en	%d Minute
ja	％d分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	%d Seconds
ja	%d 秒

en	A Useful Name for this Proxy.
ja	このプロキシの便利な名前。

en	New Proxy
ja	新しいプロキシ

en	The Proxy Hostname.
ja	プロキシホスト名。

en	The HTTP Proxy Port.
ja	HTTPプロキシポート。

en	The HTTPS Proxy Port.
ja	HTTPSプロキシポート。

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ja	プロキシを使用した認証に使用するユーザー（存在する場合）。

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ja	プロキシでの認証に使用するユーザーパスワード（ある場合）。

en	Display Name of this server
ja	このサーバーの表示名

en	Enable Server
ja	サーバーを有効にする

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
ja	このチェックボックスをオフにすると、このサーバはURLをチェックできなくなります。

en	Is this server the local server?
ja	このサーバーはローカルサーバーですか？

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
ja	現在接続しているサーバーがこのエントリの場合は、このボックスをオンにします。

en	Master Server
ja	マスターサーバー

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
ja	このサーバーをマスターサーバーに設定します。マスターサーバーはすべての電子メール操作を処理します

en	IP Address to connect to this server
ja	このサーバーに接続するためのIPアドレス

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
ja	これはこのサーバーのremote.phpに接続するためのURLです。

en	Location of this server
ja	このサーバーの場所

en	Service Check Name
ja	サービスチェック名

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ja	このサービスチェックに表示される名前で、アラート通知に含まれています。

en	Enable Service Check
ja	サービスチェックを有効にする

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
ja	このチェックボックスをオフにすると、このURLはチェックされません。

en	The URL to Monitor
ja	監視するURL

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
ja	接続するIPアドレスを入力してください。空白のままにすると、代わりにDNS解決が使用されます。

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ja	この接続テキストにプロキシが必要な場合は、ここで選択してください。それ以外の場合は「なし」を選択します。

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
ja	サーバーにはどのような圧縮が必要ですか？ほとんどのサーバーはこれを必要としないはずですが、それがないと正しくリダイレクトされないサーバーもあります。

en	Available Checks
ja	利用可能な小切手

en	Requires Authentication
ja	認証が必要

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ja	ユーザー名とパスワードが必要なため、サイトが通常401エラーを返す場合は、このボックスをオンにします。

en	Check Certificate
ja	証明書を確認する

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ja	SSLを使用している場合、証明書を検証したい場合はこのボックスをチェックしてください。サイトが自己署名証明書を使用している場合はデフォルトでオンになります。

en	Notification Timing
ja	通知のタイミング

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
ja	アラートが送信されるまでにURLが停止するまでの時間（分）。アラートが送信された後、「Site Recovering」Eメールが送信されるようにするには、この分数も経過している必要があります。

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ja	ページがダウンしていると報告されるまでに、ページがタイムアウトするまでの秒数。

en	Verification Strings
ja	検証文字列

en	Response Search String
ja	レスポンス検索文字列

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
ja	これは、稼働中の機能しているWebサービスのURL応答で検索する文字列です。

en	Response Search String - Maintenance Page
ja	応答検索文字列 - メンテナンスページ

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
ja	これは、メンテナンスページで検索する文字列です。上記の文字列が見つからない場合、Service Checkはこの文字列をチェックします。見つかった場合は、Webサービスがメンテナンス中であることを意味します。

en	Response Search String - Failed
ja	応答検索文字列 - 失敗

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ja	これは、Webサービスの応答における既知の失敗を検索するための文字列です。 Service Checkは、この文字列が見つかった場合にのみ警告を発し、タイムアウトの問題や上記の検索文字列は無視します。

en	Notify Format
ja	アカウントを通知する

en	This is the format to use when sending the notification email
ja	これは、通知メールを送信するときに使用する形式です

en	Notification List
ja	通知設定

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
ja	これはこのウェブサイトがダウンしたときに通知されるアカウントのリストです。

en	Notify Accounts
ja	アカウントを通知する

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
ja	これはこのウェブサイトがダウンしたときに通知されるアカウントのリストです。

en	Extra Alert Emails
ja	追加のアラートメール

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
ja	このURLのアラートを受け取るための追加のEメールをここで指定できます（コンマ区切り）。

en	Proxies
ja	プロキシ

en	Log History
ja	履歴を表示

en	Cacti Master
ja	サボテンマスター

en	Cacti Remote Server
ja	サボテンリモートサーバー

en	Web Service Check Admin
ja	Webサービスチェック管理

en	Web Service Checks
ja	Webサービスチェック

en	WebSeer Service Checks
ja	WebSeerサービスの確認

en	Service Check Edit
ja	サービスチェック編集

en	Service Check Save
ja	サービスチェック名

en	WebSeer Servers
ja	WebSeerサーバー

en	Server Edit
ja	サーバー編集

en	Save Server
ja	サーバーを有効にする

en	WebSeer Proxies
ja	WebSeerサーバー

en	Proxie Edit
ja	プロキシ

en	Save Proxy
ja	新しいプロキシ

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Delete URL
ja	削除

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Disable URL
ja	無効

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Enable URL
ja	有効

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Duplicate URL
ja	複製

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
ja	クエリ[編集：％s]

en	Query [new]
ja	クエリ[新規]

en	No Users Selected
ja	ユーザーが選択されていません

en	Users Selected
ja	選択したユーザー

en	All Users Selected
ja	選択したすべてのユーザー

en	DNS

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
ja	歴史上のイベントはありません

en	Auth
ja	認証

en	Edit Service Check
ja	サービスチェックを有効にする

en	Disable Service Check
ja	サービスチェックを有効にする

en	View Service Check History
ja	Webサービスチェック

en	DNS: Server %s - A Record for %s
ja	DNS：サーバー％s - ％sのレコード

en	No Servers Found
ja	サーバーが見つかりません

en	Webseer Service Checks
ja	WebSeerサービスの確認

en	Webseer Service Check History
ja	WebSeerサービスの確認

en	Date Search
ja	検索

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Delete Proxy
ja	削除

en	Proxy [edit: %s]
ja	クエリ[編集：％s]

en	Proxy [new]
ja	クエリ[新規]

en	Ports (http/https)
ja	ポート（http / https）

en	Webseer Proxy Management
ja	Webseerサーバー管理

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Delete Server
ja	WebSeerサーバー

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	Disable Server
ja	サーバーを有効にする

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
ja	[続行]をクリックして、次のプロキシを削除します。

en	No Events in History
ja	歴史上のイベントはありません

en	This Host
ja	このホスト

en	Edit Server
ja	サイトを編集

en	View Server History
ja	履歴を表示

en	Webseer Servers
ja	WebSeerサーバー

en	Webseer Server History
ja	WebSeerサーバー