en	A Useful Name for this Proxy.
de	Ein nützlicher Name für diesen Proxy.

en	New Proxy
de	Neuer Proxy

en	The Proxy Hostname.
de	Der Proxy-Hostname.

en	The HTTP Proxy Port.
de	Der HTTP-Proxy-Port.

en	HTTPS Port
de	HTTP-Code

en	The HTTPS Proxy Port.
de	Der HTTPS-Proxy-Port.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
de	Der Benutzer, der zur Authentifizierung beim Proxy verwendet werden soll, falls vorhanden.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
de	Das Benutzerkennwort, das zur Authentifizierung beim Proxy verwendet werden soll, falls vorhanden.

en	Display Name of this server
de	Anzeigename dieses Servers

en	Enable Server
de	Server aktivieren

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
de	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesen Server von der Überprüfung von URLs auszuschließen.

en	Is this server the local server?
de	Ist dieser Server der lokale Server?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der aktuelle Server, mit dem Sie verbunden sind, dieser Eintrag ist.

en	Master Server
de	Master-Server

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
de	Setzt diesen Server auf den Master-Server. Der Master-Server übernimmt alle E-Mail-Operationen.

en	IP Address to connect to this server
de	IP-Adresse für die Verbindung zu diesem Server

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
de	Dies ist die URL, um eine Verbindung zu remote.php auf diesem Server herzustellen.

en	Location of this server
de	Standort dieses Servers

en	Service Check Name
de	Name der Serviceprüfung

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
de	Der Name, der für diesen Service Check angezeigt wird und in allen Alarmmeldungen enthalten ist.

en	Enable Service Check
de	Serviceprüfung aktivieren

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
de	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass diese URL überprüft wird.

en	The URL to Monitor
de	Die zu überwachende URL

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
de	Geben Sie eine IP-Adresse ein, mit der Sie sich verbinden möchten. Wenn Sie nichts eingeben, wird stattdessen die DNS-Auflösung verwendet.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
de	Wenn für diesen Verbindungstext ein Proxy erforderlich ist, wählen Sie ihn hier aus. Andernfalls wählen Sie "Keine".

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
de	Welche Komprimierung benötigt der Server? Die meisten Server sollten dies nicht benötigen, aber einige werden ohne es nicht richtig umleiten.

en	Available Checks
de	Verfügbare Schecks

en	Requires Authentication
de	Erfordert Authentifizierung

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Website normalerweise einen 401-Fehler zurückgibt, da sie einen Benutzernamen und ein Passwort benötigt.

en	Check Certificate
de	Zertifikat prüfen

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
de	Wenn Sie SSL verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Zertifikat validieren möchten. Standard ein, deaktivieren Sie, wenn Sie auf der Website ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden.

en	Notification Timing
de	Benachrichtigungszeitpunkt

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
de	Wie viele Minuten muss die URL unten sein, bevor sie eine Benachrichtigung sendet. Nachdem eine Benachrichtigung gesendet wurde, muss diese ebenfalls in dieser Anzahl von Minuten erhöht werden, damit eine E-Mail mit dem Titel "Site Recovering" gesendet werden kann.

en	Time Out
de	Auszeit

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
de	Wie viele Sekunden, um der Seite ein Timeout zu ermöglichen, bevor sie als abwärts gemeldet wird.

en	Verification Strings
de	Verifizierungszeichenfolgen

en	Response Search String
de	Antwortsuche Zeichenkette

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
de	Dies ist die Zeichenkette, nach der in der URL-Antwort für einen aktiven und funktionierenden Webdienst gesucht werden muss.

en	Response Search String - Maintenance Page
de	Antwortsuchstring - Wartungsseite

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
de	Dies ist die Zeichenkette, nach der auf der Wartungsseite gesucht werden muss. Der Service Check überprüft diese Zeichenkette, wenn die obige Zeichenkette nicht gefunden wird. Wenn es gefunden wird, bedeutet dies, dass sich der Web Service in der Wartung befindet.

en	Response Search String - Failed
de	Antwortsuchstring - Fehlgeschlagen

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
de	Dies ist die Zeichenkette, um nach einem bekannten Fehler in der Web Service Antwort zu suchen. Der Service Check warnt nur, wenn diese Zeichenkette gefunden wird, wobei Timeout-Probleme und die obigen Suchbegriffe ignoriert werden.

en	Notify Format
de	Benachrichtigung der Konten

en	This is the format to use when sending the notification email
de	Dies ist das Format, das beim Senden der Benachrichtigungs-E-Mail verwendet wird

en	Notification List
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
de	Dies ist eine Liste von Konten, die benachrichtigt werden, wenn diese Website ausfällt.

en	Notify Accounts
de	Benachrichtigung der Konten

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
de	Dies ist eine Liste von Konten, die benachrichtigt werden, wenn diese Website ausfällt.

en	Extra Alert Emails
de	Zusätzliche Benachrichtigungs-E-Mails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
de	Sie können hier zusätzliche E-Mails angeben, um Benachrichtigungen für diese URL zu erhalten (durch Komma getrennt).

en	Proxies

en	Log History
de	Verlauf ansehen

en	Cacti Master
de	Kakteenmeister

en	Cacti Remote Server

en	Web Service Check Admin

en	Web Service Checks
de	Web Service Prüfungen

en	WebSeer Service Checks
de	WebSeer Service Prüfungen

en	Service Check Edit
de	Service Check Bearbeitung

en	Service Check Save
de	Name der Serviceprüfung

en	WebSeer Servers
de	WebSeer-Server

en	Server Edit
de	Server bearbeiten

en	Save Server
de	Server aktivieren

en	WebSeer Proxies
de	WebSeer-Server

en	Proxie Edit
de	Proxies

en	Save Proxy
de	Neuer Proxy

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Delete URL
de	Löschen

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Disable URL
de	Deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Enable URL
de	Aktivieren

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Duplicate URL
de	Duplizieren

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
de	Abfrage [bearbeiten: %s]

en	Query [new]
de	Abfrage[neu]

en	No Users Selected
de	Keine Benutzer ausgewählt

en	Users Selected
de	Ausgewählte Benutzer

en	All Users Selected
de	Alle ausgewählten Benutzer

en	HTTP Code
de	HTTP-Code

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
de	Keine Ereignisse in der Historie

en	Last Check
de	Letzte Überprüfung

en	Edit Service Check
de	Serviceprüfung aktivieren

en	Disable Service Check
de	Serviceprüfung aktivieren

en	View Service Check History
de	Web Service Prüfungen

en	DNS: Server %s - A Record for %s
de	DNS: Server %s - Ein Rekord für %s

en	No Servers Found
de	Keine Server gefunden

en	Webseer Service Checks
de	WebSeer Service Prüfungen

en	Webseer Service Check History
de	WebSeer Service Prüfungen

en	Date Search
de	Suche

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Delete Proxy
de	Löschen

en	Proxy [edit: %s]
de	Abfrage [bearbeiten: %s]

en	Proxy [new]
de	Abfrage[neu]

en	Ports (http/https)
de	Ports (http / https)

en	Webseer Proxy Management
de	Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Delete Server
de	WebSeer-Server

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Disable Server
de	Server aktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	No Events in History
de	Keine Ereignisse in der Historie

en	This Host
de	Dieser Host

en	Edit Server
de	Seite bearbeiten

en	View Server History
de	Verlauf ansehen

en	Webseer Servers
de	WebSeer-Server

en	Webseer Server History
de	WebSeer-Server