en	None
es	Ninguno

en	%d Minute
es	%d Minuto

en	%d Minutes
es	%d Minutos

en	%d Seconds
es	%d Segundos

en	Delete
es	Eliminar

en	Disable
es	Deshabilitar

en	Enable
es	Habilitar

en	Duplicate
es	Duplicar

en	Name
es	Nombre

en	A Useful Name for this Proxy.
es	Un nombre útil para este proxy.

en	New Proxy
es	Nuevo proxy

en	Hostname
es	Nombre de equipo

en	The Proxy Hostname.
es	El nombre de host del proxy.

en	HTTP Port
es	Puerto HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
es	El puerto proxy HTTP.

en	HTTPS Port
es	Puerto HTTPS

en	The HTTPS Proxy Port.
es	El puerto proxy HTTPS.

en	User Name
es	Nombre de Usuario

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
es	El usuario que se utilizará para autenticarse con el proxy, si lo hubiera.

en	Password
es	Contraseña

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
es	La contraseña de usuario que se utilizará para autenticarse con el proxy, si lo hubiera.

en	General Settings
es	Opciones generales

en	Display Name of this server
es	Mostrar Nombre de este servidor

en	Enable Server
es	Habilitar servidor

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
es	Desmarca esta casilla para desactivar este servidor de las urls de comprobación.

en	Is this server the local server?
es	¿Es este servidor el servidor local?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
es	Marque esta casilla si el servidor actual al que está conectado es esta entrada.

en	Master Server
es	Servidor Maestro

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
es	Establece este servidor en el servidor maestro. El servidor Master maneja todas las operaciones de Email

en	IP Address
es	Dirección IP

en	IP Address to connect to this server
es	Dirección IP para conectarse a este servidor

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
es	Esta es la URL para conectarse a remote.php en este servidor.

en	Location
es	Ubicación

en	Location of this server
es	Ubicación de este servidor

en	Service Check Name
es	Nombre del cheque de servicio

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
es	El nombre que se muestra para este Service Check y que se incluye en todas las notificaciones de alerta.

en	Enable Service Check
es	Activar la comprobación de servicio

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
es	Desmarca esta casilla para desactivar esta url.

en	The URL to Monitor
es	La URL para monitorear

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
es	Introduzca una dirección IP a la que conectarse. Si se deja en blanco, se utilizará la resolución DNS en su lugar.

en	Proxy Server
es	Servidor Proxy

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
es	Si este texto de conexión requiere un proxy, selecciónelo aquí. De lo contrario, elija 'Ninguno'.

en	Compression
es	Compresión

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
es	¿Qué compresión requiere el servidor? La mayoría de los servidores no deberían necesitar esto, pero algunos no redireccionarán correctamente sin él.

en	Available Checks
es	Cheques disponibles

en	Requires Authentication
es	Requiere autenticación

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
es	Marque esta casilla si el sitio normalmente devuelve un error 401 ya que requiere un nombre de usuario y una contraseña.

en	Check Certificate
es	Certificado de Cheque

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
es	Si utiliza SSL, marque esta casilla si desea validar el certificado. Activado de forma predeterminada, desactivado si el sitio utiliza un certificado autofirmado.

en	Notification Timing
es	Tiempo de notificación

en	Trigger
es	Activador

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
es	Cuántos minutos debe estar inactiva la URL antes de que envíe una alerta. Después de que se envía una alerta, para que se envíe un mensaje de correo electrónico de "Recuperación de sitio", también debe haber transcurrido este número de minutos.

en	Time Out
es	Fuera de tiempo

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
es	Cuántos segundos para permitir que la página se detenga antes de reportarlo como caído.

en	Verification Strings
es	Cadenas de verificación

en	Response Search String
es	Cadena de búsqueda de respuestas

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
es	Esta es la cadena que hay que buscar en la respuesta de la URL para un servicio web activo y en funcionamiento.

en	Response Search String - Maintenance Page
es	Cadena de búsqueda de respuesta - Página de mantenimiento

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
es	Esta es la cadena a buscar en la página de mantenimiento. La comprobación de servicio comprobará esta cadena si no se encuentra la cadena anterior. Si se encuentra, significa que el Servicio Web está en mantenimiento.

en	Response Search String - Failed
es	Cadena de búsqueda de respuesta - Fallido

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
es	Esta es la cadena para buscar un fallo conocido en la respuesta del servicio web. La Comprobación de servicio sólo avisará si se encuentra esta cadena, ignorando cualquier problema de tiempo de espera y las cadenas de búsqueda anteriores.

en	Notification Settings
es	Opciones de notificación

en	Notify Format
es	Notificar a las cuentas

en	This is the format to use when sending the notification email
es	Este es el formato que se utilizará al enviar el correo electrónico de notificación

en	Notification List
es	Opciones de notificación

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
es	Este es un listado de las cuentas que serán notificadas cuando este sitio web se caiga.

en	Notify Accounts
es	Notificar a las cuentas

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
es	Este es un listado de las cuentas que serán notificadas cuando este sitio web se caiga.

en	Extra Alert Emails
es	Emails de Alerta Extra

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
es	Puede especificar aquí Emails adicionales para recibir alertas de esta URL (separados por comas)

en	Checks
es	Cheque

en	Servers
es	Servidores

en	Proxies

en	Log History
es	Ver Históricos

en	Cacti Master
es	Maestro Cactus

en	Cacti Remote Server
es	Servidor remoto Cacti

en	Web Service Check Admin
es	Servicio web Admin. de verificación de servicios web

en	Management
es	Administración

en	Web Service Checks
es	Comprobaciones del servicio web

en	WebSeer Service Checks
es	Comprobaciones del servicio WebSeer

en	Service Check Edit
es	Servicio Revisar Editar

en	Service Check Save
es	Nombre del cheque de servicio

en	WebSeer Servers
es	Servidores WebSeer

en	Server Edit
es	Edición de Servidor

en	Save Server
es	Habilitar servidor

en	WebSeer Proxies
es	Servidores WebSeer

en	Proxie Edit
es	Proxies

en	Save Proxy
es	Nuevo proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Cancel
es	Cancelar

en	Continue
es	Continuar

en	Delete URL
es	Eliminar

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Disable URL
es	Deshabilitar

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Enable URL
es	Habilitar

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Duplicate URL
es	Duplicar

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
es	Consulta[editar: %s]

en	Query [new]
es	Consulta[nuevo]

en	No Users Selected
es	No hay usuarios seleccionados

en	Users Selected
es	Usuarios seleccionados

en	All Users Selected
es	Todos los usuarios seleccionados

en	All
es	Todos

en	Search
es	Buscar

en	Date
es	Fecha

en	Error

en	HTTP Code
es	Código HTTP

en	DNS

en	Connect
es	Conectar

en	Redirect
es	Redirigir

en	Total

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
es	No hay eventos en la historia

en	Actions
es	Acciones

en	Status
es	Estado

en	Enabled
es	Habilitado

en	Auth

en	Timeout
es	Tiempo de espera

en	Last Check
es	Ultimo control

en	Edit Service Check
es	Activar la comprobación de servicio

en	Disable Service Check
es	Activar la comprobación de servicio

en	View Service Check History
es	Comprobaciones del servicio web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
es	DNS: Servidor %s - Un récord para %s

en	N/A
es	n/d

en	Down
es	Caído

en	Up
es	Arriba

en	Disabled
es	Deshabilitado

en	No Servers Found
es	No se encontraron servidores

en	Webseer Service Checks
es	Comprobaciones del servicio WebSeer

en	State
es	Estado

en	Any
es	Cualquiera

en	Refresh
es	Actualizar

en	Default
es	Predeterminado

en	Go
es	Ir

en	Clear
es	Restablecer

en	Webseer Service Check History
es	Comprobaciones del servicio WebSeer

en	Date Search
es	Buscar

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Delete Proxy
es	Eliminar proxy

en	Proxy [edit: %s]
es	Consulta[editar: %s]

en	Proxy [new]
es	Consulta[nuevo]

en	Ports (http/https)
es	Puertos (http / https)

en	Username
es	Nombre de Usuario

en	Not Set
es	No establecido

en	Webseer Proxy Management
es	Administración de Servidores Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Delete Server
es	Servidores WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	Disable Server
es	Habilitar servidor

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
es	Haga clic en 'Continuar' para eliminar el siguiente proxy.

en	No Events in History
es	No hay eventos en la historia

en	Master
es	Maestro

en	This Host
es	Este Anfitrión

en	Edit Server
es	Editar Sitio

en	View Server History
es	Ver Históricos

en	No

en	Yes
es	Sí

en	Webseer Servers
es	Servidores WebSeer

en	Triggered
es	Activado

en	Webseer Server History
es	Servidores WebSeer