en	None
fr	Aucun

en	%d Minute

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	%d Seconds
fr	%d secondes

en	Delete
fr	Supprimer

en	Disable
fr	Désactiver

en	Enable
fr	Activer

en	Duplicate
fr	Dupliquer

en	Name
fr	Nom

en	A Useful Name for this Proxy.
fr	Un nom utile pour ce proxy.

en	New Proxy
fr	Nouveau Proxy

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	The Proxy Hostname.
fr	Le nom d'hôte du proxy.

en	HTTP Port
fr	Code HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
fr	Le port proxy HTTP.

en	HTTPS Port
fr	Port HTTPS

en	The HTTPS Proxy Port.
fr	Le port proxy HTTPS.

en	User Name
fr	Nom d'utilisateur

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
fr	L'utilisateur à utiliser pour s'authentifier auprès du proxy le cas échéant.

en	Password
fr	Mot de passe

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
fr	Le mot de passe utilisateur à utiliser pour s'authentifier auprès du proxy, le cas échéant.

en	General Settings
fr	Réglages généraux

en	Display Name of this server
fr	Nom d'affichage de ce serveur

en	Enable Server
fr	Activer le serveur

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
fr	Décochez cette case pour désactiver la vérification des urls sur ce serveur.

en	Is this server the local server?
fr	Ce serveur est-il le serveur local ?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
fr	Cochez cette case si le serveur auquel vous êtes connecté est cette entrée.

en	Master Server
fr	Serveur Principal

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
fr	Définit ce serveur comme serveur maître. Le serveur maître gère toutes les opérations de courrier électronique

en	IP Address
fr	Adresse IP

en	IP Address to connect to this server
fr	Adresse IP pour se connecter à ce serveur

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
fr	C'est l'URL pour se connecter à remote.php sur ce serveur.

en	Location
fr	Emplacement

en	Location of this server
fr	Emplacement de ce serveur

en	Service Check Name
fr	Nom du chèque de service

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
fr	Le nom qui est affiché pour ce contrôle de service et qui est inclus dans toutes les notifications d'alerte.

en	Enable Service Check
fr	Activer le contrôle de service

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
fr	Décochez cette case pour désactiver cette url.

en	The URL to Monitor
fr	L'URL à surveiller

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
fr	Entrez une adresse IP à laquelle vous souhaitez vous connecter. Laisser vide utilisera la résolution DNS à la place.

en	Proxy Server
fr	Serveur proxy

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
fr	Si ce texte de connexion nécessite un proxy, sélectionnez-le ici. Sinon, choisissez «Aucun».

en	Compression

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
fr	De quelle compression le serveur a-t-il besoin? La plupart des serveurs ne devraient pas en avoir besoin, mais certains ne seront pas redirigés correctement sans cela.

en	Available Checks
fr	Chèques disponibles

en	Requires Authentication
fr	Nécessite une authentification

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
fr	Cochez cette case si le site renvoie normalement une erreur 401 car il nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe.

en	Check Certificate
fr	Vérifier le certificat

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
fr	Si vous utilisez SSL, cochez cette case si vous voulez valider le certificat. Par défaut activé, désactivé si vous utilisez un certificat auto-signé.

en	Notification Timing
fr	Délai de notification

en	Trigger
fr	Déclencheur

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
fr	Combien de minutes l'URL doit être en panne avant d'envoyer une alerte. Après l'envoi d'une alerte, pour qu'un e-mail de récupération de site soit envoyé, il doit également être en haut de ce nombre de minutes.

en	Time Out
fr	Expiration

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
fr	Combien de secondes pour permettre à la page de s'écouler avant qu'elle ne soit signalée comme étant vers le bas.

en	Verification Strings
fr	Chaînes de vérification

en	Response Search String
fr	Chaîne de recherche de réponse

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
fr	C'est la chaîne de caractères à rechercher dans la réponse URL pour un service Web en direct et fonctionnel.

en	Response Search String - Maintenance Page
fr	Chaîne de recherche de réponse - Page d'entretien

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
fr	C'est la chaîne de caractères à rechercher sur la page de maintenance. Le Service Check vérifiera la présence de cette chaîne si la chaîne ci-dessus n'est pas trouvée. S'il est trouvé, cela signifie que le service Web est en cours de maintenance.

en	Response Search String - Failed
fr	Chaîne de recherche de réponse - Échec

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
fr	Il s'agit de la chaîne de caractères permettant de rechercher un échec connu dans la réponse du service Web. Le Service Check n'alertera que si cette chaîne est trouvée, ignorant tout problème de délai d'attente et les chaînes de recherche ci-dessus.

en	Notification Settings
fr	Paramètres de notification

en	Notify Format
fr	Aviser les comptes

en	This is the format to use when sending the notification email
fr	C'est le format à utiliser lors de l'envoi de l'e-mail de notification

en	Notification List
fr	Paramètres de notification

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
fr	Il s'agit d'une liste de comptes qui seront avisés lorsque ce site Web sera mis hors service.

en	Notify Accounts
fr	Aviser les comptes

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
fr	Il s'agit d'une liste de comptes qui seront avisés lorsque ce site Web sera mis hors service.

en	Extra Alert Emails
fr	Courriels d'alerte supplémentaire

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
fr	Vous pouvez spécifier ici les Emails supplémentaires pour recevoir les alertes pour cette URL (séparés par des virgules)

en	Checks
fr	Contrôles

en	Servers
fr	Serveurs

en	Proxies

en	Log History
fr	Voir l’historique

en	Cacti Master

en	Cacti Remote Server
fr	Serveur à distance Cacti

en	Web Service Check Admin

en	Management
fr	Gestion

en	Web Service Checks
fr	Contrôles de service Web

en	WebSeer Service Checks
fr	Contrôles de service WebSeer

en	Service Check Edit
fr	Vérification du service Modifier

en	Service Check Save
fr	Nom du chèque de service

en	WebSeer Servers
fr	Serveurs WebSeer

en	Server Edit
fr	Édition du serveur

en	Save Server
fr	Activer le serveur

en	WebSeer Proxies
fr	Serveurs WebSeer

en	Proxie Edit
fr	Proxies

en	Save Proxy
fr	Nouveau Proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Continue
fr	Continuer

en	Delete URL
fr	Supprimer

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Disable URL
fr	Désactiver

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Enable URL
fr	Activer

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Duplicate URL
fr	Dupliquer

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
fr	Requête[modifier : %s]

en	Query [new]
fr	Requête[nouveau]

en	No Users Selected
fr	Utilisateurs Sélectionnés

en	Users Selected
fr	Utilisateurs Sélectionnés

en	All Users Selected
fr	Tous les utilisateurs sélectionnés

en	All
fr	Tout

en	Search
fr	Rechercher

en	Date

en	Error
fr	Erreur

en	HTTP Code
fr	Code HTTP

en	DNS

en	Connect
fr	Connecter

en	Redirect
fr	Redirection

en	Total

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
fr	Aucun événement dans l'historique

en	Actions

en	Status
fr	État

en	Enabled
fr	Activé

en	Auth

en	Timeout
fr	Délai

en	Last Check
fr	Dernière vérification

en	Edit Service Check
fr	Activer le contrôle de service

en	Disable Service Check
fr	Activer le contrôle de service

en	View Service Check History
fr	Contrôles de service Web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
fr	DNS : Server %s - Un record pour %s

en	N/A

en	Down

en	Up

en	Disabled
fr	Désactivé

en	No Servers Found
fr	Aucun serveur trouvé

en	Webseer Service Checks
fr	Contrôles de service WebSeer

en	State
fr	État

en	Any
fr	N'importe quel

en	Refresh
fr	Actualiser

en	Default
fr	Défaut

en	Go
fr	Aller

en	Clear
fr	Effacer

en	Webseer Service Check History
fr	Contrôles de service WebSeer

en	Date Search
fr	Rechercher

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Delete Proxy
fr	Supprimer

en	Proxy [edit: %s]
fr	Requête[modifier : %s]

en	Proxy [new]
fr	Requête[nouveau]

en	Ports (http/https)
fr	Ports (http / https)

en	Username
fr	Nom d'utilisateur

en	Not Set
fr	Non défini

en	Webseer Proxy Management
fr	Gestion du serveur Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Delete Server
fr	Serveurs WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	Disable Server
fr	Activer le serveur

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
fr	Cliquez sur «Continuer» pour supprimer le proxy suivant.

en	No Events in History
fr	Aucun événement dans l'historique

en	Master
fr	Maître

en	This Host
fr	Cet hôte

en	Edit Server
fr	Editer site

en	View Server History
fr	Voir l’historique

en	No
fr	Non

en	Yes
fr	Oui

en	Webseer Servers
fr	Serveurs WebSeer

en	Triggered
fr	Déclenché

en	Webseer Server History
fr	Serveurs WebSeer