en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	%d Seconds
he-il	%d שניות

en	A Useful Name for this Proxy.
he-il	שם שימושי לפרוקסי זה.

en	The Proxy Hostname.
he-il	שם המארח של ה- Proxy.

en	HTTP Port
he-il	קוד HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
he-il	יציאת ה- proxy של HTTP.

en	HTTPS Port
he-il	קוד HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
he-il	יציאת ה- proxy של HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
he-il	המשתמש להשתמש בו כדי לאמת עם ה- Proxy אם יש.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
he-il	סיסמת המשתמש שבה ניתן להשתמש כדי לאמת עם ה- Proxy, אם בכלל.

en	Display Name of this server
he-il	שם תצוגה של שרת זה

en	Enable Server
he-il	הפעל שרת

en	Enable Servers
he-il	הפעל שרת

en	Enable Servers
he-il	הפעל שרת

en	Enable Servers
he-il	הפעל שרת

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
he-il	בטל את סימון התיבה הזו כדי להשבית שרת זה מבדיקת כתובות אתר.

en	Is this server the local server?
he-il	האם השרת הזה הוא השרת המקומי?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
he-il	סמן תיבה זו אם השרת הנוכחי שאליו אתה מחובר הוא ערך זה.

en	Master Server
he-il	שרת ראשי

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
he-il	מגדיר שרת זה לשרת הראשי. שרת המאסטר מטפל בכל פעולות הדואר האלקטרוני

en	IP Address to connect to this server
he-il	כתובת IP כדי להתחבר לשרת זה

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
he-il	זוהי כתובת האתר להתחבר ל- remote.php בשרת זה.

en	Location of this server
he-il	מיקום השרת

en	Service Check Name
he-il	שם בדיקת שירות

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
he-il	השם שמוצג עבור בדיקת שירות זו, ונכלל בהודעות התראה.

en	Enable Service Check
he-il	הפעל בדיקת שירות

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
he-il	בטל את סימון התיבה הזו כדי להשבית את כתובת האתר הזו מסומנת.

en	The URL to Monitor
he-il	כתובת האתר לפקח

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
he-il	הזן כתובת IP להתחברות אליה. השארת ריק תשתמש במקום זאת ברזולוציה של DNS.

en	Proxy Server
he-il	שרת ראשי

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
he-il	אם טקסט חיבור זה דורש שרת proxy, בחר אותו כאן. אחרת בחר 'ללא'.

en	Compression
he-il	דְחִיסָה

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
he-il	איזה דחיסה השרת דורש? רוב השרתים לא צריכים להזדקק לכך, אך חלקם לא ינתבו מחדש כראוי בלעדיו.

en	Available Checks
he-il	צ'קים זמינים

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
he-il	סמן תיבה זו אם האתר בדרך כלל יחזיר שגיאת 401 מכיוון שהוא דורש שם משתמש וסיסמה.

en	Check Certificate
he-il	בדוק את התעודה

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
he-il	אם אתה משתמש ב- SSL, סמן תיבה זו אם ברצונך לאמת את האישור. כברירת מחדל, כבה אם האתר משתמש באישור חתום.

en	Notification Timing
he-il	תזמון התראות

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
he-il	כמה דקות כתובת האתר חייבת להיות מושבתת לפני שהיא תשלח התראה. לאחר שנשלח התראה, על מנת לשלוח הודעת אימייל 'שחזור אתר', היא חייבת להיות גם מספר דקות זה.

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
he-il	כמה שניות כדי לאפשר לדף לפסק זמן לפני הדיווח על זה למטה.

en	Verification Strings
he-il	מחרוזות אימות

en	Response Search String
he-il	מחרוזת תגובה

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
he-il	זהו המחרוזת שתחפש בתגובת כתובת האתר עבור שירות אינטרנט פעיל ועובד.

en	Response Search String - Maintenance Page
he-il	תגובה מחרוזת חיפוש - תחזוקה עמוד

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
he-il	זה מחרוזת לחפש בדף תחזוקה. בדיקת השירות תבדוק אם מחרוזת זו לא נמצאה. אם נמצא, משמעות הדבר היא כי שירות האינטרנט נמצא תחת תחזוקה.

en	Response Search String - Failed
he-il	מחרוזת תגובה - נכשלה

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
he-il	זוהי המחרוזת לחפש כשל ידוע בתגובת שירות האינטרנט. בדיקת השירות תתריע רק אם מחרוזת זו תימצא, תוך התעלמות מבעיות זמן קצוב ומחרוזות החיפוש שלמעלה.

en	Notify Format
he-il	יידע חשבונות

en	This is the format to use when sending the notification email
he-il	זהו הפורמט לשימוש בעת שליחת דוא"ל ההודעה

en	Notification List
he-il	הגדרות התראות

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
he-il	זהו רשימה של חשבונות אשר יקבלו הודעה כאשר אתר זה יורד.

en	Notify Accounts
he-il	יידע חשבונות

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
he-il	זהו רשימה של חשבונות אשר יקבלו הודעה כאשר אתר זה יורד.

en	Extra Alert Emails
he-il	הודעות התראה נוספות

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
he-il	תוכל לציין כאן הודעות אימייל נוספות כדי לקבל התראות עבור כתובת אתר זו (מופרד באמצעות פסיק)

en	Checks
he-il	המחאות

en	Log History
he-il	צפה בהיסטוריה

en	Cacti Master
he-il	מאסטר קקטוסים

en	Cacti Remote Server
he-il	שרת מרוחק

en	Web Service Check Admin
he-il	שירות אינטרנט בדוק מנהל

en	Web Service Checks
he-il	בדיקות שירות אינטרנט

en	WebSeer Service Checks
he-il	בדיקות שירות WebSeer

en	Service Check Edit
he-il	בדוק שירות עריכה

en	Service Check Save
he-il	שם בדיקת שירות

en	WebSeer Servers
he-il	שרתים WebSeer

en	Server Edit
he-il	עריכת שרת

en	Save Server
he-il	הפעל שרת

en	WebSeer Proxies
he-il	שרתים WebSeer

en	Proxie Edit
he-il	פרוקסים

en	Save Proxy
he-il	פרוקסי חדש

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Delete URL
he-il	מחק

en	Delete URLs
he-il	מחק

en	Delete URLs
he-il	מחק

en	Delete URLs
he-il	מחק

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Disable URL
he-il	כיבוי

en	Disable URLs
he-il	כיבוי

en	Disable URLs
he-il	כיבוי

en	Disable URLs
he-il	כיבוי

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Enable URL
he-il	אפשר

en	Enable URLs
he-il	אפשר

en	Enable URLs
he-il	אפשר

en	Enable URLs
he-il	אפשר

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Duplicate URL
he-il	שכפל

en	Duplicate URLs
he-il	שכפל

en	Duplicate URLs
he-il	שכפל

en	Duplicate URLs
he-il	שכפל

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
he-il	שאילתה [עריכה: %s]

en	Query [new]
he-il	שאילתה [חדש]

en	No Users Selected
he-il	לא נבחרו משתמשים

en	Users Selected
he-il	משתמשים נבחרו

en	All Users Selected
he-il	כל המשתמשים נבחרו

en	HTTP Code
he-il	קוד HTTP

en	DNS
he-il	‫DNS

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
he-il	אין אירועים בהיסטוריה

en	Last Check
he-il	בדיקה אחרונה

en	Edit Service Check
he-il	הפעל בדיקת שירות

en	Disable Service Check
he-il	הפעל בדיקת שירות

en	View Service Check History
he-il	בדיקות שירות אינטרנט

en	DNS: Server %s - A Record for %s
he-il	DNS: שרת %s - רשומה עבור %s

en	No Servers Found
he-il	לא נמצאו שרתים

en	Webseer Service Checks
he-il	בדיקות שירות WebSeer

en	Webseer Service Check History
he-il	בדיקות שירות WebSeer

en	Date Search
he-il	חיפוש

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Delete Proxy
he-il	מחק

en	Delete Proxies
he-il	מחק

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Proxy [edit: %s]
he-il	שאילתה [עריכה: %s]

en	Proxy [new]
he-il	שאילתה [חדש]

en	Ports (http/https)
he-il	יציאות (http / https)

en	Webseer Proxy Management
he-il	ניהול שרת Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Delete Server
he-il	שרתים WebSeer

en	Delete Servers
he-il	שרתים WebSeer

en	Delete Servers
he-il	שרתים WebSeer

en	Delete Servers
he-il	שרתים WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Disable Server
he-il	הפעל שרת

en	Disable Servers
he-il	הפעל שרת

en	Disable Servers
he-il	הפעל שרת

en	Disable Servers
he-il	הפעל שרת

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את ה- Proxy הבא.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	No Events in History
he-il	אין אירועים בהיסטוריה

en	Master
he-il	מאסטר

en	This Host
he-il	מארח זה

en	Edit Server
he-il	ערוך אתר

en	View Server History
he-il	צפה בהיסטוריה

en	Webseer Servers
he-il	שרתים WebSeer

en	Triggered
he-il	טריגר

en	Webseer Server History
he-il	שרתים WebSeer