en	None
ar-sa	لا شيء

en	%d Minute
ar-sa	٪ د دقيقة

en	%d Minutes
ar-sa	دقيقة (دقائق)

en	%d Seconds
ar-sa	ثواني

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Duplicate
ar-sa	تكرار

en	Name
ar-sa	الاسم

en	A Useful Name for this Proxy.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	New Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	The Proxy Hostname.
ar-sa	اسم المضيف الوكيل.

en	HTTP Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTP Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTP.

en	HTTPS Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTPS Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTPS.

en	User Name
ar-sa	اسم المستخدم

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	المستخدم الذي يجب استخدامه للمصادقة مع الوكيل إن وجد.

en	Password
ar-sa	كلمة المرور

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	كلمة مرور المستخدم المراد استخدامها للمصادقة مع الوكيل إن وجدت.

en	General Settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	Display Name of this server
ar-sa	اسم العرض لهذا الخادم

en	Enable Server
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Uncheck this box to disabled this server from checking urls.
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل هذا الخادم من التحقق من عناوين المواقع.

en	Is this server the local server?
ar-sa	هل هذا الخادم هو الخادم المحلي؟

en	Check this box if the current server you are connected to is this entry.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كان الخادم الحالي الذي تتصل به هو هذا الإدخال.

en	Master Server
ar-sa	سيد الخادم

en	Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations
ar-sa	يضبط هذا الخادم على الخادم الرئيسي. يعالج خادم Master جميع عمليات البريد الإلكتروني

en	IP Address
ar-sa	عنوان الIP

en	IP Address to connect to this server
ar-sa	عنوان IP للاتصال بهذا الخادم

en	URL
ar-sa	الرابط

en	This is the URL to connect to remote.php on this server.
ar-sa	هذا هو عنوان URL للاتصال بـ remote.php على هذا الخادم.

en	Location
ar-sa	الموقع

en	Location of this server
ar-sa	موقع هذا الخادم

en	Service Check Name
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ar-sa	الاسم الذي يتم عرضه لهذا التحقق من الخدمة ، ويتم تضمينه في أي إشعارات تنبيه.

en	Enable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Uncheck this box to disabled this url from being checked.
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل عنوان url هذا.

en	The URL to Monitor
ar-sa	عنوان URL للمراقبة

en	Enter an IP address to connect to. Leaving blank will use DNS Resolution instead.
ar-sa	أدخل عنوان IP للاتصال به. ترك الفراغ سيستخدم تحليل DNS بدلاً من ذلك.

en	Proxy Server
ar-sa	خادم وكيل

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ar-sa	إذا كان نص الاتصال يتطلب وكيلاً ، فحدده هنا. وإلا اختر "بلا".

en	Compression
ar-sa	ضغط

en	What compression does the server require? Most servers should not need this, but some will not redirect properly without it.
ar-sa	ما هو الضغط الذي يتطلبه الخادم؟ يجب ألا تحتاج معظم الخوادم إلى هذا ، لكن البعض لن يعيد التوجيه بشكل صحيح بدونه.

en	Available Checks
ar-sa	الشيكات المتاحة

en	Requires Authentication
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كان الموقع سيعود عادةً خطأ 401 لأنه يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور.

en	Check Certificate
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Notification Timing
ar-sa	توقيت الإخطار

en	Trigger
ar-sa	مشغل

en	How many minutes the URL must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of minutes.
ar-sa	كم دقيقة يجب أن يكون عنوان URL معطلاً قبل إرسال التنبيه. بعد إرسال تنبيه ، حتى يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني "لاستعادة الموقع" ، يجب أن يكون هذا العدد أيضًا من الدقائق.

en	Time Out
ar-sa	نفذ الوقت

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ar-sa	كم عدد الثواني للسماح للصفحة بالوقت قبل الإبلاغ عنها.

en	Verification Strings
ar-sa	سلاسل التحقق

en	Response Search String
ar-sa	استجابة سلسلة البحث

en	This is the string to search for in the URL response for a live and working Web Service.
ar-sa	هذه هي السلسلة التي يجب البحث عنها في استجابة URL لخدمة الويب الحية والعمل.

en	Response Search String - Maintenance Page
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - صفحة الصيانة

en	This is the string to search for on the Maintenance Page. The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the Web Service is under maintenance.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عنها في صفحة الصيانة. يتحقق "التحقق من الخدمة" من هذه السلسلة إذا لم يتم العثور على السلسلة أعلاه. إذا وجدت ، فهذا يعني أن خدمة الويب قيد الصيانة.

en	Response Search String - Failed
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - فشل

en	This is the string to search for a known failure in the Web Service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عن فشل معروف في استجابة "خدمة الويب". سيتم تنبيه خدمة Service Check فقط في حالة العثور على هذه السلسلة ، مع تجاهل أي مشكلات متعلقة بوقت الاستراحة وسلاسل البحث أعلاه.

en	Notification Settings
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Notify Format
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is the format to use when sending the notification email
ar-sa	هذا هو التنسيق الذي يجب استخدامه عند إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني

en	Notification List
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Use this Notification List for those to be notified when this website goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Notify Accounts
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is a listing of accounts that will be notified when this website goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Extra Alert Emails
ar-sa	رسائل تنبيه إضافية

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this URL (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تنبيهات لعنوان URL هذا (مفصولة بفواصل)

en	Checks
ar-sa	الشيكات

en	Servers
ar-sa	السيرفرات

en	Proxies
ar-sa	وكلاء

en	Log History
ar-sa	عرض السجل

en	Cacti Master
ar-sa	الصبار ماجستير

en	Cacti Remote Server
ar-sa	الصبار خادم عن بعد

en	Web Service Check Admin
ar-sa	التحقق من خدمة الويب

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Web Service Checks
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	WebSeer Service Checks
ar-sa	الشيكات خدمة WebSeer

en	Service Check Edit
ar-sa	تحقق الخدمة تحرير

en	Service Check Save
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	WebSeer Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Server Edit
ar-sa	خادم التحرير

en	Save Server
ar-sa	تمكين الخادم

en	WebSeer Proxies
ar-sa	خوادم الويب

en	Proxie Edit
ar-sa	وكلاء

en	Save Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	Click 'Continue' to Delete the following URL.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Click 'Continue' to Delete following URLs.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete URL
ar-sa	حذف

en	Delete URLs
ar-sa	حذف

en	Delete URLs
ar-sa	حذف

en	Delete URLs
ar-sa	حذف

en	Delete URLs
ar-sa	حذف

en	Delete URLs
ar-sa	حذف

en	Click 'Continue' to Disable the following URL.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Click 'Continue' to Disable following URLs.

en	Disable URL
ar-sa	تعطيل

en	Disable URLs
ar-sa	تعطيل

en	Disable URLs
ar-sa	تعطيل

en	Disable URLs
ar-sa	تعطيل

en	Disable URLs
ar-sa	تعطيل

en	Disable URLs
ar-sa	تعطيل

en	Click 'Continue' to Enable the following URL.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Click 'Continue' to Enable following URLs.

en	Enable URL
ar-sa	تفعيل

en	Enable URLs
ar-sa	تفعيل

en	Enable URLs
ar-sa	تفعيل

en	Enable URLs
ar-sa	تفعيل

en	Enable URLs
ar-sa	تفعيل

en	Enable URLs
ar-sa	تفعيل

en	Click 'Continue' to Duplicate the following URL.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Click 'Continue' to Duplicate following URLs.

en	Duplicate URL
ar-sa	تكرار

en	Duplicate URLs
ar-sa	تكرار

en	Duplicate URLs
ar-sa	تكرار

en	Duplicate URLs
ar-sa	تكرار

en	Duplicate URLs
ar-sa	تكرار

en	Duplicate URLs
ar-sa	تكرار

en	The Service Check history was purged for %s

en	Query [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Query [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	No Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	All Users Selected
ar-sa	جميع المستخدمين المختارين

en	All
ar-sa	الكل

en	Search
ar-sa	بحث

en	Date
ar-sa	التاريخ

en	Error
ar-sa	خطأ

en	HTTP Code
ar-sa	كود المتشعب

en	DNS

en	Connect
ar-sa	اتصل

en	Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	Total
ar-sa	الإجمالي

en	Urls

en	Service Down

en	Service Restored

en	No Service Check Events in History
ar-sa	لا توجد أحداث في التاريخ

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Status
ar-sa	الحالة

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Auth
ar-sa	المصادقة

en	Timeout
ar-sa	المهلة

en	Last Check
ar-sa	اخر فحص

en	Edit Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Disable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	View Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	DNS: Server %s - A Record for %s
ar-sa	DNS: الخادم٪ s - سجل لـ٪ s

en	N/A

en	Down
ar-sa	المرض

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	No Servers Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Webseer Service Checks
ar-sa	الشيكات خدمة WebSeer

en	State
ar-sa	الحالة

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Refresh
ar-sa	تحديث

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Webseer Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة WebSeer

en	Date Search
ar-sa	بحث

en	Entries

en	Purge Events

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Delete Proxy
ar-sa	حذف

en	Delete Proxies
ar-sa	حذف

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Proxy [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Proxy [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	Ports (http/https)
ar-sa	المنافذ (http / https)

en	Username
ar-sa	اسم المستخدم

en	Not Set
ar-sa	لم يتم التعيين

en	Webseer Proxy Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Click 'Continue' to Delete the following Server.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Click 'Continue' to Delete following Servers.

en	Delete Server
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Click 'Continue' to Disable the following Server.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Click 'Continue' to Disable following Servers.

en	Disable Server
ar-sa	تمكين الخادم

en	Disable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Disable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Disable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Disable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Disable Servers
ar-sa	تمكين الخادم

en	Click 'Continue' to Enable the following Server.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	Click 'Continue' to Enable following Servers.

en	No Events in History
ar-sa	لا توجد أحداث في التاريخ

en	Master
ar-sa	رئيس

en	This Host
ar-sa	هذا المضيف

en	Edit Server
ar-sa	تحرير الموقع

en	View Server History
ar-sa	عرض السجل

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	Webseer Servers
ar-sa	خوادم الويب

en	Triggered
ar-sa	أثار

en	Webseer Server History
ar-sa	خوادم الويب