manutenção.

en	Response Search String - Failed
pt-br	String de pesquisa de resposta - Falha

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
pt-br	Esta é a string para procurar por uma falha conhecida na resposta do Web Service. A Verificação de serviço só alertará se esta string for encontrada, ignorando qualquer problema de timeout e as cadeias de pesquisa acima.

en	Notify Format
pt-br	Notificar contas

en	This is the format to use when sending the notification email
pt-br	Este é o formato a ser usado ao enviar o e-mail de notificação

en	Notification List
pt-br	Configurações de notificação

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
pt-br	Esta é uma lista dos clientes que serão notificados quando este Web site vai para baixo.

en	Notify Accounts
pt-br	Notificar contas

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
pt-br	Esta é uma lista dos clientes que serão notificados quando este Web site vai para baixo.

en	Extra Alert Emails
pt-br	Emails de Alerta Extra

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
pt-br	Você pode especificar aqui Emails extras para receber alertas para esta URL (separados por vírgulas)

en	Log History
pt-br	Ver Histórico

en	Cacti Master
pt-br	Mestre de Cactos

en	Cacti Remote Server

en	Web Service Check Admin

en	Web Service Checks
pt-br	Verificações de serviços Web

en	WebSeer Service Checks
pt-br	Verificações de serviço WebSeer

en	Service Check Edit
pt-br	Editar verificação de serviço

en	Service Check Save
pt-br	Nome da Verificação de Serviço

en	WebSeer Servers
pt-br	Servidores WebSeer

en	Server Edit
pt-br	Edição do Servidor

en	Save Server
pt-br	Ativar servidor

en	WebSeer Proxies
pt-br	Servidores WebSeer

en	Proxie Edit
pt-br	Proxys

en	Save Proxy
pt-br	Novo Proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Delete URL
pt-br	Excluir

en	Delete URLs
pt-br	Excluir

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Disable URL
pt-br	Desativar

en	Disable URLs
pt-br	Desativar

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Enable URL
pt-br	Habilitar

en	Enable URLs
pt-br	Habilitar

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Duplicate URL
pt-br	Duplicar

en	Duplicate URLs
pt-br	Duplicar

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
pt-br	Consulta [editar: %s]

en	Query [new]
pt-br	Consulta [nova]

en	No Users Selected
pt-br	Nenhum usuário selecionado

en	Users Selected
pt-br	Usuários selecionados

en	All Users Selected
pt-br	Todos os usuários selecionados

en	HTTP Code
pt-br	Código HTTP

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
pt-br	Nenhum evento na história

en	Auth

en	Last Check
pt-br	Última verificação

en	Edit Service Check
pt-br	Ativar verificação de serviço

en	Disable Service Check
pt-br	Ativar verificação de serviço

en	View Service Check History
pt-br	Verificações de serviços Web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
pt-br	DNS: Servidor %s - Um recorde para %s

en	No Servers Found
pt-br	Nenhum Servidor Encontrado

en	Webseer Service Checks
pt-br	Verificações de serviço WebSeer

en	Webseer Service Check History
pt-br	Verificações de serviço WebSeer

en	Date Search
pt-br	Pesquisar

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Delete Proxy
pt-br	Excluir

en	Delete Proxies
pt-br	Excluir

en	Proxy [edit: %s]
pt-br	Consulta [editar: %s]

en	Proxy [new]
pt-br	Consulta [nova]

en	Ports (http/https)
pt-br	Portas (http / https)

en	Webseer Proxy Management
pt-br	Gestão de Servidores Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Delete Server
pt-br	Servidores WebSeer

en	Delete Servers
pt-br	Servidores WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	Disable Server
pt-br	Ativar servidor

en	Disable Servers
pt-br	Ativar servidor

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o seguinte Proxy.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir os proxies seguintes.

en	No Events in History
pt-br	Nenhum evento na história

en	This Host
pt-br	Este Anfitrião

en	Edit Server
pt-br	Editar sua loja

en	View Server History
pt-br	Ver Histórico

en	Webseer Servers
pt-br	Servidores WebSeer

en	Webseer Server History
pt-br	Servidores WebSeer