en	%d Seconds
pl	%d sek.

en	A Useful Name for this Proxy.
pl	Przydatna nazwa dla tego proxy.

en	New Proxy
pl	Nowy serwer proxy

en	The Proxy Hostname.
pl	Nazwa hosta proxy.

en	HTTP Port
pl	Kod HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
pl	Port proxy HTTP.

en	HTTPS Port
pl	Kod HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
pl	Port proxy HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
pl	Użytkownik, który będzie używany do uwierzytelniania za pomocą serwera proxy, jeśli istnieje.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
pl	Hasło użytkownika używane do uwierzytelniania na serwerze proxy, jeśli istnieje.

en	Display Name of this server
pl	Wyświetl nazwę serwera

en	Enable Server
pl	Włącz serwer

en	Enable Servers
pl	Włącz serwer

en	Enable Servers
pl	Włącz serwer

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
pl	Usuń zaznaczenie tego pola, aby wyłączyć ten serwer od zaznaczenia opcji urls.

en	Is this server the local server?
pl	Czy ten serwer jest serwerem lokalnym?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli bieżącym serwerem, z którym jesteś połączony, jest ten wpis.

en	Master Server
pl	Serwer główny

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
pl	Ustawia ten serwer na serwerze Master. Serwer główny obsługuje wszystkie operacje poczty elektronicznej

en	IP Address to connect to this server
pl	Adres IP do połączenia z tym serwerem

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
pl	Jest to adres URL do połączenia się z remote.php na tym serwerze.

en	Location of this server
pl	Lokalizacja tego serwera

en	Service Check Name
pl	Nazwa kontroli usługi

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
pl	Nazwa, która jest wyświetlana dla tej funkcji Service Check i jest zawarta we wszystkich powiadomieniach Alert.

en	Enable Service Check
pl	Włącz kontrolę serwisową

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
pl	Usuń zaznaczenie tego pola, aby wyłączyć ten adres url z zaznaczenia.

en	The URL to Monitor
pl	Adres URL do Monitora

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
pl	Wprowadź adres IP, z którym chcesz się połączyć. Pozostawienie pustego pola spowoduje użycie rozdzielczości DNS.

en	Proxy Server
pl	Serwer główny

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
pl	Jeśli ten tekst połączenia wymaga serwera proxy, wybierz go tutaj. W przeciwnym razie wybierz „Brak”.

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
pl	Jakiej kompresji wymaga serwer? Większość serwerów nie powinna tego potrzebować, ale niektóre nie będą poprawnie przekierowywać bez tego.

en	Available Checks
pl	Dostępne czeki

en	Requires Authentication
pl	Wymaga uwierzytelnienia

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
pl	Zaznacz to pole wyboru, jeśli strona zwraca błąd 401, ponieważ wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

en	Check Certificate
pl	Sprawdź certyfikat

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
pl	Jeśli używasz SSL, zaznacz to pole, jeśli chcesz walidować certyfikat. Domyślnie włączone, wyłącz, jeśli witryna używa podpisanego przez siebie certyfikatu.

en	Notification Timing
pl	Czas powiadomienia

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
pl	Ile minut adres URL musi być w dół, zanim wyśle powiadomienie. Po wysłaniu powiadomienia, aby można było wysłać e-mail 'Site Recovering', musi on również być w górę tej liczby minut.

en	Time Out
pl	Czas oczekiwania

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
pl	Ile sekund, aby umożliwić stronie do timeout przed zgłoszeniem go w dół.

en	Verification Strings
pl	Ciągi weryfikacyjne

en	Response Search String
pl	String wyszukiwania odpowiedzi

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
pl	Jest to ciąg do wyszukania w odpowiedzi URL dla usługi internetowej na żywo i działającej.

en	Response Search String - Maintenance Page
pl	String wyszukiwania odpowiedzi - strona konserwacji

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
pl	Jest to łańcuch do wyszukania na stronie konserwacji. Sprawdzenie serwisowe sprawdzi, czy łańcuch ten nie został odnaleziony. Jeśli zostanie znaleziony, oznacza to, że serwis internetowy jest w trakcie konserwacji.

en	Response Search String - Failed
pl	String wyszukiwania odpowiedzi - nieudany

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
pl	Jest to łańcuch wyszukiwania znanej usterki w odpowiedzi Web Service. Check serwisowy ostrzeże tylko wtedy, gdy łańcuch ten zostanie odnaleziony, ignorując wszelkie problemy związane z timeoutem oraz powyższe ciągi wyszukiwania.

en	Notify Format
pl	Powiadamianie o rachunkach

en	This is the format to use when sending the notification email
pl	Jest to format używany podczas wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem

en	Notification List
pl	Ustawienia powiadomień

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
pl	Jest to lista kont, które zostaną powiadomione, gdy strona ta zostanie opuszczona.

en	Notify Accounts
pl	Powiadamianie o rachunkach

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
pl	Jest to lista kont, które zostaną powiadomione, gdy strona ta zostanie opuszczona.

en	Extra Alert Emails
pl	Dodatkowe wiadomości e-mail z ostrzeżeniami

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
pl	Możesz tutaj określić dodatkowe wiadomości e-mail, aby otrzymywać powiadomienia dla tego adresu URL (oddzielony przecinkiem)

en	Proxies
pl	Proxy

en	Log History
pl	Pokaż historię

en	Cacti Master
pl	Mistrz Kaktusów

en	Cacti Remote Server
pl	Zdalny serwer Cacti

en	Web Service Check Admin

en	Web Service Checks
pl	Kontrole usług internetowych

en	WebSeer Service Checks
pl	Kontrole usług WebSeer

en	Service Check Edit
pl	Edycja kontroli serwisowej

en	Service Check Save
pl	Nazwa kontroli usługi

en	WebSeer Servers
pl	Serwery WebSeer

en	Server Edit
pl	Edycja serwera

en	Save Server
pl	Włącz serwer

en	WebSeer Proxies
pl	Serwery WebSeer

en	Proxie Edit
pl	Proxy

en	Save Proxy
pl	Nowy serwer proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Delete URL
pl	Usuń

en	Delete URLs
pl	Usuń

en	Delete URLs
pl	Usuń

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Disable URL
pl	Wyłącz

en	Disable URLs
pl	Wyłącz

en	Disable URLs
pl	Wyłącz

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Enable URL
pl	Włącz

en	Enable URLs
pl	Włącz

en	Enable URLs
pl	Włącz

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Duplicate URL
pl	Duplikuj

en	Duplicate URLs
pl	Duplikuj

en	Duplicate URLs
pl	Duplikuj

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
pl	Zapytanie [edytuj: %s]

en	Query [new]
pl	Pytanie [nowe]

en	No Users Selected
pl	Brak wybranych użytkowników

en	Users Selected
pl	Użytkownicy Wybrani użytkownicy

en	All Users Selected
pl	Wszyscy wybrani użytkownicy

en	HTTP Code
pl	Kod HTTP

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
pl	Brak wydarzeń w historii

en	Auth

en	Last Check
pl	Ostatni sprawdzian

en	Edit Service Check
pl	Włącz kontrolę serwisową

en	Disable Service Check
pl	Włącz kontrolę serwisową

en	View Service Check History
pl	Kontrole usług internetowych

en	DNS: Server %s - A Record for %s
pl	DNS: Serwer %s - rekord dla %s

en	No Servers Found
pl	Nie znaleziono serwerów

en	Webseer Service Checks
pl	Kontrole usług WebSeer

en	Webseer Service Check History
pl	Kontrole usług WebSeer

en	Date Search
pl	Szukaj

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Delete Proxy
pl	Usuń

en	Delete Proxies
pl	Usuń

en	Delete Proxies

en	Proxy [edit: %s]
pl	Zapytanie [edytuj: %s]

en	Proxy [new]
pl	Pytanie [nowe]

en	Ports (http/https)
pl	Porty (http / https)

en	Webseer Proxy Management
pl	Zarządzanie serwerem Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Delete Server
pl	Serwery WebSeer

en	Delete Servers
pl	Serwery WebSeer

en	Delete Servers
pl	Serwery WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Disable Server
pl	Włącz serwer

en	Disable Servers
pl	Włącz serwer

en	Disable Servers
pl	Włącz serwer

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujące proxy.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	No Events in History
pl	Brak wydarzeń w historii

en	This Host
pl	Ten gospodarz

en	Edit Server
pl	Edytuj strone

en	View Server History
pl	Pokaż historię

en	Webseer Servers
pl	Serwery WebSeer

en	Webseer Server History
pl	Serwery WebSeer