en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	%d Seconds
hi	% d सेकंड्स

en	A Useful Name for this Proxy.
hi	इस प्रॉक्सी के लिए एक उपयोगी नाम।

en	New Proxy
hi	नई प्रॉक्सी

en	The Proxy Hostname.
hi	प्रॉक्सी होस्टनाम।

en	HTTP Port
hi	HTTP कोड

en	The HTTP Proxy Port.
hi	HTTP प्रॉक्सी पोर्ट।

en	HTTPS Port
hi	HTTP कोड

en	The HTTPS Proxy Port.
hi	HTTPS प्रॉक्सी पोर्ट।

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
hi	उपयोगकर्ता प्रॉक्सी के साथ प्रमाणित करने के लिए उपयोग करने के लिए यदि कोई हो।

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
hi	यदि कोई हो तो प्रॉक्सी के साथ प्रमाणित करने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता पासवर्ड।

en	Display Name of this server
hi	इस सर्वर का नाम प्रदर्शित करें

en	Enable Server
hi	सर्वर सक्षम करें

en	Enable Servers
hi	सर्वर सक्षम करें

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
hi	Url चेक करने से इस सर्वर को अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को अनचेक करें।

en	Is this server the local server?
hi	क्या यह सर्वर स्थानीय सर्वर है?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
hi	इस बॉक्स की जाँच करें यदि आप जिस वर्तमान सर्वर से जुड़े हैं वह यह प्रविष्टि है।

en	Master Server
hi	मास्टर सर्वर

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
hi	इस सर्वर को मास्टर सर्वर पर सेट करता है। मास्टर सर्वर सभी ईमेल संचालन को संभालता है

en	IP Address to connect to this server
hi	इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
hi	यह इस सर्वर पर Remote.php से जुड़ने वाला URL है

en	Location of this server
hi	इस सर्वर का स्थान

en	Service Check Name
hi	सेवा की जाँच का नाम

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
hi	वह नाम जो इस सेवा जाँच के लिए प्रदर्शित किया जाता है, और किसी भी अलर्ट सूचनाओं में शामिल है।

en	Enable Service Check
hi	सेवा की जाँच सक्षम करें

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
hi	इस url को जाँचने से अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को अनचेक करें।

en	The URL to Monitor
hi	मॉनिटर करने के लिए URL

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
hi	से कनेक्ट करने के लिए एक आईपी पता दर्ज करें। खाली छोड़ने के बजाय DNS रिज़ॉल्यूशन का उपयोग किया जाएगा।

en	Proxy Server
hi	मास्टर सर्वर

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
hi	यदि इस कनेक्शन पाठ को प्रॉक्सी की आवश्यकता है, तो इसे यहां चुनें। अन्यथा 'कोई नहीं' चुनें।

en	Compression
hi	दबाव

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
hi	सर्वर को किस संपीड़न की आवश्यकता है? अधिकांश सर्वर को इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ इसके बिना ठीक से रीडायरेक्ट नहीं होंगे।

en	Available Checks
hi	उपलब्ध चेक

en	Requires Authentication
hi	प्रमाणीकरण की आवश्यकता है

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
hi	इस बॉक्स को चेक करें यदि साइट सामान्य रूप से 401 त्रुटि लौटाएगी क्योंकि इसके लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है।

en	Check Certificate
hi	प्रमाण पत्र की जाँच करें

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
hi	SSL का उपयोग करते समय, प्रमाण पत्र को मान्य करना चाहते हैं, तो इस बॉक्स को देखें। यदि आप साइट पर स्व-हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र का उपयोग करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप से बंद करें।

en	Notification Timing
hi	अधिसूचना समय

en	Trigger
hi	उत्प्रेरक

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
hi	अलर्ट भेजने से पहले URL कितने मिनट नीचे होना चाहिए। एक अलर्ट भेजे जाने के बाद, 'साइट पुनर्प्राप्त करने के लिए' ईमेल भेजने के लिए, यह भी कुछ मिनटों तक होना चाहिए।

en	Time Out
hi	समय समाप्त

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
hi	पृष्ठ को रिपोर्ट करने से पहले कितने सेकंड के लिए समय समाप्त करने की अनुमति दें।

en	Verification Strings
hi	सत्यापन स्ट्रिंग्स

en	Response Search String
hi	प्रतिक्रिया खोज स्ट्रिंग

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
hi	यह एक जीवित और काम करने वाली वेब सेवा के लिए URL प्रतिक्रिया में खोज करने के लिए स्ट्रिंग है।

en	Response Search String - Maintenance Page
hi	प्रतिक्रिया खोज स्ट्रिंग - रखरखाव पृष्ठ

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
hi	यह रखरखाव पृष्ठ पर खोज करने के लिए स्ट्रिंग है। उपरोक्त स्ट्रिंग नहीं मिलने पर सेवा जाँच इस स्ट्रिंग के लिए जाँच करेगी। यदि पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वेब सेवा रखरखाव के अधीन है।

en	Response Search String - Failed
hi	प्रतिक्रिया खोज स्ट्रिंग - विफल

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
hi	यह वेब सेवा प्रतिक्रिया में ज्ञात विफलता के लिए खोज करने के लिए स्ट्रिंग है। यदि यह स्ट्रिंग पाई जाती है, तो सेवा की जाँच केवल तभी अलर्ट करेगी जब कोई टाइमआउट समस्या और ऊपर दिए गए खोज स्ट्रिंग को अनदेखा कर रहा हो।

en	Notification Settings
hi	अधिसूचना सेटिंग

en	Notify Format
hi	खातों को सूचित करें

en	This is the format to use when sending the notification email
hi	यह अधिसूचना ईमेल भेजते समय उपयोग करने का प्रारूप है

en	Notification List
hi	अधिसूचना सेटिंग

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
hi	यह उन खातों की सूची है जिन्हें इस वेबसाइट के नीचे जाने पर अधिसूचित किया जाएगा।

en	Notify Accounts
hi	खातों को सूचित करें

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
hi	यह उन खातों की सूची है जिन्हें इस वेबसाइट के नीचे जाने पर अधिसूचित किया जाएगा।

en	Extra Alert Emails
hi	अतिरिक्त अलर्ट ईमेल

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
hi	आप इस URL के लिए अलर्ट प्राप्त करने के लिए यहां अतिरिक्त ईमेल निर्दिष्ट कर सकते हैं (अल्पविराम से अलग)

en	Checks
hi	चेकों

en	Proxies
hi	प्रॉक्सी

en	Log History
hi	इतिहास देखे

en	Cacti Master
hi	कैक्टि मास्टर

en	Cacti Remote Server
hi	Cacti रिमोट सर्वर

en	Web Service Check Admin
hi	वेब सेवा की जाँच व्यवस्थापक

en	Web Service Checks
hi	वेब सेवा की जाँच

en	WebSeer Service Checks
hi	WebSeer सेवा चेक

en	Service Check Edit
hi	सेवा की जाँच संपादित करें

en	Service Check Save
hi	सेवा की जाँच का नाम

en	WebSeer Servers
hi	वेबसर्वर सर्वर

en	Server Edit
hi	सर्वर संपादित करें

en	Save Server
hi	सर्वर सक्षम करें

en	WebSeer Proxies
hi	वेबसर्वर सर्वर

en	Proxie Edit
hi	प्रॉक्सी

en	Save Proxy
hi	नई प्रॉक्सी

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete URL
hi	हटाएं

en	Delete URLs
hi	हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable URL
hi	अक्षम करें

en	Disable URLs
hi	अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable URL
hi	सक्षम करें

en	Enable URLs
hi	सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Duplicate URL
hi	डुप्लीकेट

en	Duplicate URLs
hi	डुप्लीकेट

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
hi	क्वेरी [संपादित करें: %s]

en	Query [new]
hi	क्वेरी [नया]

en	No Users Selected
hi	कोई उपयोगकर्ता नहीं चुना गया

en	Users Selected
hi	उपयोगकर्ताओं का चयन किया

en	All Users Selected
hi	सभी उपयोगकर्ता चयनित

en	HTTP Code
hi	HTTP कोड

en	DNS
hi	डीएनएस

en	Connect
hi	जुडिये

en	Redirect
hi	पुन: निर्देशित

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
hi	इतिहास की कोई घटना नहीं

en	Auth
hi	प्रमाणीकरण

en	Last Check
hi	अंतिम जांच

en	Edit Service Check
hi	सेवा की जाँच सक्षम करें

en	Disable Service Check
hi	सेवा की जाँच सक्षम करें

en	View Service Check History
hi	वेब सेवा की जाँच

en	DNS: Server %s - A Record for %s
hi	DNS: सर्वर %s - %s के लिए एक रिकॉर्ड

en	No Servers Found
hi	कोई सर्वर नहीं मिला

en	Webseer Service Checks
hi	WebSeer सेवा चेक

en	Webseer Service Check History
hi	WebSeer सेवा चेक

en	Date Search
hi	खोजें

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Proxy
hi	हटाना

en	Delete Proxies
hi	हटाना

en	Proxy [edit: %s]
hi	क्वेरी [संपादित करें: %s]

en	Proxy [new]
hi	क्वेरी [नया]

en	Ports (http/https)
hi	पोर्ट (http / https)

en	Not Set
hi	डिफ़ॉल्ट नियत करें

en	Webseer Proxy Management
hi	वेबसीर सर्वर प्रबंधन

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Server
hi	वेबसर्वर सर्वर

en	Delete Servers
hi	वेबसर्वर सर्वर

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Server
hi	सर्वर सक्षम करें

en	Disable Servers
hi	सर्वर सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.
hi	निम्नलिखित प्रॉक्सी को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	No Events in History
hi	इतिहास की कोई घटना नहीं

en	Master
hi	स्वामी

en	This Host
hi	यह मेजबान

en	Edit Server
hi	साइट संपादित करें

en	View Server History
hi	इतिहास देखे

en	Webseer Servers
hi	वेबसर्वर सर्वर

en	Triggered
hi	उत्प्रेरित

en	Webseer Server History
hi	वेबसर्वर सर्वर