en	A Useful Name for this Proxy.
it	Un nome utile per questo proxy.

en	New Proxy
it	Nuovo proxy

en	The Proxy Hostname.
it	Il nome host proxy.

en	HTTP Port
it	Codice HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
it	La porta proxy HTTP.

en	HTTPS Port
it	Codice HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
it	La porta proxy HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
it	L'utente da utilizzare per l'autenticazione con il proxy, se presente.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
it	La password utente da utilizzare per l'autenticazione con il proxy, se presente.

en	Display Name of this server
it	Display Nome di questo server

en	Enable Server
it	Abilita server

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
it	Deselezionare questa casella di controllo per disabilitare questo server dal controllo degli url.

en	Is this server the local server?
it	Questo server è il server locale?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
it	Selezionare questa casella se il server corrente a cui si è connessi è questa voce.

en	Master Server
it	Server principale

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
it	Imposta questo server sul server Master. Il server Master gestisce tutte le operazioni di posta elettronica

en	IP Address to connect to this server
it	Indirizzo IP per connettersi a questo server

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
it	Questo è l'URL per connettersi a remote.php su questo server.

en	Location of this server
it	Posizione di questo server

en	Service Check Name
it	Nome del servizio di controllo

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
it	Il nome visualizzato per questa verifica del servizio ed è incluso in tutte le notifiche di Allarme.

en	Enable Service Check
it	Attivare la verifica del servizio

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
it	Deselezionare questa casella di controllo per disabilitare la selezione di questo url.

en	The URL to Monitor
it	L'URL da monitorare

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
it	Immettere un indirizzo IP a cui connettersi. Lasciando vuoto, invece, verrà utilizzata la risoluzione DNS.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
it	Se questo testo di connessione richiede un proxy, selezionalo qui. Altrimenti scegli "Nessuno".

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
it	Quale compressione richiede il server? La maggior parte dei server non dovrebbe averne bisogno, ma alcuni non reindirizzeranno correttamente senza di essa.

en	Available Checks
it	Controlli disponibili

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
it	Seleziona questa casella se il sito normalmente restituisce un errore 401 in quanto richiede un nome utente e una password.

en	Check Certificate
it	Controllare il certificato

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
it	Se si utilizza SSL, selezionare questa casella se si desidera convalidare il certificato. Per impostazione predefinita, disattivare se il sito utilizza un certificato autofirmato.

en	Notification Timing
it	Tempistica delle notifiche

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
it	Quanti minuti l'URL deve essere disattivato prima di inviare un avviso. Dopo l'invio di un avviso, per poter inviare un'e-mail di 'Site Recovering', deve essere anche questo numero di minuti.

en	Time Out

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
it	Quanti secondi per consentire il timeout della pagina prima di segnalarlo come down.

en	Verification Strings
it	Stringhe di verifica

en	Response Search String
it	Stringa di ricerca delle risposte

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
it	Questa è la stringa da cercare nella risposta dell'URL per un servizio web attivo e funzionante.

en	Response Search String - Maintenance Page
it	Stringa di ricerca delle risposte - Pagina di manutenzione

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
it	Questa è la stringa da cercare nella pagina di manutenzione. Il Service Check controllerà questa stringa se la stringa di cui sopra non viene trovata. Se trovato, significa che il Servizio Web è in manutenzione.

en	Response Search String - Failed
it	Stringa di ricerca di risposta - fallita

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
it	Questa è la stringa per cercare un noto fallimento nella risposta del servizio web. La verifica del servizio avverte solo se questa stringa viene trovata, ignorando qualsiasi problema di timeout e le stringhe di ricerca di cui sopra.

en	Notify Format
it	Notifica i conti

en	This is the format to use when sending the notification email
it	Questo è il formato da utilizzare quando si invia l'e-mail di notifica

en	Notification List
it	Impostazioni delle notifiche

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
it	Questo è un elenco di conti che saranno notificati quando questo sito web va giù.

en	Notify Accounts
it	Notifica i conti

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
it	Questo è un elenco di conti che saranno notificati quando questo sito web va giù.

en	Extra Alert Emails
it	Email di Allarme Extra

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
it	È possibile specificare qui e-mail extra per ricevere avvisi per questo URL (separati da virgola)

en	Log History
it	Visualizza lo storico

en	Cacti Master

en	Cacti Remote Server
it	Server remoto Cacti

en	Web Service Check Admin

en	Web Service Checks
it	Controlli dei servizi web

en	WebSeer Service Checks
it	Controlli del servizio WebSeer

en	Service Check Edit
it	Servizio Controlla Modifica

en	Service Check Save
it	Nome del servizio di controllo

en	WebSeer Servers
it	Server WebSeer

en	Server Edit
it	Modifica server

en	Save Server
it	Abilita server

en	WebSeer Proxies
it	Server WebSeer

en	Proxie Edit
it	Proxy

en	Save Proxy
it	Nuovo proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Delete URL
it	Elimina

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Disable URL
it	Disabilita

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Enable URL
it	Abilita

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Duplicate URL
it	Duplica

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
it	Interrogazione [modifica: %s].

en	Query [new]
it	Domanda [nuovo]

en	No Users Selected
it	Nessun utente selezionato

en	Users Selected
it	Utenti selezionati

en	All Users Selected
it	Tutti gli utenti selezionati

en	DNS

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
it	Nessun evento nella storia

en	Last Check
it	Ultimo controllo

en	Edit Service Check
it	Attivare la verifica del servizio

en	Disable Service Check
it	Attivare la verifica del servizio

en	View Service Check History
it	Controlli dei servizi web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
it	DNS: Server %s - Un record per %s

en	No Servers Found
it	Nessun server trovato

en	Webseer Service Checks
it	Controlli del servizio WebSeer

en	Webseer Service Check History
it	Controlli del servizio WebSeer

en	Date Search
it	Cerca

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Delete Proxy
it	Elimina

en	Proxy [edit: %s]
it	Interrogazione [modifica: %s].

en	Proxy [new]
it	Domanda [nuovo]

en	Ports (http/https)
it	Porte (http / https)

en	Webseer Proxy Management
it	Gestione dei server Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Delete Server
it	Server WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	Disable Server
it	Abilita server

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare il seguente proxy.

en	No Events in History
it	Nessun evento nella storia

en	This Host
it	Questo Ospite

en	Edit Server
it	Modifica sito

en	View Server History
it	Visualizza lo storico

en	Webseer Servers
it	Server WebSeer

en	Webseer Server History
it	Server WebSeer