en	None
el	Κανένα

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	%d Seconds
el	%d δευτερόλεπτα

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Duplicate
el	Αντιγραφή

en	Name
el	Όνομα

en	A Useful Name for this Proxy.
el	Ένα χρήσιμο όνομα για αυτόν τον διακομιστή μεσολάβησης.

en	New Proxy
el	Νέος διακομιστής μεσολάβησης

en	Hostname
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	The Proxy Hostname.
el	Το όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή μεσολάβησης.

en	HTTP Port
el	Κωδικός HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
el	Η θύρα διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

en	HTTPS Port
el	Κωδικός HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
el	Η θύρα διακομιστή μεσολάβησης HTTPS.

en	User Name
el	Όνομα Χρήστη

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
el	Ο χρήστης που θα χρησιμοποιήσει για έλεγχο ταυτότητας με τον διακομιστή μεσολάβησης εάν υπάρχει.

en	Password
el	Κωδικός

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
el	Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη για χρήση για έλεγχο ταυτότητας με τον διακομιστή μεσολάβησης, εάν υπάρχει.

en	General Settings
el	Γενικές Ρυθμίσεις

en	Display Name of this server
el	Εμφάνιση ονόματος αυτού του διακομιστή

en	Enable Server
el	Ενεργοποίηση διακομιστή

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
el	Καταργήστε την επιλογή αυτού του κουμπιού ώστε να απενεργοποιηθεί αυτός ο διακομιστής από τον έλεγχο των urls.

en	Is this server the local server?
el	Είναι αυτός ο διακομιστής ο τοπικός διακομιστής;

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν ο τρέχων διακομιστής στον οποίο είστε συνδεδεμένοι είναι αυτή η καταχώρηση.

en	Master Server

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
el	Ορίζει αυτό το διακομιστή στον κεντρικό διακομιστή. Ο κύριος διακομιστής χειρίζεται όλες τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	IP Address

en	IP Address to connect to this server
el	Διεύθυνση IP για σύνδεση σε αυτόν τον διακομιστή

en	URL

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
el	Αυτή είναι η διεύθυνση URL για σύνδεση με το remote.php σε αυτόν τον διακομιστή.

en	Location
el	Τοποθεσία

en	Location of this server
el	Τοποθεσία αυτού του διακομιστή

en	Service Check Name
el	Όνομα υπηρεσίας ελέγχου

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
el	Το όνομα που εμφανίζεται για αυτόν τον έλεγχο υπηρεσίας και περιλαμβάνεται σε όλες τις ειδοποιήσεις ειδοποιήσεων.

en	Enable Service Check
el	Ενεργοποίηση ελέγχου υπηρεσίας

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
el	Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου για να απενεργοποιηθεί αυτή η διεύθυνση URL.

en	The URL to Monitor
el	Η διεύθυνση URL για την παρακολούθηση

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
el	Καταχωρίστε μια διεύθυνση IP για σύνδεση. Αν αφήσετε κενό, αντί να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση DNS.

en	Proxy Server
el	Master Server

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
el	Εάν αυτό το κείμενο σύνδεσης απαιτεί διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε το εδώ. Διαφορετικά επιλέξτε "Κανένα".

en	Compression
el	Συμπίεση

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
el	Τι συμπίεση απαιτεί ο διακομιστής; Οι περισσότεροι διακομιστές δεν πρέπει να το χρειάζονται, αλλά ορισμένοι δεν θα ανακατευθύνουν σωστά χωρίς αυτό.

en	Available Checks
el	Διαθέσιμοι έλεγχοι

en	Requires Authentication
el	Απαιτεί έλεγχο ταυτότητας

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν ο ιστότοπος θα επιστρέψει κανονικά ένα σφάλμα 401, καθώς απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

en	Check Certificate
el	Ελέγξτε το πιστοποιητικό

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
el	Αν χρησιμοποιείτε SSL, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να επικυρώσετε το πιστοποιητικό. Η προεπιλογή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε εάν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που έχει υπογράψει αυτόματα.

en	Notification Timing
el	Χρόνος ειδοποίησης

en	Trigger
el	Ενεργοποίηση

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
el	Πόσες φορές η διεύθυνση URL πρέπει να βρίσκεται κάτω, πριν να στείλει μια ειδοποίηση. Μετά την αποστολή μιας ειδοποίησης, για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Ανάκτηση ιστότοπου", πρέπει επίσης να είναι αυτός ο αριθμός των λεπτών.

en	Time Out
el	Τέλος χρόνου

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
el	Πόσες δευτερόλεπτα επιτρέπετε στη σελίδα να λήξει χρονικό όριο πριν την αναγγελία της ως κάτω.

en	Verification Strings
el	Συμβολοσειρές επαλήθευσης

en	Response Search String
el	Ακολουθία αναζήτησης

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
el	Αυτή είναι η συμβολοσειρά που αναζητά στην απάντηση URL για μια υπηρεσία Web Live και Work.

en	Response Search String - Maintenance Page
el	Σειρά αναζήτησης απόκρισης - Σελίδα συντήρησης

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
el	Αυτή είναι η συμβολοσειρά που θέλετε να αναζητήσετε στη σελίδα συντήρησης. Ο έλεγχος υπηρεσίας θα ελέγξει για αυτήν την συμβολοσειρά αν δεν βρέθηκε η παραπάνω συμβολοσειρά. Αν βρεθεί, σημαίνει ότι η υπηρεσία Web βρίσκεται υπό συντήρηση.

en	Response Search String - Failed
el	Επαναληπτική αναζήτηση - Αποτυχία

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
el	Αυτή είναι η συμβολοσειρά για να αναζητήσετε μια γνωστή αποτυχία στην απάντηση υπηρεσίας Web. Ο έλεγχος υπηρεσίας θα ειδοποιεί μόνο εάν αυτή η συμβολοσειρά βρίσκεται, αγνοώντας τυχόν προβλήματα χρονικού ορίου και τις παραπάνω συμβολοσειρές αναζήτησης.

en	Notification Settings
el	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

en	Notify Format
el	Ειδοποιήστε τους λογαριασμούς

en	This is the format to use when sending the notification email
el	Αυτή είναι η μορφή που πρέπει να χρησιμοποιείτε κατά την αποστολή του email ειδοποίησης

en	Notification List
el	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
el	Πρόκειται για μια λίστα λογαριασμών που θα ειδοποιούνται όταν ο ιστότοπος αυτός κατεβαίνει.

en	Notify Accounts
el	Ειδοποιήστε τους λογαριασμούς

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
el	Πρόκειται για μια λίστα λογαριασμών που θα ειδοποιούνται όταν ο ιστότοπος αυτός κατεβαίνει.

en	Extra Alert Emails
el	Ειδοποιήσεις με επιπλέον ειδοποιήσεις

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
el	Μπορείτε να ορίσετε επιπλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν τη διεύθυνση URL (διαχωρισμένα με κόμμα)

en	Checks
el	Έλεγχοι

en	Servers
el	Διακομιστές

en	Proxies
el	Πληρεξούσιοι

en	Log History
el	Προβολή Ιστορικού

en	Cacti Master

en	Cacti Remote Server

en	Web Service Check Admin

en	Management
el	Διοίκηση

en	Web Service Checks
el	Έλεγχοι υπηρεσίας Web

en	WebSeer Service Checks
el	Έλεγχοι υπηρεσίας WebSeer

en	Service Check Edit
el	Επεξεργασία ελέγχου υπηρεσίας

en	Service Check Save
el	Όνομα υπηρεσίας ελέγχου

en	WebSeer Servers
el	WebServer Servers

en	Server Edit
el	Επεξεργασία διακομιστή

en	Save Server
el	Ενεργοποίηση διακομιστή

en	WebSeer Proxies
el	WebServer Servers

en	Proxie Edit
el	Πληρεξούσιοι

en	Save Proxy
el	Νέος διακομιστής μεσολάβησης

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Delete URL
el	Διαγραφή

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Disable URL
el	Απενεργοποίηση

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Enable URL
el	Ενεργοποίηση

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Duplicate URL
el	Αντιγραφή

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
el	Ερώτημα [επεξεργασία: %s]

en	Query [new]
el	Ερώτημα [νέο]

en	No Users Selected
el	Δεν έχουν επιλεγεί χρήστες

en	Users Selected
el	Οι χρήστες επιλέχθηκαν

en	All Users Selected
el	Όλοι οι χρήστες έχουν επιλεγεί

en	All
el	Όλα

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Date
el	Ημερομηνία

en	Error
el	Σφάλμα

en	HTTP Code
el	Κωδικός HTTP

en	DNS

en	Connect
el	Σύνδεση

en	Redirect
el	Ανακατεύθυνση

en	Total
el	Σύνολο

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
el	Δεν υπάρχουν συμβάντα στο ιστορικό

en	Actions
el	Ενέργειες

en	Status
el	Κατάσταση

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	Auth

en	Timeout
el	Τέλος χρόνου

en	Last Check
el	Τελευταία Έλεγχος

en	Edit Service Check
el	Ενεργοποίηση ελέγχου υπηρεσίας

en	Disable Service Check
el	Ενεργοποίηση ελέγχου υπηρεσίας

en	View Service Check History
el	Έλεγχοι υπηρεσίας Web

en	DNS: Server %s - A Record for %s
el	DNS: Διακομιστής %s - Μια εγγραφή για %s

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Down
el	Πεσμένος

en	Up
el	Πάνω

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	No Servers Found
el	Δεν βρέθηκαν διακομιστές

en	Webseer Service Checks
el	Έλεγχοι υπηρεσίας WebSeer

en	State
el	Νομός

en	Any
el	Οποιοδήποτε

en	Refresh
el	Ανανέωση

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Webseer Service Check History
el	Έλεγχοι υπηρεσίας WebSeer

en	Date Search
el	Αναζήτηση

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Delete Proxy
el	Διαγραφή

en	Proxy [edit: %s]
el	Ερώτημα [επεξεργασία: %s]

en	Proxy [new]
el	Ερώτημα [νέο]

en	Ports (http/https)
el	Θύρες (http / https)

en	Username
el	Όνομα Χρήστη

en	Not Set
el	Ορισμός ως Προεπιλογή

en	Webseer Proxy Management
el	Διαχείριση διακομιστή WebSEer

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Delete Server
el	WebServer Servers

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	Disable Server
el	Ενεργοποίηση διακομιστή

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τον ακόλουθο διακομιστή μεσολάβησης.

en	No Events in History
el	Δεν υπάρχουν συμβάντα στο ιστορικό

en	Master
el	Κύριος

en	This Host
el	Αυτή η υποδοχή

en	Edit Server
el	Επεξεργασία ιστότοπου

en	View Server History
el	Προβολή Ιστορικού

en	No
el	Όχι

en	Yes
el	Ναι

en	Webseer Servers
el	WebServer Servers

en	Triggered
el	Ξεκίνησε

en	Webseer Server History
el	WebServer Servers