en	%d Seconds
bg	% d Секунди

en	A Useful Name for this Proxy.
bg	Полезно име за този прокси сървър.

en	New Proxy
bg	Нов прокси

en	The Proxy Hostname.
bg	Името на хоста на прокси сървъра.

en	HTTP Port
bg	HTTP код

en	The HTTP Proxy Port.
bg	HTTP прокси портът.

en	HTTPS Port
bg	HTTP код

en	The HTTPS Proxy Port.
bg	HTTPS прокси портът.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
bg	Потребителят, който да използва за удостоверяване с проксито, ако има такъв.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
bg	Потребителската парола, която да се използва за удостоверяване с проксито, ако има такава.

en	Display Name of this server
bg	Показва името на този сървър

en	Enable Server
bg	Активиране на сървъра

en	Enable Servers
bg	Активиране на сървъра

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
bg	Махнете отметката от това квадратче, за да изключите този сървър от проверка на URL адресите.

en	Is this server the local server?
bg	Този сървър ли е местният сървър?

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако текущият сървър, към който сте свързани, е този запис.

en	Master Server
bg	Главен сървър

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
bg	Задава този сървър на главния сървър. Главният сървър управлява всички операции по имейл

en	IP Address to connect to this server
bg	IP адрес за свързване към този сървър

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
bg	Това е URL адресът за свързване към remote.php на този сървър.

en	Location of this server
bg	Местоположение на този сървър

en	Service Check Name
bg	Име за проверка на услугата

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
bg	Името, което се показва за тази Проверка на услугата, и е включено във всички известия за предупреждения.

en	Enable Service Check
bg	Активиране на услугата Проверка

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
bg	Махнете отметката от това квадратче, за да деактивирате този URL адрес от проверка.

en	The URL to Monitor
bg	URL адресът за наблюдение

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
bg	Въведете IP адрес, с който да се свържете. Ако оставите празно, вместо това ще се използва DNS резолюция.

en	Proxy Server
bg	Главен сървър

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
bg	Ако този текст за връзка изисква прокси, изберете го тук. В противен случай изберете „Няма“.

en	Compression
bg	Компресия

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
bg	Каква компресия изисква сървърът? Повечето сървъри не трябва да се нуждаят от това, но някои няма да пренасочват правилно без него.

en	Available Checks
bg	Налични проверки

en	Requires Authentication
bg	Изисква удостоверяване

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако сайтът обикновено връща грешка 401, тъй като изисква потребителско име и парола.

en	Check Certificate
bg	Проверете сертификата

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
bg	Ако използвате SSL, поставете отметка в това квадратче, ако искате да потвърдите сертификата. По подразбиране, изключете, ако сайтът използва самостоятелно подписан сертификат.

en	Notification Timing
bg	Време за известия

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
bg	Колко минути трябва да е URL адресът, преди да изпрати сигнал. След като бъде изпратен сигнал, за да бъде изпратен имейл за „Възстановяване на сайт“, той трябва също да се увеличи с този брой минути.

en	Time Out

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
bg	Колко секунди да позволи на страницата да изчака, преди да я докладва като надолу.

en	Verification Strings
bg	Низове за проверка

en	Response Search String
bg	Строка за търсене на отговор

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
bg	Това е низът, който трябва да се търси в отговора на URL адреса за жива и работеща уеб услуга.

en	Response Search String - Maintenance Page
bg	Низ за търсене на отговор - страница за поддръжка

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
bg	Това е низ за търсене на страницата за поддръжка. Сервизната проверка ще провери за този низ, ако горният низ не е намерен. Ако е намерено, това означава, че уеб услугата се поддържа.

en	Response Search String - Failed
bg	Ред за търсене на отговор - неуспешно

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
bg	Това е низът за търсене на известна грешка в отговора на уеб услугата. Проверката на услугата ще предупреждава само ако този низ е намерен, пренебрегвайки всички проблеми с изчакване и по-горните нива за търсене.

en	Notification Settings
bg	Настройки за известията

en	Notify Format
bg	Известяване на профили

en	This is the format to use when sending the notification email
bg	Това е форматът, който трябва да се използва при изпращане на имейл за известие

en	Notification List
bg	Настройки за известията

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
bg	Това е списък с профили, които ще бъдат известени, когато този уебсайт се понижи.

en	Notify Accounts
bg	Известяване на профили

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
bg	Това е списък с профили, които ще бъдат известени, когато този уебсайт се понижи.

en	Extra Alert Emails
bg	Допълнителни предупредителни имейли

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
bg	Можете да посочите тук допълнителни имейли за получаване на сигнали за този URL адрес (разделени със запетая)

en	Checks
bg	Проверки

en	Proxies
bg	Пълномощници

en	Log History
bg	Преглед на хронология

en	Cacti Master

en	Cacti Remote Server

en	Web Service Check Admin
bg	Проверка на уеб услуги Админ

en	Web Service Checks
bg	Проверки на уеб услуги

en	WebSeer Service Checks
bg	Проверки за услугата WebSeer

en	Service Check Edit
bg	Проверка на услугата Редактиране

en	Service Check Save
bg	Име за проверка на услугата

en	WebSeer Servers
bg	WebSeer сървъри

en	Server Edit
bg	Редактиране на сървъра

en	Save Server
bg	Активиране на сървъра

en	WebSeer Proxies
bg	WebSeer сървъри

en	Proxie Edit
bg	Пълномощници

en	Save Proxy
bg	Нов прокси

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Delete URL
bg	Изтрий

en	Delete URLs
bg	Изтрий

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Disable URL
bg	Изключи

en	Disable URLs
bg	Изключи

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Enable URL
bg	Включи

en	Enable URLs
bg	Включи

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Duplicate URL
bg	Дублирай

en	Duplicate URLs
bg	Дублирай

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
bg	Заявка [редактиране: %s]

en	Query [new]
bg	Заявка [нова]

en	No Users Selected
bg	Няма избрани потребители

en	Users Selected
bg	Избрани потребители

en	All Users Selected
bg	Всички потребители са избрани

en	HTTP Code
bg	HTTP код

en	DNS

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
bg	Няма събития в историята

en	Last Check
bg	Последна проверка

en	Edit Service Check
bg	Активиране на услугата Проверка

en	Disable Service Check
bg	Активиране на услугата Проверка

en	View Service Check History
bg	Проверки на уеб услуги

en	DNS: Server %s - A Record for %s
bg	DNS: Server %s - запис за %s

en	No Servers Found
bg	Не са намерени сървъри

en	Webseer Service Checks
bg	Проверки за услугата WebSeer

en	Webseer Service Check History
bg	Проверки за услугата WebSeer

en	Date Search
bg	Търсене

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Delete Proxy
bg	Изтрий

en	Delete Proxies
bg	Изтрий

en	Proxy [edit: %s]
bg	Заявка [редактиране: %s]

en	Proxy [new]
bg	Заявка [нова]

en	Ports (http/https)
bg	Портове (http / https)

en	Webseer Proxy Management
bg	Управление на сървър за уеб сървъри

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Delete Server
bg	WebSeer сървъри

en	Delete Servers
bg	WebSeer сървъри

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	Disable Server
bg	Активиране на сървъра

en	Disable Servers
bg	Активиране на сървъра

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следния прокси сървър.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните прокси сървъри.

en	No Events in History
bg	Няма събития в историята

en	This Host
bg	Този домакин

en	Edit Server
bg	Редактиране на сайта

en	View Server History
bg	Преглед на хронология

en	Webseer Servers
bg	WebSeer сървъри

en	Triggered
bg	Задействани

en	Webseer Server History
bg	WebSeer сървъри