en	None
lv	Neviena

en	%d Minute
lv	%d minūte

en	%d Minutes
lv	%d minūtes

en	%d Seconds
lv	%d sekundes

en	Delete
lv	Dzēst

en	Disable
lv	Atspējot

en	Enable
lv	Iespējot

en	Duplicate
lv	Dublēt

en	Name
lv	Nosaukums

en	A Useful Name for this Proxy.
lv	Noderīgs nosaukums šim starpniekserverim.

en	New Proxy
lv	Jauns starpniekserveris

en	Hostname
lv	Resursdatora nosaukums

en	The Proxy Hostname.
lv	Starpniekservera resursdatora nosaukums.

en	HTTP Port
lv	HTTP ports

en	The HTTP Proxy Port.
lv	HTTP starpniekservera ports.

en	HTTPS Port
lv	HTTPS ports

en	The HTTPS Proxy Port.
lv	HTTPS starpniekservera ports.

en	User Name
lv	Lietotājvārds

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
lv	Lietotājs, ko izmanto, lai autentificētos ar starpniekserveri, ja tāds ir.

en	Password
lv	Parole

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
lv	Lietotāja parole, ko izmanto, lai autentificētos ar starpniekserveri, ja tāds ir.

en	General Settings
lv	Pamatiestatījumi

en	Display Name of this server
lv	Šī servera attēlojamais nosaukums

en	Enable Server
lv	Iespējot serveri

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
lv	Noņemiet ķeksi, lai šis serveris neveiktu tīmekļa vietņu adrešu (URLs) pārbaudi.

en	Is this server the local server?
lv	Vai šis serveris ir lokālais serveris?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
lv	Atķeksējiet, ja pašreizējais serveris, ar kuru esat izveidojis savienojumu, ir šis.

en	Master Server
lv	Galvenais serveris

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
lv	Iestata šo serveri par galveno serveri. Galvenais serveris veic visas e-pasta darbības

en	IP Address
lv	IP adrese

en	IP Address to connect to this server
lv	IP adrese, lai izveidotu savienojumu ar šo serveri

en	URL
lv	Tīmekļa vietņu adrese

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
lv	Tīmekļa vietņu adrese, lai izveidotu savienojumu ar remote.php šajā serverī.

en	Location
lv	Atrašanās vieta

en	Location of this server
lv	Šī servera atrašanās vieta

en	Service Check Name
lv	Pakalpojuma pārbaudes nosaukums

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
lv	Nosaukums, kas tiek attēlots šai pakalpojuma pārbaudei un ir iekļauts visos brīdinājuma paziņojumos.

en	Enable Service Check
lv	Iespējot pakalpojuma pārbaudi

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
lv	Noņemiet ķeksi, lai atspējotu šīs tīmekļa vietņu adreses pārbaudi.

en	The URL to Monitor
lv	Tīmekļa vietņu adrese, ko uzraudzīt

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
lv	Ievadiet IP adresi, ar kuru veidot savienojumu. Atstājot tukšu, tiks izmantots DNS vaicājuma lēmums .

en	Proxy Server
lv	Starpniekserveris

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
lv	Ja šim savienojuma tekstam ir nepieciešams starpniekserveris, izvēlieties to šeit. Pretējā gadījumā izvēlieties 'Neviens'.

en	Compression
lv	Saspiešana

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
lv	Kāda saspiešana ir nepieciešama serverim? Lielākajai daļai serveru tas nav vajadzīgs, taču daži bez tā nevarēs pareizi novirzīt.

en	Available Checks
lv	Pieejamās pārbaudes

en	Requires Authentication
lv	Nepieciešama autentifikācija

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
lv	Atķeksējiet, ja vietne parasti atgriež 401 kļūdu. Tai ir nepieciešams lietotājvārds un parole.

en	Check Certificate
lv	Pārbaudīt sertifikātu

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
lv	Ja izmantojat SSL, atķeksējiet, ja vēlaties pārbaudīt sertifikāta derīgumu. Noklusējums ieslēgts, izslēdziet, ja vietne izmanto pašparakstītu sertifikātu.

en	Notification Timing
lv	Paziņojumu laiks

en	Trigger
lv	Palaidējs

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
lv	Cik minūtes tīmekļa vietnes saitei ir jābūt nesasniedzamai, lai tiktu nosūtīts trauksmes brīdinājums. Lai pēc brīdinājuma saņemšanas saņemtu arī 'Vietne atgūstas' e-pasta paziņojumu, tīmekļa vietne ir jābūt sasniedzamai tikpat minūtes.

en	Time Out
lv	Nesasniedzams

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
lv	Cik sekundes ļaut lapai būt nesasniedzamai, pirms tiek ziņots par tā nedarbošanos.

en	Verification Strings
lv	Pārbaudes teksti

en	Response Search String
lv	Atbilžu meklēšanas teksts

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
lv	Teksts, kas jāmeklē tīmekļa vietnes saites atbildē aktīvam un strādājošam tīmekļa pakalpojumam.

en	Response Search String - Maintenance Page
lv	Atbilžu meklēšanas teksts - Tehniskās apkopes lapa

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
lv	Teksts, ko meklēt tehniskās apkopes lapā. Pakalpojuma pārbaude meklēs šo tekstu, ja iepriekš minētais teksts netiks atrasts. Ja atrod šo tekstu, tas nozīmē, ka tīmekļa pakalpojumam tiek veikta apkope.

en	Response Search String - Failed
lv	Atbilžu meklēšanas teksts - Neizdevušies

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
lv	Teksts, ko meklēt zināmas kļūmes tīmekļa pakalpojuma atbildē. Pakalpojuma pārbaude brīdinās tikai tad, ja atradīs šo tekstu, ignorējot visas nesasniedzamības problēmas un iepriekš minētos meklēšanas tekstus.

en	Notification Settings
lv	Paziņojuma iestatījumi

en	Notify Format
lv	Paziņojuma formāts

en	This is the format to use when sending the notification email
lv	Formāts, kas jāizmanto, nosūtot e-pasta paziņojumu

en	Notification List
lv	Paziņojumu saraksts

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
lv	Paziņojumu saraksts, kurš tiek izmantots, lai informētu, kad šī vietne nav sasniedzama.

en	Notify Accounts
lv	Paziņošanas konti

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
lv	Kontu saraksts, kuriem tiks paziņots, kad šī vietne nav sasniedzama.

en	Extra Alert Emails
lv	Papildus brīdinājuma e-pasti

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
lv	Varat norādīt papildus e-pastus, kas saņems brīdinājumu ziņojumus par šo tīmekļa vietni (atdalīti ar komatu)

en	Checks
lv	Pārbaudes

en	Servers
lv	Serveri

en	Proxies
lv	Starpniekserveri

en	Log History
lv	Žurnālu vēsturi

en	Cacti Master
lv	Galvenais Cacti

en	Cacti Remote Server
lv	Cacti attālais serveris

en	Web Service Check Admin
lv	Tīmekļa pakalpojuma pārbaudes administrators

en	Management
lv	Vadība

en	Web Service Checks
lv	Tīmekļa pakalpojuma pārbaudes

en	WebSeer Service Checks
lv	Webseer pakalpojuma pārbaudes

en	Service Check Edit
lv	Pakalpojuma pārbaudes rediģēšana

en	Service Check Save
lv	Pakalpojuma pārbaudes saglabāšana

en	WebSeer Servers
lv	Webseer serveri

en	Server Edit
lv	Servera rediģēšana

en	Save Server
lv	Saglabāt serveri

en	WebSeer Proxies
lv	WebSeer starpniekserveri

en	Proxie Edit
lv	Starpniekservera rediģēšana

en	Save Proxy
lv	Saglabāt starpniekserveri

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto URL vietni.

en	Cancel
lv	Atcelt

en	Continue
lv	Turpināt

en	Delete URL
lv	Dzēst URL vietni

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu norādīto URL vietni.

en	Disable URL
lv	Atspējot URL vietni

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu norādīto URL vietni.

en	Enable URL
lv	Iespējot URL vietni

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai izveidotu norādīto URL vietnes kopiju.

en	Duplicate URL
lv	Izveidot URL vietnes kopiju

en	The Service Check history was purged for %s
lv	Pakalpojuma pārbaudes vēsture tika iztīrīta %s

en	Query [edit: %s]
lv	Vaicājums [labot: %s]

en	Query [new]
lv	Vaicājums [jauns]

en	No Users Selected
lv	Nav atlasīts neviens lietotājs

en	Users Selected
lv	Atlasītie lietotāji

en	All Users Selected
lv	Atlasīti visi lietotāji

en	All
lv	Visi

en	Search
lv	Meklēt

en	Date
lv	Datums

en	Error
lv	Kļūda

en	HTTP Code
lv	HTTP kods

en	DNS

en	Connect
lv	Savienot

en	Redirect
lv	Pāradresēt

en	Total
lv	Kopā

en	Urls
lv	URL vietnes

en	Service Down
lv	Pakalpojums neaktīvs

en	Service Restored
lv	Pakalpojums atjaunots

en	No Service Check Events in History
lv	Vēsturē nav pakalpojumu pārbaudes notikumu

en	Actions
lv	Darbības

en	Status
lv	Statuss

en	Enabled
lv	Iespējots

en	Auth
lv	Autorizācijas kods

en	Timeout
lv	Nesasniedzams

en	Last Check
lv	Pēdējā pārbaude

en	Edit Service Check
lv	Rediģēt pakalpojuma pārbaudi

en	Disable Service Check
lv	Atspējot pakalpojuma pārbaudi

en	View Service Check History
lv	Skatīt pakalpojuma pārbaudes vēsturi

en	DNS: Server %s - A Record for %s
lv	DNS: Serveris %s - A ieraksts - %s

en	N/A
lv	Nav pieejams

en	Down
lv	Neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta)

en	Up
lv	Aktīva (darbojoša, tiešsaistē, ieslēgta)

en	Disabled
lv	Atspējots

en	No Servers Found
lv	Nav atrasts neviens serveris

en	Webseer Service Checks
lv	Webseer pakalpojuma pārbaudes

en	State
lv	Stāvoklis

en	Any
lv	Jebkuru

en	Refresh
lv	Atsvaidzināt

en	Default
lv	Noklusējuma

en	Go
lv	Doties

en	Clear
lv	Notīrīt

en	Webseer Service Check History
lv	Webseer pakalpojuma pārbaudes vēsture

en	Date Search
lv	Datuma meklēšana

en	Entries
lv	Ieraksti

en	Purge Events
lv	Iztīrīt notikumus

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto starpniekserveri.

en	Delete Proxy
lv	Dzēst starpniekserveri

en	Proxy [edit: %s]
lv	Starpniekserveris [labot: %s]

en	Proxy [new]
lv	Starpniekserveris [jauns]

en	Ports (http/https)
lv	Porti (http(80)/https(443))

en	Username
lv	Lietotājvārds

en	Not Set
lv	Nav iestatīts

en	Webseer Proxy Management
lv	Webseer starpniekserveru pārvaldība

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai dzēstu norādīto serveri.

en	Delete Server
lv	Dzēst serveri

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai atspējotu norādīto serveri.

en	Disable Server
lv	Atspējot serveri

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai iespējotu norādīto serveri.

en	No Events in History
lv	Vēsturē nav notikumu

en	Master
lv	Galvenais

en	This Host
lv	Šis resursdators

en	Edit Server
lv	Rediģēt serveri

en	View Server History
lv	Skatīt servera vēsturi

en	No
lv	Nē

en	Yes
lv	Jā

en	Webseer Servers
lv	Webseer serveri

en	Triggered
lv	Nostrādājušas robežvērtības

en	Webseer Server History
lv	Webseer servera vēsture