en	None
nl	Geen

en	%d Minute
nl	%d Minuut

en	%d Minutes
nl	%d Minuten

en	%d Seconds
nl	%d Seconden

en	Delete
nl	Verwijderen

en	Disable
nl	Uitschakelen

en	Enable
nl	Inschakelen

en	Duplicate
nl	Dupliceer

en	Name
nl	Naam

en	A Useful Name for this Proxy.
nl	Een bruikbare naam voor deze proxy.

en	New Proxy
nl	Nieuwe proxy

en	Hostname

en	The Proxy Hostname.
nl	De proxy-hostnaam.

en	HTTP Port
nl	HTTP-code

en	The HTTP Proxy Port.
nl	De HTTP-proxypoort.

en	HTTPS Port
nl	HTTP-code

en	The HTTPS Proxy Port.
nl	De HTTPS-proxypoort.

en	User Name
nl	Gebruikersnaam

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
nl	De gebruiker die moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.

en	Password
nl	Wachtwoord

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
nl	Het gebruikerswachtwoord dat moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.

en	General Settings
nl	Algemene Instellingen

en	Display Name of this server
nl	Geef de naam van deze server weer

en	Enable Server
nl	Server inschakelen

en	Enable Servers
nl	Server inschakelen

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
nl	Vink dit vakje uit om deze server uit te schakelen van het aanvinken van urls.

en	Is this server the local server?
nl	Is deze server de lokale server?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
nl	Vink dit vakje aan als de huidige server waarmee u verbonden bent dit item is.

en	Master Server
nl	Hoofdserver

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
nl	Stelt deze server in op de Master server. De masterserver verwerkt alle e-mailbewerkingen

en	IP Address
nl	IP-adres

en	IP Address to connect to this server
nl	IP-adres om verbinding te maken met deze server

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
nl	Dit is de URL om verbinding te maken met remote.php op deze server.

en	Location
nl	Locatie

en	Location of this server
nl	Locatie van deze server

en	Service Check Name
nl	Servicecontrole Naam

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
nl	De naam die wordt weergegeven voor deze servicecontrole en die is opgenomen in de waarschuwingsberichten.

en	Enable Service Check
nl	Servicecontrole inschakelen

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
nl	Vink dit vakje uit om deze url uit te schakelen.

en	The URL to Monitor
nl	De URL naar Monitor

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
nl	Voer een IP-adres in om verbinding mee te maken. Als u niets invult, wordt in plaats daarvan DNS-resolutie gebruikt.

en	Proxy Server
nl	Proxy server

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
nl	Als deze verbindingstekst een proxy vereist, selecteert u deze hier. Kies anders 'Geen'.

en	Compression
nl	Compressie

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
nl	Welke compressie heeft de server nodig? De meeste servers hebben dit niet nodig, maar sommige zullen zonder dit niet correct omleiden.

en	Available Checks
nl	Beschikbare cheques

en	Requires Authentication
nl	Vereist authenticatie

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
nl	Vink dit vakje aan als de site normaal gesproken een 401 Error retourneert, omdat er een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig is.

en	Check Certificate
nl	Certificaat controleren

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
nl	Als u SSL gebruikt, vink dit vakje aan als u het certificaat wilt valideren. Default aan, zet de site uit als u een zelf ondertekend certificaat gebruikt.

en	Notification Timing
nl	Meldingstijdstip

en	Trigger

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
nl	Hoeveel minuten moet de URL naar beneden zijn voordat er een waarschuwing wordt verstuurd. Nadat een waarschuwing is verzonden, moet ook dit aantal minuten zijn verstreken om een 'Site Recovering' Email te kunnen versturen.

en	Time Out
nl	Time-out

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
nl	Hoeveel seconden om de pagina te laten time-outen voordat u de pagina als down rapporteert.

en	Verification Strings
nl	Verificatiestrings

en	Response Search String
nl	Response Zoeken naar reacties String

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
nl	Dit is de string waarnaar gezocht moet worden in de URL-respons voor een live en werkende webservice.

en	Response Search String - Maintenance Page
nl	Response Search String - Onderhoudspagina

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
nl	Dit is de string om te zoeken op de onderhoudspagina. De Service Check zal deze string controleren als de bovenstaande string niet wordt gevonden. Indien gevonden, betekent dit dat de webservice in onderhoud is.

en	Response Search String - Failed
nl	Response Search String - Mislukt

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
nl	Dit is de string om te zoeken naar een bekende fout in de Web Service response. De servicecontrole zal alleen een waarschuwing geven als deze string wordt gevonden, zonder rekening te houden met eventuele time-outproblemen en de bovenstaande zoekstrings.

en	Notification Settings
nl	Notificatie instellingen

en	Notify Format
nl	Rekeningen aanmelden

en	This is the format to use when sending the notification email
nl	Dit is het formaat dat moet worden gebruikt bij het verzenden van de notificatie-e-mail

en	Notification List
nl	Notificatie instellingen

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
nl	Dit is een lijst van accounts die op de hoogte worden gebracht wanneer deze website uitvalt.

en	Notify Accounts
nl	Rekeningen aanmelden

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
nl	Dit is een lijst van accounts die op de hoogte worden gebracht wanneer deze website uitvalt.

en	Extra Alert Emails
nl	Extra waarschuwingsmails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
nl	U kunt hier extra E-mails opgeven om waarschuwingen te ontvangen voor deze URL (gescheiden door een komma)

en	Checks

en	Servers

en	Proxies
nl	Proxy’s

en	Log History
nl	Bekijk historie

en	Cacti Master
nl	Cactus Meester

en	Cacti Remote Server
nl	Cactus Remote Server

en	Web Service Check Admin

en	Management
nl	Onderhoud

en	Web Service Checks
nl	Web Service Controles

en	WebSeer Service Checks
nl	WebSeer Service Controles

en	Service Check Edit
nl	Service controleren Bewerken

en	Service Check Save
nl	Servicecontrole Naam

en	WebSeer Servers

en	Server Edit
nl	Server bewerken

en	Save Server
nl	Server inschakelen

en	WebSeer Proxies
nl	WebSeer Servers

en	Proxie Edit
nl	Proxy’s

en	Save Proxy
nl	Nieuwe proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Cancel
nl	Annuleer

en	Continue
nl	Volgende

en	Delete URL
nl	Verwijderen

en	Delete URLs
nl	Verwijderen

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Disable URL
nl	Uitschakelen

en	Disable URLs
nl	Uitschakelen

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Enable URL
nl	Inschakelen

en	Enable URLs
nl	Inschakelen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Duplicate URL
nl	Dupliceer

en	Duplicate URLs
nl	Dupliceer

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
nl	Query [bewerken: %s]

en	Query [new]
nl	Vraag [nieuw]

en	No Users Selected
nl	Geen gebruikers geselecteerd

en	Users Selected
nl	Geselecteerde gebruikers

en	All Users Selected
nl	Alle gebruikers geselecteerd

en	All
nl	Alle

en	Search
nl	Zoeken

en	Date
nl	Datum

en	Error
nl	Fout

en	HTTP Code
nl	HTTP-code

en	DNS

en	Connect
nl	Verbinden

en	Redirect
nl	Doorsturen

en	Total
nl	Totaal

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
nl	Geen gebeurtenissen in de geschiedenis

en	Actions
nl	Acties

en	Status

en	Enabled
nl	Ingeschakeld

en	Auth

en	Timeout

en	Last Check
nl	Laatst gecontroleerd

en	Edit Service Check
nl	Servicecontrole inschakelen

en	Disable Service Check
nl	Servicecontrole inschakelen

en	View Service Check History
nl	Web Service Controles

en	DNS: Server %s - A Record for %s
nl	DNS: Server %s - Een record voor %s

en	N/A
nl	N/B

en	Down
nl	Offline

en	Up
nl	Online

en	Disabled
nl	Uitgeschakeld

en	No Servers Found
nl	Geen Servers gevonden

en	Webseer Service Checks
nl	WebSeer Service Controles

en	State
nl	Staat

en	Any
nl	Alle

en	Refresh
nl	Vernieuwen

en	Default
nl	Standaard

en	Go
nl	Ga

en	Clear
nl	Herstel

en	Webseer Service Check History
nl	WebSeer Service Controles

en	Date Search
nl	Zoeken

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Delete Proxy
nl	Verwijder

en	Delete Proxies
nl	Verwijder

en	Proxy [edit: %s]
nl	Query [bewerken: %s]

en	Proxy [new]
nl	Vraag [nieuw]

en	Ports (http/https)
nl	Poorten (http / https)

en	Username
nl	Gebruikersnaam

en	Not Set
nl	Niet ingesteld

en	Webseer Proxy Management
nl	Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Delete Server
nl	WebSeer Servers

en	Delete Servers
nl	WebSeer Servers

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	Disable Server
nl	Server inschakelen

en	Disable Servers
nl	Server inschakelen

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de volgende proxy te verwijderen.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.
nl	Klik op 'Doorgaan' om volgende proxy's te verwijderen.

en	No Events in History
nl	Geen gebeurtenissen in de geschiedenis

en	Master

en	This Host
nl	Deze gastheer

en	Edit Server
nl	Site Bewerken

en	View Server History
nl	Bekijk historie

en	No
nl	Nee

en	Yes
nl	Ja

en	Webseer Servers
nl	WebSeer Servers

en	Triggered
nl	Geactiveerd

en	Webseer Server History
nl	WebSeer Servers