en	Indefinitely
vi	Vô thời hạn

en	%d Month
vi	% d tháng

en	%d Months
vi	% d tháng

en	%d Year
vi	% d Năm

en	From %d Hour Ago
vi	Mỗi% d giờ

en	From %d Hours Ago
vi	Mỗi% d giờ

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
vi	Mỗi% d ngày

en	From %d Week Ago
vi	% d tuần

en	From %d Weeks Ago
vi	Mỗi% d tuần

en	From %d Month Ago
vi	% d tháng

en	From %d Months Ago
vi	% d tháng

en	From %d Year Ago
vi	% d Năm

en	From %d Years Ago

en	Down
vi	Xuống

en	Error
vi	Lỗi

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	Up
vi	Lên trên

en	Unknown
vi	Không xác định

en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	Not Monitored
vi	Không được theo dõi

en	Notify - Alert
vi	Thông báo - Thông báo

en	Alert
vi	Cảnh báo

en	Notify - Alert2Warning
vi	Thông báo - Alert2Warning

en	Alert2Warn
vi	Cảnh báo

en	Notify - Warning
vi	Thông báo - Cảnh báo

en	Warning
vi	Cảnh báo

en	Notify - Re-Trigger
vi	Thông báo - Kích hoạt lại

en	Re-Trigger
vi	Kích hoạt lại

en	Notify - Restoral
vi	Thông báo - Phục hồi

en	Restoral
vi	Phục hồi

en	Event - Alert Trigger
vi	Sự kiện - Kích hoạt cảnh báo

en	Alert Event
vi	Cài đặt trước cảnh báo

en	Event - Warning Trigger
vi	Sự kiện - Kích hoạt cảnh báo

en	Warning Event
vi	Cảnh báo

en	Event - Restoral
vi	Sự kiện - Phục hồi

en	Restoral Event
vi	Sự kiện phục hồi

en	Event - Acknowledge
vi	Công nhận

en	Acknowledge Event
vi	Công nhận

en	Restore
vi	Khôi phục

en	Alert Trigger
vi	Thông báo kích hoạt

en	Warn Trigger
vi	Kích hoạt cảnh báo

en	Alert-Warn
vi	Cảnh báo

en	Acknowledgment
vi	Lời xác nhận

en	Baseline Alert
vi	Thông báo cơ bản

en	Notice
vi	Thông báo

en	Ok
vi	Đồng ý

en	Emergency
vi	Khẩn cấp

en	Critical
vi	Chỉ trích

en	Info
vi	Thông tin

en	Debug
vi	Gỡ rối

en	Never
vi	Không bao giờ

en	Every Minute
vi	Mỗi phút

en	Every %d Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Every %d Hours
vi	Mỗi% d giờ

en	Every Day
vi	Hàng ngày

en	Every %d Days
vi	Mỗi% d ngày

en	Every Week
vi	Mỗi tuần

en	Every %d Weeks
vi	Mỗi% d tuần

en	Every Month
vi	Mỗi tháng

en	%d Minute
vi	%d phút

en	%d Minutes
vi	%d phút

en	%d Hour
vi	% d giờ

en	%d Hours
vi	% d giờ

en	%d Day
vi	% d ngày

en	%d Days
vi	% d ngày

en	%d Week
vi	% d tuần

en	%d Weeks
vi	% d tuần

en	%0.1f Hours
vi	% 0,1f giờ

en	Every Polling
vi	Mỗi cuộc bỏ phiếu

en	Every %d Pollings
vi	Mỗi% d Thăm dò ý kiến

en	%d Polling
vi	% d Bỏ phiếu

en	%d Pollings
vi	% d Thăm dò ý kiến

en	High / Low
vi	Cao thấp

en	Baseline Deviation
vi	Độ lệch đường cơ sở

en	Time Based
vi	Dựa theo thời gian

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
vi	Độ lệch LÊN

en	%% Deviation CF [TIP]
vi	Độ lệch LÊN

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
vi	Giá trị cảnh báo

en	Absolute Val of CF [TIP]
vi	Giá trị cảnh báo

en	%% Deviation Avg [AOT]
vi	Độ lệch LÊN

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
vi	Độ lệch LÊN

en	Absolute Val Avg [AOT]
vi	Giá trị cảnh báo

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
vi	Giá trị cảnh báo

en	Exact Value
vi	Giá trị chính xác

en	CDEF

en	Percentage
vi	Phần trăm

en	RPN Expression
vi	Biểu thức RPN

en	Upper + Lower bytes
vi	Trên + byte dưới

en	Acknowledge
vi	Công nhận

en	Suspend Notifications
vi	Thông báo SNMP

en	Resume Notifications
vi	Thông báo SNMP

en	Delete
vi	Xóa

en	Enable
vi	Bật

en	Disable
vi	Vô hiệu hóa

en	Reapply Suggested Names
vi	Tên được đề xuất lại

en	Propagate Template
vi	Mẫu tuyên truyền

en	Export
vi	Xuất ra

en	Threshold Mail
vi	Ngưỡng

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
vi	Ngưỡng

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
vi	% d ngày

en	> %d Devices
vi	Thiết bị

en	> %d %%% of Devices Globally
vi	Thiết bị

en	> %d Devices in a Site
vi	Thiết bị

en	> %d %%% of Devices in a Site
vi	Thiết bị

en	SNMP not in use
vi	SNMP không được sử dụng

en	N/A

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
vi	Thông báo về thiết bị: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) được trả về từ trạng thái DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
vi	<br> Hệ thống <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) trạng thái: <DOWN/UP><br><br> Phản hồi ping hiện tại: <CUR_TIME> Cô <br> Đáp ứng hệ thống trung bình: <AVG_TIME> Cô <br> Hệ thống sẵn có: <AVAILABILITY><br> Tổng số kiểm tra kể từ khi xóa: <TOT_POLL><br> Tổng số kiểm tra thất bại: <FAIL_POLL><br> Ngày cuối cùng được kiểm tra LÊN: <LAST_FAIL><br> Các thiết bị trước đó XUỐNG cho: <DOWNTIME><br><br> Thông tin SNMP: <br> Tên - <SNMP_HOSTNAME><br> Vị trí - <SNMP_LOCATION><br> Thời gian hoạt động - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Cô) <br> Hệ thống - <SNMP_SYSTEM><br><br> CHÚ THÍCH: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
vi	Lỗi thiết bị: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) là XUỐNG

en	DOWN
vi	Xuống

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
vi	Lỗi hệ thống : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Là <DOWN/UP><br> Lý do: <MESSAGE><br><br> Đáp ứng hệ thống trung bình: <AVG_TIME> Cô <br> Hệ thống sẵn có: <AVAILABILITY><br> Tổng số kiểm tra kể từ khi xóa: <TOT_POLL><br> Tổng số kiểm tra thất bại: <FAIL_POLL><br> Ngày cuối cùng được kiểm tra XUỐNG: <LAST_FAIL><br> Các thiết bị trước đây UP cho: <DOWNTIME><br> CHÚ THÍCH: <NOTES>

en	Thresholds
vi	Ngưỡng

en	(actions)
vi	Hành động

en	(edit)
vi	(chinnhr sửa)

en	(save)
vi	Lưu

en	(add)
vi	(thêm vào)

en	Threshold Logs
vi	Ngưỡng

en	Device Status
vi	Tình trạng thiết bị

en	Thresholds - Failures
vi	Ngưỡng - Thất bại

en	Thresholds - Normal
vi	Ngưỡng - Bình thường

en	Thresholds - Recovering
vi	Ngưỡng - Phục hồi

en	Recent Thresholds
vi	Ngưỡng gần đây

en	Recent Device Failures
vi	Lỗi thiết bị gần đây

en	Threshold Templates
vi	Mẫu ngưỡng

en	Threshold Template Import
vi	Nhập ngưỡng ngưỡng

en	Notification Lists
vi	Danh sách thông báo

en	Notification Lists (edit)
vi	Danh sách thông báo (chỉnh sửa)

en	Notification Queue
vi	Danh sách thông báo

en	Management
vi	Sự quản lý

en	Templates
vi	Giao diện

en	Threshold
vi	Ngưỡng

en	A template with that Data Source already exists!
vi	Một mẫu với Nguồn dữ liệu đó đã tồn tại!

en	Configure Thresholds
vi	Định cấu hình Ngưỡng

en	Configure Threshold Templates
vi	Định cấu hình mẫu ngưỡng

en	Manage Notification Lists
vi	Quản lý danh sách thông báo

en	View Thresholds
vi	Xem Ngưỡng

en	Normal User
vi	Người dùng bình thường

en	Template Editor
vi	Templated

en	General Administration
vi	Cài đặt chung

en	Device Up/Down Notification Settings
vi	Cài đặt thông báo lên / xuống thiết bị

en	Threshold Up/Down Email Notification
vi	Ngưỡng thông báo lên / xuống email

en	Global List
vi	Danh sách toàn cầu

en	List Below
vi	Danh sách phía dưới

en	Global and List Below
vi	Toàn cầu và danh sách dưới đây

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
vi	Danh sách thông báo nào cần được thông báo về các sự kiện Lên / Xuống thiết bị?

en	Notification List
vi	Danh sách thông báo

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
vi	Địa chỉ Email bổ sung, được phân tách bằng dấu phẩy cho nhiều Email.

en	Host Failure Count
vi	Số lỗi máy chủ lưu trữ

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
vi	Số khoảng thời gian thăm dò tại Máy chủ lưu trữ này phải Ngừng trước khi Thold ghi lại lỗi và báo cáo Máy chủ lưu trữ là Không hoạt động. Mặc định là 0 (sử dụng cài đặt Cacti)

en	Use Cacti Setting
vi	Cài đặt đường cơ sở

en	%d Polling Interval
vi	% d Bỏ phiếu

en	%d Polling Intervals
vi	% d Thăm dò ý kiến

en	Alerting/Thold
vi	Cảnh báo / Thold

en	General
vi	Chung

en	Disable All Thresholds
vi	Vô hiệu hóa tất cả các ngưỡng

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
vi	Chọn hộp này sẽ tắt Cảnh báo trên tất cả Ngưỡng. Điều này có thể được sử dụng khi cần thiết để thực hiện bảo trì trên mạng của bạn.

en	Auto Create Thresholds
vi	Tự động tạo ngưỡng

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
vi	Nếu được chọn, khi chạy tự động hóa hoặc khi tạo / lưu Thiết bị, tất cả Ngưỡng liên quan đến Mẫu thiết bị sẽ được tạo.

en	Consider Unknown Data as Zero
vi	Coi dữ liệu không xác định là 0

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
vi	Khi kiểm tra Ngưỡng, nếu Nguồn dữ liệu trả về Dữ liệu không xác định ('U'), hãy coi giá trị là 0 đối với kiểm tra Ngưỡng.

en	Default Management Status
vi	Tình trạng quản lý mặc định

en	Default Threshold management filter status.
vi	Trạng thái bộ lọc quản lý Ngưỡng mặc định.

en	Any
vi	Bất kỳ

en	Breached or Triggered
vi	Kích hoạt cảnh báo

en	Breached
vi	Vi phạm

en	Triggered
vi	Kích hoạt

en	Enabled
vi	Bật

en	Empty ifHighSpeed Default
vi	Làm trống ifHighSpeed mặc định

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
vi	Khi tính Ngưỡng biểu thức, nếu ifHighSpeed và ifSpeed trở về 0, hãy sử dụng cài đặt ifHighSpeed sau đây. Mặc định ifHighSpeed sẽ là 10000 cho giao diện 10GE.

en	Notification Preferences
vi	Cài đặt trước thông báo SNMP

en	Disable Legacy Notifications
vi	Vô hiệu hóa thông báo di sản

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
vi	Chọn hộp này sẽ vô hiệu hóa Cảnh báo kế thừa trên tất cả các Ngưỡng. Cảnh báo kế thừa được định nghĩa là bất kỳ Cảnh báo email cụ thể nào không được liên kết với Danh sách thông báo.

en	Threshold Notification Templated
vi	Mẫu ngưỡng

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
vi	Nếu được chọn, khi tạo tại Mẫu ngưỡng, Cài đặt thông báo của nó, theo mặc định sẽ thuộc sở hữu của Mẫu ngưỡng.

en	Enable Command Execution
vi	Kích hoạt lệnh thực thi

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
vi	Chọn hộp này sẽ cho phép khả năng chạy các lệnh đối với các sự kiện vi phạm và phục hồi Ngưỡng.

en	Enable Per Thold Notification
vi	Kích hoạt thông báo mỗi lần

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
vi	Chọn hộp này sẽ cho phép khả năng duy trì các nội dung Email tùy chỉnh cho Ngưỡng.

en	Enable Notification Queue
vi	Kích hoạt thông báo mỗi lần

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
vi	Danh sách thông báo cảnh báo

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
vi	Ngưỡng Daemon

en	Enable Threshold Daemon
vi	Kích hoạt ngưỡng Daemon

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
vi	Chọn hộp này sẽ cho phép sử dụng trình nền Ngưỡng chuyên dụng. Điều này có thể được sử dụng để tăng hiệu suất hệ thống và / hoặc để phân phối giám sát Ngưỡng cho một máy chủ riêng biệt.

en	Force Threshold Daemon Debug
vi	Ngưỡng Daemon

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
vi	Cài đặt thông báo lên / xuống thiết bị

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
vi	Nếu phát hiện thấy Thold Daemon không hoạt động, hãy gửi Email thông báo theo tần suất này.

en	Every %d Hour
vi	Mỗi% d giờ

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
vi	Số lượng quy trình đồng thời tối đa được xử lý bởi Ngưỡng Daemon.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
vi	Đăng nhập

en	Log Threshold Breaches
vi	Đăng nhập Ngưỡng vi phạm

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
vi	Cho phép ghi nhật ký tất cả các lỗi Ngưỡng vào Nhật ký Cacti.

en	Show Data Source in Log
vi	Hiển thị nguồn dữ liệu trong nhật ký

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
vi	Hiển thị tên Nguồn dữ liệu trong Nhật ký nếu không có.

en	Log Threshold Changes
vi	Thay đổi ngưỡng đăng nhập

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
vi	Cho phép ghi nhật ký tất cả các thay đổi Ngưỡng vào Nhật ký Cacti.

en	Debug Log
vi	Nhật ký gỡ lỗi

en	Enable logging of debug messages with Threshold
vi	Cho phép ghi nhật ký các thông báo gỡ lỗi với Ngưỡng

en	Alert Log Retention
vi	Lưu giữ nhật ký thông báo

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
vi	Giữ Nhật ký Ngưỡng cho số ngày này.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
vi	Coi dữ liệu không xác định là 0

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
vi	Coi dữ liệu không xác định là 0

en	Syslog Settings
vi	Cài đặt nhật ký hệ thống

en	Syslog Enabled
vi	Syslog kích hoạt

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
vi	Nếu được chọn, khi tạo Ngưỡng mới, theo mặc định, các sự kiện Ngưỡng mới sẽ được gửi đến nhật ký hệ thống cục bộ của bạn. Cài đặt này là một cài đặt trước. Cài đặt ngưỡng cho phép điều khiển nhật ký hệ thống thực tế.

en	Default Priority/Level
vi	Mức độ ưu tiên / mức độ mặc định

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
vi	Đây là Mức ưu tiên / Mức mặc định mà Thold sẽ sử dụng để gửi tin nhắn nhật ký hệ thống. Cài đặt này là một cài đặt trước. Cài đặt ngưỡng cho phép điều khiển nhật ký hệ thống thực tế.

en	Default Facility
vi	Cơ sở mặc định

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
vi	Đây là Cơ sở mặc định mà Thold sẽ sử dụng để gửi tin nhắn nhật ký hệ thống. Cài đặt này là một cài đặt trước. Cài đặt ngưỡng cho phép điều khiển nhật ký hệ thống thực tế.

en	Alert Presets
vi	Cài đặt trước cảnh báo

en	Weekend exemptions
vi	Miễn cuối tuần

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
vi	Nếu điều này được kiểm tra, Thold sẽ không chạy vào cuối tuần.

en	Default Trigger Count
vi	Số lượng kích hoạt mặc định

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
vi	Số lần mặc định liên tiếp Nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng để cảnh báo được đưa ra.

en	Re-Alerting
vi	Cảnh báo lại

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
vi	Lặp lại cảnh báo sau khi xác định số chu kỳ pug.

en	Baseline Presets
vi	Đặt trước đường cơ sở

en	Baseline Time Range Default
vi	Đường cơ sở thời gian mặc định

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
vi	Đây là giá trị mặc định được sử dụng trong việc tạo Ngưỡng hoặc mẫu.

en	Baseline Trigger Count
vi	Số lượng kích hoạt cơ bản

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
vi	Số lần mặc định liên tiếp Nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng cơ sở được tính toán để Cảnh báo được đưa ra.

en	Baseline Deviation Percentage
vi	Tỷ lệ sai lệch cơ sở

en	SNMP Notification Options
vi	Thông báo SNMP

en	SNMP Notifications
vi	Thông báo SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
vi	Thông báo trạng thái ngưỡng (thông báo / bẫy) sẽ được gửi đến người nhận thông báo SNMP. Điều này bao gồm Cảnh báo, Cảnh báo và bẫy khôi phục theo mặc định. Lưu ý: Tính năng này yêu cầu plugin Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
vi	Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
vi	Nếu điều này được chọn, Ngưỡng sẽ không gửi thông báo khi Ngưỡng cảnh báo đã bị vi phạm.

en	Disable Restoration Notifications
vi	Vô hiệu hóa thông báo khôi phục

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
vi	Nếu điều này được chọn, Ngưỡng sẽ không gửi thông báo khi Ngưỡng đã trở lại trạng thái bình thường.

en	Emailing Options
vi	Tùy chọn gửi email

en	Send Emails with Urgent Priority
vi	Gửi email với mức độ ưu tiên khẩn cấp

en	Allows you to set Emails with urgent priority
vi	Cho phép bạn đặt Email với mức độ ưu tiên khẩn cấp

en	Send Alerts as Text
vi	Gửi cảnh báo dưới dạng văn bản

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
vi	Nếu được chọn, điều này sẽ khiến tất cả Cảnh báo được gửi dưới dạng Email văn bản thuần túy không có biểu đồ. Mặc định là Email HTML với biểu đồ được nhúng trong Email.

en	Send Email separately for each address
vi	Gửi Email riêng cho từng địa chỉ

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
vi	Nếu được chọn, điều này sẽ khiến tất cả các Email được gửi riêng cho từng địa chỉ.

en	From Email Address
vi	Email người gửi

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
vi	Đây là địa chỉ Email mà Ngưỡng sẽ xuất hiện.

en	From Name
vi	Tên người gửi

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
vi	Đây là tên thực tế mà Ngưỡng sẽ xuất hiện.

en	Device Notification Options
vi	Tùy chọn thông báo thiết bị

en	Enable Notifications
vi	Kích hoạt thông báo mỗi lần

en	Enable Dead/Recovering host notification
vi	Bật thông báo máy chủ chết / khôi phục

en	Notification Single Email
vi	Thiết lập Thông báo

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
vi	Tùy chọn thông báo thiết bị

en	Notification Delay
vi	Danh sách thông báo

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
vi	Tùy chọn thông báo thiết bị

en	Global Notification Email
vi	Email thông báo thiết bị chết

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
vi	Đây là Địa chỉ Email mà Thông báo thiết bị chết sẽ được gửi đến nếu Danh sách thông báo toàn cầu được chọn.

en	Down Subject
vi	Tiêu đề thiết bị

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
vi	Đây là chủ đề Email sẽ được sử dụng cho Tin nhắn thiết bị xuống.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
vi	Lỗi thiết bị: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) là XUỐNG

en	Down Message
vi	Thông báo thiết bị xuống

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị dưới dạng nội dung tin nhắn của tất cả Tin nhắn thiết bị LÊN / Xuống (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;THỜI GIAN &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;GHI CHÚ&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
vi	Lỗi hệ thống : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Là <DOWN/UP><br> Lý do: <MESSAGE><br><br> Đáp ứng hệ thống trung bình: <AVG_TIME> Cô <br> Hệ thống sẵn có: <AVAILABILITY><br> Tổng số kiểm tra kể từ khi xóa: <TOT_POLL><br> Tổng số kiểm tra thất bại: <FAIL_POLL><br> Ngày cuối cùng được kiểm tra XUỐNG: <LAST_FAIL><br> Thiết bị trước đây UP cho: <DOWNTIME><br> GHI CHÚ: <NOTES><br> GHI CHÚ thiết bị: <DNOTES>

en	Recovering Subject
vi	Phục hồi chủ đề thiết bị

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
vi	Đây là chủ đề Email sẽ được sử dụng để khôi phục tin nhắn thiết bị.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
vi	Thông báo thiết bị: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) được trả về từ trạng thái DOWN

en	Recovering Message
vi	Phục hồi tin nhắn thiết bị

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị dưới dạng nội dung tin nhắn của tất cả Tin nhắn thiết bị LÊN / Xuống (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;THỜI GIAN &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;GHI CHÚ&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
vi	<br> Hệ thống <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) trạng thái: <DOWN/UP><br><br> Phản hồi ping hiện tại: <CUR_TIME> Cô <br> Đáp ứng hệ thống trung bình: <AVG_TIME> Cô <br> Hệ thống sẵn có: <AVAILABILITY><br> Tổng số kiểm tra kể từ khi xóa: <TOT_POLL><br> Tổng số kiểm tra thất bại: <FAIL_POLL><br> Ngày cuối cùng được kiểm tra LÊN: <LAST_FAIL><br> Thiết bị trước đó XUỐNG cho: <DOWNTIME><br><br> Thông tin Snmp: <br> Tên - <SNMP_HOSTNAME><br> Vị trí - <SNMP_LOCATION><br> Thời gian hoạt động - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Cô) <br> Hệ thống - <SNMP_SYSTEM><br><br> CHÚ THÍCH: <NOTES><br> Ghi chú thiết bị: <DNOTES>

en	Status Change Command
vi	Lệnh thay đổi trạng thái

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị dưới dạng nội dung tin nhắn của tất cả Tin nhắn thiết bị LÊN / Xuống (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;THỜI GIAN &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;GHI CHÚ&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
vi	Thông báo cảnh báo / cảnh báo mặc định

en	Threshold Alert Message
vi	Thông báo ngưỡng

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả Cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
vi	Một thông báo đã được đưa ra đòi hỏi sự chú ý của bạn. <br><br> <strong>Thiết bị</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Tin nhắn</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
vi	Thông báo cảnh báo ngưỡng

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
vi	Một cảnh báo đã được ban hành đòi hỏi sự chú ý của bạn. <br><br> <strong>Thiết bị</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Tin nhắn</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
vi	Thông báo ngưỡng

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
vi	Một thông báo đã được đưa ra đòi hỏi sự chú ý của bạn. <br><br> <strong>Thiết bị</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Tin nhắn</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
vi	Đã bán

en	Duplicate
vi	Bản sao

en	Associate
vi	Liên kết

en	Disassociate
vi	Không liên quan

en	Devices
vi	Thiết bị

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) danh sách thông báo. Bất kỳ (các) Thiết bị hoặc Ngưỡng nào được liên kết với (các) Danh sách sẽ được hoàn nguyên về mặc định.

en	Cancel
vi	Hủy

en	Continue
vi	Tiếp tục

en	Delete Notification List(s)
vi	Xóa danh sách thông báo

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Sao chép (các) Danh sách thông báo sau.

en	New List Name
vi	Tên danh sách mới

en	New Notification List
vi	Danh sách thông báo mới

en	Duplicate Notification List(s)
vi	Danh sách thông báo trùng lặp

en	%s Threshold Template(s)
vi	Mẫu ngưỡng ngưỡng %s

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết Danh sách thông báo ' %s' với (các) Mẫu ngưỡng bên dưới.

en	No Change
vi	Không thay đổi

en	Notification List Only
vi	Chỉ thông báo danh sách

en	Notification List, Retain Other Settings
vi	Danh sách thông báo, giữ lại các cài đặt khác

en	Warning Membership:
vi	Thành viên cảnh báo:

en	Alert Membership:
vi	Thông báo thành viên:

en	Associate Notification List(s)
vi	Danh sách thông báo liên kết

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết Danh sách thông báo ' %s' khỏi (các) Mẫu ngưỡng bên dưới.

en	Remove List
vi	Xóa danh sách

en	Disassociate Notification List(s)
vi	Danh sách thông báo tách rời

en	%s Threshold(s)
vi	%s Ngưỡng (s)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết Danh sách thông báo ' %s' với Ngưỡng (s) bên dưới.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết Danh sách thông báo ' %s' khỏi Ngưỡng bên dưới.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để liên kết Danh sách thông báo ' %s' với (các) Thiết bị bên dưới.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
vi	Bạn cũng có thể Liên kết các Ngưỡng thiết bị. Tuy nhiên, các Ngưỡng thiết bị này sẽ phải cho phép ghi đè Danh sách thông báo giữ lại.

en	Notification and Global Lists
vi	Thông báo và danh sách toàn cầu

en	Resulting Membership:
vi	Kết quả thành viên:

en	Device Threshold Warning Membership:
vi	Thành viên cảnh báo:

en	Device Threshold Alert Membership:
vi	Thông báo ngưỡng

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tách liên kết Danh sách thông báo ' %s' khỏi (các) Thiết bị bên dưới.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
vi	Bạn cũng có thể tách rời Ngưỡng thiết bị. Tuy nhiên, các Ngưỡng thiết bị này sẽ phải cho phép ghi đè Danh sách thông báo giữ lại.

en	[edit: %s]
vi	[chỉnh sửa: %s]

en	[new]
vi	[Mới]

en	List General Settings
vi	Liệt kê cài đặt chung

en	Name
vi	Tên

en	Enter a name for this Notification List.
vi	Nhập tên cho Danh sách thông báo này.

en	Description
vi	Mô tả

en	Enter a description for this Notification List.
vi	Nhập mô tả cho Danh sách thông báo này.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
vi	Địa chỉ Email

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
vi	Nhập danh sách địa chỉ Email được phân tách bằng dấu phẩy cho Danh sách thông báo này.

en	BCC Email Addresses
vi	Địa chỉ Email

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
vi	Nhập danh sách địa chỉ Email được phân tách bằng dấu phẩy cho Danh sách thông báo này.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
vi	Thiết bị liên kết

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Site
vi	Trang

en	None
vi	Không

en	Device Template
vi	Xóa (các) mẫu

en	Default
vi	Mặc định

en	Associated
vi	Liên kết

en	Go
vi	Đi

en	Set/Refresh Filters
vi	Đặt / Làm mới Bộ lọc

en	Clear
vi	Xóa

en	Clear Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	ID

en	Status
vi	Trạng thái

en	Associated Lists
vi	Danh sách liên kết

en	Graphs
vi	Đồ thị

en	Data Sources
vi	Nguồn dữ liệu

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Current List Only
vi	Chỉ danh sách hiện tại

en	Current and Global List(s)
vi	Danh sách hiện tại và toàn cầu

en	No Associated Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị liên kết

en	Associated Thresholds
vi	Ngưỡng liên kết

en	Template
vi	Mẫu

en	State
vi	Tỉnh

en	All
vi	Tất cả

en	Warning Lists
vi	Danh sách cảnh báo

en	Alert Lists
vi	Danh sách cảnh báo

en	Type
vi	Loại

en	Templated

en	No
vi	Không

en	Yes
vi	Có

en	baseline-LOW
vi	đường cơ sở-THẤP

en	baseline-HIGH
vi	đường cơ sở-CAO

en	Select Users
vi	Chọn người dùng

en	Specific Emails
vi	Email cụ thể

en	Current List
vi	Danh sách hiện tại

en	Unknown Threshold
vi	Ngưỡng không xác định

en	Log Only
vi	Chỉ đăng nhập

en	Editable
vi	Có thể chỉnh sửa

en	Read Only
vi	Chỉ đọc

en	No Thresholds Found
vi	Không tìm thấy Nhật ký Ngưỡng

en	Associated Templates
vi	Mẫu liên kết

en	Rows
vi	Hàng

en	Unknown Template
vi	Mẫu không xác định

en	No Threshold Templates
vi	Không có mẫu ngưỡng

en	Lists
vi	Danh sách

en	List Name
vi	Danh sách tên

en	Emails
vi	Email

en	No Notification Lists
vi	Không có danh sách thông báo

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Sao chép (các) Danh sách thông báo sau.

en	Delete Notification
vi	Xóa danh sách thông báo

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
vi	Thông báo thiết bị chết

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
vi	Thông báo SNMP

en	Resume

en	Resume Notification Processing
vi	Thông báo SNMP

en	Purge

en	Purge Notification Queue
vi	Cài đặt trước thông báo SNMP

en	Notifications
vi	Danh sách thông báo

en	The supported notification topic.
vi	Mẫu ngưỡng

en	Event Description
vi	Mô tả sự kiện

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
vi	Số lượng nguồn dữ liệu cho thiết bị này

en	The Notification List used if any.
vi	Chỉ thông báo danh sách

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
vi	Thời gian hoạt động chính thức của Thiết bị theo báo cáo của SNMP

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
vi	Lỗi

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
vi	Thời gian

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
vi	Lỗi

en	Success

en	No Notifications
vi	Thông báo SNMP

en	Off
vi	Tắt

en	On
vi	Bật

en	Toggle Threshold VRULES %s
vi	Chuyển đổi ngưỡng VRULES %s

en	Create Threshold
vi	Tạo Ngưỡng

en	Alert Hi for %s (%s)
vi	Thông báo xin chào cho%s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
vi	Thông báo Thấp cho%s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
vi	Danh sách cảnh báo

en	Warning Low for %s (%s)
vi	Danh sách cảnh báo

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
vi	Thông báo Xin chào cho%s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
vi	Thông báo Thấp cho%s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
vi	Cảnh báo Xin chào cho%s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
vi	Cảnh báo Thấp cho%s (%s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
vi	Ngưỡng cảnh báo / Giá trị cảnh báo

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng tất cả Ngưỡng phù hợp cho (các) Thiết bị này.

en	Create Threshold from Data Source
vi	Tạo Ngưỡng từ Nguồn dữ liệu

en	Auto-create Thresholds
vi	Tự động tạo Ngưỡng

en	Created %s thresholds
vi	Đã tạo ngưỡng: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
vi	Không có ngưỡng (s) được tạo. Chúng hoặc đã tồn tại hoặc không tìm thấy kết hợp phù hợp.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
vi	Không có ngưỡng (s) được tạo. Không tìm thấy mẫu ngưỡng.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
vi	Các nguồn dữ liệu sau không có Mẫu ngưỡng được liên kết với chúng

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tạo Ngưỡng cho các Nguồn dữ liệu này?

en	Available Threshold Templates
vi	Mẫu ngưỡng có sẵn

en	Select a Threshold Template
vi	Chọn một mẫu ngưỡng

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
vi	Không có Mẫu Ngưỡng nào được liên kết với các Nguồn dữ liệu sau

en	Create Threshold from Template
vi	Tạo Ngưỡng từ Mẫu

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
vi	Các biểu đồ sau không có Mẫu Ngưỡng liên quan đến chúng

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
vi	Nhấn 'Tiếp tục' nếu bạn muốn tạo Ngưỡng cho các Biểu đồ này

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
vi	Không có Mẫu Ngưỡng nào được liên kết với Biểu đồ sau

en	Associated Threshold Templates
vi	Mẫu ngưỡng liên kết

en	Threshold Exists
vi	Ngưỡng tồn tại

en	Threshold Does Not Exist
vi	Ngưỡng không tồn tại

en	Delete Threshold Template Association
vi	Chọn một mẫu ngưỡng

en	No Associated Threshold Templates.
vi	Không có mẫu Ngưỡng liên kết.

en	Add Threshold Template
vi	Thêm mẫu ngưỡng

en	Add
vi	Thêm

en	Add Threshold Template to Device
vi	Thêm mẫu ngưỡng vào mẫu thiết bị

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu Ngưỡng sau sẽ bị tách khỏi Mẫu thiết bị.

en	Threshold Template Name: %s
vi	Tên mẫu ngưỡng: %s

en	Remove Threshold Template
vi	Xóa mẫu ngưỡng

en	Add Threshold Template to Device Template
vi	Thêm mẫu ngưỡng vào mẫu thiết bị

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Mẫu Ngưỡng sau sẽ bị tách khỏi Mẫu thiết bị.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
vi	Không có Mẫu hoặc Ngưỡng nào tồn tại - Không có Ngưỡng nào được tạo.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
vi	Bạn không được phép sửa đổi một hoặc nhiều Ngưỡng được chọn

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Xóa' để xóa (các) Ngưỡng sau.

en	Delete Threshold(s)
vi	Xóa Ngưỡng (s)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Ngưỡng sau.

en	Enable Threshold(s)
vi	Kích hoạt ngưỡng

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Ngưỡng sau.

en	Disable Threshold(s)
vi	Vô hiệu hóa Ngưỡng

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng lại tên được đề xuất cho (các) Ngưỡng sau.

en	Apply Suggestion
vi	Áp dụng đề xuất

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để cập nhật (các) Ngưỡng sau với thông tin chi tiết về mẫu liên kết của chúng.

en	Reapply Template
vi	Áp dụng lại mẫu

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Xác nhận (các) Ngưỡng sau. Các ngưỡng không cho phép điều này hoặc không được kích hoạt sẽ bị bỏ qua.

en	Acknowledge Threshold(s)
vi	Mẫu xác nhận

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Tiếp tục Thông báo cho (các) Ngưỡng sau. Các ngưỡng không cho phép điều này hoặc không được kích hoạt sẽ bị bỏ qua.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
vi	Xóa danh sách thông báo

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Tạm ngừng Thông báo cho (các) Ngưỡng sau. Các ngưỡng không cho phép điều này hoặc không được kích hoạt sẽ bị bỏ qua.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
vi	Danh sách thông báo trùng lặp

en	Invalid action detected, can not proceed
vi	Hành động không hợp lệ được phát hiện, không thể tiến hành

en	Threshold Management
vi	Quản lý ngưỡng

en	Apply Filters
vi	Áp dụng các bộ lọc

en	Return to Defaults
vi	Quay trở lại mặc định

en	Data Template
vi	Mẫu dữ liệu

en	Disabled at Template
vi	Mẫu dữ liệu

en	Disabled at Threshold
vi	Vô hiệu hóa Ngưỡng

en	Ack Required
vi	Yêu cầu Ack

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName
vi	Tên DS

en	Current
vi	Hiện hành

en	The last measured value for the Data Source
vi	Giá trị đo cuối cùng cho Nguồn dữ liệu

en	High
vi	Cao

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
vi	Các giá trị Cảnh báo / Cảnh báo cao. LƯU Ý: Giá trị đường cơ sở là phần trăm, tất cả các giá trị khác là giá trị hiển thị có thể được sửa đổi bởi cdef.

en	Low
vi	Thấp

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
vi	Các giá trị Cảnh báo / Cảnh báo thấp. LƯU Ý: Giá trị đường cơ sở là phần trăm, tất cả các giá trị khác là giá trị hiển thị có thể được sửa đổi bởi cdef.

en	Trigger
vi	Nút kích hoạt

en	Duration
vi	Thời lượng

en	Repeat
vi	Lặp lại

en	In State
vi	Tỉnh

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
vi	Lượng thời gian mà nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng để cảnh báo được đưa ra.

en	Acknowledgment required for this Threshold
vi	Lời cảm ơn cần thiết cho Ngưỡng này

en	No [Template:Thold]
vi	Không khuôn mẫu

en	No [Template]
vi	Giao diện

en	No [Thold]
vi	Không có ngưỡng

en	%d Triggers
vi	% d Kích hoạt

en	No Thresholds
vi	Không có ngưỡng

en	Threshold Deleted, can not Edit!
vi	Ngưỡng không tồn tại

en	Graph Data
vi	Dữ liệu đồ thị

en	Edit Threshold Template
vi	Thêm mẫu ngưỡng

en	Data Source Description:
vi	Mô tả nguồn dữ liệu:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
vi	Biểu đồ liên kết (Đồ thị sử dụng RRD này):

en	Last:
vi	Cuối cùng

en	WHi:
vi	Cái gì

en	WLo:
vi	Làm thế nào

en	AHi:
vi	À

en	ALo:
vi	À

en	BL Up:
vi	BL lên:

en	BL Down:
vi	BL xuống:

en	Unknown Template ID %d
vi	ID mẫu không xác định% d

en	Not Templated
vi	Không khuôn mẫu

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
vi	Mục nguồn dữ liệu [ %s] - Giá trị hiện tại: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
vi	Trường thay thế: %s

en	Data Sources: %s
vi	Nguồn dữ liệu: %s

en	Template/Enabled Information
vi	Mẫu / Thông tin kích hoạt

en	Template Propagation Enabled
vi	Mẫu tuyên truyền được kích hoạt

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
vi	Liệu các cài đặt này có được truyền bá từ mẫu Ngưỡng hay không.

en	Template Name
vi	Tên mẫu

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
vi	Tên của Mẫu Ngưỡng Ngưỡng được tạo từ.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
vi	Kích hoạt ngưỡng

en	General Settings
vi	Cài đặt chung

en	Name (Displayed)
vi	Tên (Hiển thị)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
vi	Cung cấp Ngưỡng một tên có ý nghĩa

en	Name (Format)
vi	Định dạng Tên

en	Warning HRULE Color
vi	Màu cảnh báo HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
vi	Vui lòng chọn Màu cho Biểu đồ HRULE cho Ngưỡng cảnh báo. Chọn 'Không' cho Không có HRULE. Lưu ý: Tính năng này được hỗ trợ cho các loại Thao tác dữ liệu 'Giá trị chính xác' và 'Tỷ lệ phần trăm' chỉ tại thời điểm này.

en	Alert HRULE Color
vi	Thông báo màu HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
vi	Vui lòng chọn Màu cho Biểu đồ HRULE cho Ngưỡng cảnh báo. Chọn 'Không' cho Không có HRULE. Lưu ý: Tính năng này được hỗ trợ cho các loại Thao tác dữ liệu 'Giá trị chính xác' và 'Tỷ lệ phần trăm' chỉ tại thời điểm này.

en	Graph Timespan
vi	Mẫu biểu đồ

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
vi	Miễn cuối tuần

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
vi	Nếu điều này được chọn, Ngưỡng này sẽ không cảnh báo vào cuối tuần.

en	Disable Restoration Email
vi	Vô hiệu hóa email khôi phục

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
vi	Nếu điều này được chọn, Ngưỡng sẽ không gửi cảnh báo khi Ngưỡng đã trở lại trạng thái bình thường.

en	Acknowledgment Options
vi	Tùy chọn công nhận

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
vi	Có ba cấp độ Xác nhận kiểm soát cách bạn phải phản ứng với điều kiện vi phạm Ngưỡng. Họ đang: <br><br><ul><li> <i>Không bắt buộc</i> - Khi bạn chọn tùy chọn này, không yêu cầu Xác nhận đối với vi phạm Ngưỡng. </li><li> <i>Đặt lại xác nhận</i> - Với tùy chọn này, một khi bạn xác nhận Ngưỡng, bạn sẽ không còn nhận được Thông báo trong khi nó bị vi phạm. </li><li> <i>Xác nhận bền bỉ</i> - Với tùy chọn này, ngay cả sau khi Ngưỡng trở lại bình thường, bạn phải Xác nhận Ngưỡng và cung cấp Thông báo Người vận hành tùy chọn. </li></ul>

en	None Required
vi	Không cần thiết

en	Suspendible Notification
vi	Thông báo SNMP

en	Persistent Acknowledgment
vi	Lời cảm ơn bền bỉ

en	Threshold Type
vi	Loại ngưỡng

en	The type of Threshold that will be monitored.
vi	Loại Ngưỡng sẽ được theo dõi.

en	Re-Alert Cycle
vi	Chu kỳ cảnh báo lại

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
vi	Lặp lại cảnh báo sau khi khoảng thời gian này trôi qua kể từ lần cảnh báo cuối cùng.

en	Warning - High / Low Settings
vi	Cảnh báo - Cài đặt cao / thấp

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
vi	Ngưỡng cao

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
vi	Nếu giá trị được đặt và Nguồn dữ liệu vượt quá con số này, cảnh báo sẽ được kích hoạt. LƯU Ý: Giá trị này phải là số RAW. Giá trị hiển thị trên Đồ thị có thể được sửa đổi bởi một cdef.

en	Low Threshold
vi	Ngưỡng thấp

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
vi	Nếu giá trị được đặt và Nguồn dữ liệu thấp hơn con số này, cảnh báo sẽ được kích hoạt. LƯU Ý: Giá trị này phải là số RAW. Giá trị hiển thị trên Đồ thị có thể được sửa đổi bởi một cdef.

en	Breach Duration
vi	Thời gian vi phạm

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
vi	Lượng thời gian mà nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng để cảnh báo được đưa ra.

en	Alert - High / Low Settings
vi	Thông báo - Cài đặt cao / thấp

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
vi	Nếu giá trị được đặt và Nguồn dữ liệu vượt quá con số này, cảnh báo sẽ được kích hoạt. LƯU Ý: Giá trị này phải là số RAW. Giá trị hiển thị trên Đồ thị có thể được sửa đổi bởi một cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
vi	Nếu giá trị được đặt và Nguồn dữ liệu thấp hơn con số này, cảnh báo sẽ được kích hoạt. LƯU Ý: Giá trị này phải là số RAW. Giá trị hiển thị trên Đồ thị có thể được sửa đổi bởi một cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
vi	Lượng thời gian mà nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng để cảnh báo được đưa ra.

en	Warning - Time Based Settings
vi	Cảnh báo - Cài đặt dựa trên thời gian

en	Breach Count
vi	Số lượng vi phạm

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
vi	Số lần nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng.

en	Breach Window
vi	Cửa sổ vi phạm

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
vi	Lượng thời gian trong quá khứ để kiểm tra các vi phạm Ngưỡng.

en	Alert - Time Based Settings
vi	Thông báo - Cài đặt dựa trên thời gian

en	Baseline Settings
vi	Cài đặt đường cơ sở

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
vi	Trung bình (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
vi	Cuối cùng

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
vi	Khoảng thời gian

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
vi	Chỉ định điểm trong quá khứ (dựa trên độ phân giải rrd) sẽ được sử dụng làm tham chiếu

en	Deviation UP
vi	Độ lệch LÊN

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
vi	Chỉ định độ lệch cho phép theo tỷ lệ phần trăm cho Ngưỡng giới hạn trên. Nếu không được đặt, Ngưỡng giới hạn trên sẽ không được kiểm tra.

en	Deviation DOWN
vi	Độ lệch XUỐNG

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
vi	Chỉ định độ lệch cho phép theo tỷ lệ phần trăm cho Ngưỡng giới hạn dưới. Nếu không được đặt, Ngưỡng giới hạn thấp hơn sẽ không được kiểm tra.

en	Trigger Count
vi	Số lượng kích hoạt

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
vi	Số lần liên tiếp mà nguồn dữ liệu phải vi phạm Ngưỡng cơ sở để cảnh báo được đưa ra. <br> Để trống để sử dụng giá trị mặc định ( <b>Mặc định: %s chu kỳ</b> )

en	Data Manipulation
vi	Thao tác dữ liệu

en	Data Type
vi	Loại dữ liệu

en	Special formatting for the given data.
vi	Định dạng đặc biệt cho dữ liệu đã cho.

en	Threshold CDEF
vi	Ngưỡng CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
vi	Áp dụng CDEF này trước khi trả lại dữ liệu.

en	Percent Data Source
vi	Phần trăm nguồn dữ liệu

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
vi	Mục nguồn dữ liệu thứ hai để sử dụng làm tổng giá trị để tính tỷ lệ phần trăm từ.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
vi	Biểu thức RPN là Biểu thức RPN tương thích RRDtool. Cú pháp bao gồm tất cả các chức năng bên dưới ngoài các biểu thức thay thế Truy vấn dữ liệu và thiết bị, chẳng hạn như <span class="deviceUp">| query_ifSpeed |</span> . Để sử dụng Nguồn dữ liệu trong Biểu thức RPN, bạn phải sử dụng cú pháp: <span class="deviceUp">| ds: dsname |</span> . Ví dụ <span class="deviceUp">: | DS: Traffic_in |</span> sẽ nhận được giá trị hiện tại của Nguồn dữ liệu Traffic_in cho (các) RRDfile được liên kết với Biểu đồ. Bất kỳ nguồn dữ liệu cho đồ thị có thể được bao gồm. <br><br> Toán tử toán học: <span class="deviceUp">+, -, /, *,%, ^</span> <br> Chức năng: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> Các nhà khai thác dòng chảy: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> Hàm so sánh: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span> %s %s

en	Upper Data Source
vi	Nguồn dữ liệu

en	Upper data source to calculate the total value.
vi	Nguồn dữ liệu trên để tính tổng giá trị.

en	Notification Settings
vi	Thiết lập Thông báo

en	Alert Subject
vi	Cài đặt trước cảnh báo

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	Alert Body
vi	Thông báo Email

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả Cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa đối với các email chỉ có văn bản. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> ví dụ. &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;CHỦ ĐỀ&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;THẤP&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;CHIẾN &gt;

en	Warning Subject
vi	Phục hồi chủ đề thiết bị

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	Warning Body
vi	Thân email cảnh báo

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các Cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa đối với các email chỉ có văn bản. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> ví dụ. &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;CHỦ ĐỀ&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;THẤP&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;CHIẾN &gt;

en	Restoral Subject
vi	Sự kiện phục hồi

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	Restoral Email Body
vi	Thông báo Email

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	Warning Notification List
vi	Danh sách thông báo cảnh báo

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
vi	Bạn có thể chỉ định chọn Danh sách thông báo để nhận Cảnh báo cho Nguồn dữ liệu này

en	Alert Notification List
vi	Danh sách thông báo

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
vi	Bạn có thể chỉ định chọn Danh sách thông báo để nhận Thông báo cho Nguồn dữ liệu này

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
vi	Thông báo SNMP - Danh mục sự kiện

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
vi	Để cho phép NMS phân loại các thông báo SNMP khác nhau dễ dàng hơn, vui lòng điền vào danh mục thông báo SNMP cho mẫu này nên sử dụng. Ví dụ: "đĩa_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
vi	Mô tả sự kiện SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
vi	Bạn có thể tùy chỉnh mô tả sự kiện được gửi đến bộ nhận thông báo SNMP bằng cách sử dụng các varbinds bổ sung. Các ràng buộc sau đây sẽ được hỗ trợ: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS tận thế

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
vi	Thông báo SNMP - Mức độ nghiêm trọng của sự kiện cảnh báo

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
vi	Mức độ nghiêm trọng được sử dụng để cảnh báo. (tác động thấp -> tác động tới hạn)

en	Medium
vi	Trung bình

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
vi	Thông báo SNMP - Mức độ nghiêm trọng của sự kiện cảnh báo

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
vi	Mức độ nghiêm trọng được sử dụng để cảnh báo. (Tác động thấp -> Tác động quan trọng). <br> Lưu ý: Mức độ nghiêm trọng của các cảnh báo phải bằng hoặc thấp hơn mức độ nghiêm trọng được xác định cho các cảnh báo.

en	Notify accounts
vi	Thông báo tài khoản

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
vi	Đây là danh sách các tài khoản sẽ được thông báo khi Ngưỡng này bị vi phạm.

en	Alert Emails
vi	Email cảnh báo

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
vi	Bạn có thể chỉ định ở đây thêm Email để nhận thông báo cho nguồn dữ liệu này (được phân tách bằng dấu phẩy)

en	Warning Emails
vi	Email cảnh báo

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
vi	Bạn có thể chỉ định ở đây thêm Email để nhận cảnh báo cho nguồn dữ liệu này (được phân tách bằng dấu phẩy)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
vi	Nếu được chọn, thông báo Ngưỡng sẽ được gửi đến nhật ký hệ thống cục bộ của bạn.

en	Priority/Level
vi	Mức độ ưu tiên

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
vi	Đây là Mức độ ưu tiên sẽ được đăng nhập vào tin nhắn nhật ký hệ thống của bạn.

en	Facility
vi	Tiện ích

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
vi	Đây là Cơ sở sẽ được sử dụng cho Ngưỡng này.

en	Event Triggering (Shell Command)
vi	Kích hoạt sự kiện (Lệnh Shell)

en	High Trigger Command
vi	Lệnh kích hoạt cao

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
vi	Nếu được đặt và nếu Ngưỡng cao bị vi phạm, lệnh này sẽ được chạy. Vui lòng nhập một lệnh hợp lệ. Ngoài ra, có một số thẻ thay thế có sẵn có thể được sử dụng để chuyển thông tin từ Ngưỡng đến tập lệnh. Chúng bao gồm: &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Cuối cùng, có thể thực hiện thay thế Máy chủ, Truy vấn Dữ liệu và Nhập dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu tùy chỉnh nhập dữ liệu được gọi là đang chờ xử lý, để thực hiện việc sử dụng thay thế | cấp phát |. Đối với Truy vấn dữ liệu và thay thế máy chủ, hãy sử dụng các quy ước Cacti | query_xxxx | và | host_xxxx | tương ứng.

en	Low Trigger Command
vi	Lệnh kích hoạt thấp

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
vi	Nếu được đặt và nếu Ngưỡng thấp bị vi phạm, lệnh này sẽ được chạy. Vui lòng nhập một lệnh hợp lệ. Ngoài ra, có một số thẻ thay thế có sẵn có thể được sử dụng để chuyển thông tin từ Ngưỡng đến tập lệnh. Chúng bao gồm: &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Cuối cùng, Host, Data Query và Data thay thế đầu vào có thể được thực hiện. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu tùy chỉnh nhập dữ liệu được gọi là đang chờ xử lý, để thực hiện việc sử dụng thay thế | cấp phát |. Đối với Truy vấn dữ liệu và thay thế máy chủ, hãy sử dụng các quy ước Cacti | query_xxxx | và | host_xxxx | tương ứng.

en	Norm Trigger Command
vi	Lệnh kích hoạt Norm

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
vi	Nếu được đặt, khi một mức giảm trở lại giá trị bình thường, lệnh này sẽ được chạy. Vui lòng nhập một lệnh hợp lệ. Ngoài ra, có một số thẻ thay thế có sẵn có thể được sử dụng để chuyển thông tin từ Ngưỡng đến tập lệnh. Chúng bao gồm: &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Cuối cùng, Host, Data Query và Data thay thế đầu vào có thể được thực hiện. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu tùy chỉnh nhập dữ liệu được gọi là đang chờ xử lý, để thực hiện việc sử dụng thay thế | cấp phát |. Đối với Truy vấn dữ liệu và thay thế máy chủ, hãy sử dụng các quy ước Cacti | query_xxxx | và | host_xxxx | tương ứng.

en	Other Settings
vi	Các thiết lập khác

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
vi	Chọn đồ thị cho Ngưỡng.

en	Operator Notes
vi	Ghi chú của người vận hành

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
vi	Nhập hướng dẫn ở đây cho một nhà điều hành có thể nhận được thông báo Ngưỡng.

en	Select Users(s)
vi	Chọn người dùng

en	Users Selected
vi	Người dùng đã chọn

en	All Users Selected
vi	Tất cả người dùng đã chọn

en	< 1 Minute
vi	1 Phút

en	Since Created
vi	Tạo

en	Log
vi	Nhật ký

en	Time:
vi	Thời gian:

en	User:
vi	Thành viên:

en	System:
vi	Hệ thống:

en	Swaps:
vi	Hoán đổi:

en	Pages:
vi	Trang:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
vi	Liên kết với đồ thị trong Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
vi	<html><body> Một cảnh báo đã được đưa ra đòi hỏi sự chú ý của bạn. <br><br> <b>Thiết bị</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Tin nhắn</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
vi	<html><body> Một cảnh báo đã được đưa ra đòi hỏi sự chú ý của bạn. <br><br> <b>Thiết bị</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Tin nhắn</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
vi	Một thông báo đã được đưa ra đòi hỏi sự chú ý của bạn. <br><br> <strong>Thiết bị</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Tin nhắn</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
vi	Độ lệch LÊN

en	Abs Val [TIP:%s]
vi	Giá trị cảnh báo

en	%%% Dev [AOT:%s]
vi	Độ lệch LÊN

en	Abs Val [AOT:%s]
vi	Giá trị cảnh báo

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
vi	ID thiết bị không được đặt trong khi cố gắng tạo đồ thị và ngưỡng

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
vi	ID mẫu Ngưỡng không được đặt trong khi cố gắng tạo Đồ thị và Ngưỡng

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
vi	ID mẫu Ngưỡng không được đặt trong khi cố gắng tạo Đồ thị và Ngưỡng

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
vi	Tạo đồ thị không thành công cho Mẫu ngưỡng

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
vi	Ngưỡng được Tự động xử lý do ánh xạ Mẫu thiết bị

en	Permission Denied
vi	Quyền bị từ chối

en	Record Updated
vi	Cập nhật hồ sơ

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
vi	Không thể tìm thấy Mục mẫu biểu đồ được liên kết '% d' trên Ngưỡng '% d'

en	Created Threshold: %s
vi	Đã tạo ngưỡng: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
vi	Bạn phải chỉ định 'Ngưỡng cảnh báo cao' hoặc 'Ngưỡng cảnh báo thấp' hoặc cả hai! <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cảnh báo cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng cảnh báo thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cảnh báo cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng cảnh báo thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cảnh báo cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng cảnh báo thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	With baseline thresholds enabled.
vi	Với ngưỡng cơ sở được kích hoạt.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
vi	' %s' phải được đặt thành giá trị nguyên dương! <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
vi	Bạn phải chỉ định 'Độ lệch đường cơ sở LÊN' hoặc 'Độ lệch đường cơ sở XUỐNG' hoặc cả hai! <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cảnh báo cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng cảnh báo thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
vi	Ngưỡng không thể: 'Ngưỡng cảnh báo cao' nhỏ hơn hoặc bằng 'Ngưỡng cảnh báo thấp' <br> GHI CHÚ KHÔNG CẬP NHẬT!

en	Unknown Threshold Type!
vi	Ngưỡng không xác định

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
vi	Không có Mẫu Ngưỡng nào được liên kết với Mẫu của Thiết bị.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
vi	Lỗi Mailer: Không đặt địa chỉ <b>TO</b> !! <br> Nếu sử dụng liên kết <i>Kiểm tra Thư</i> , vui lòng đặt cài đặt <b>Email Thông báo</b> .

en	Acknowledge Threshold
vi	Ngưỡng không xác định

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xác nhận Ngưỡng sau (s).

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
vi	Không tìm thấy Mẫu Ngưỡng Mẫu dữ liệu phụ!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
vi	Mẫu ngưỡng Ngưỡng nguồn dữ liệu phụ không tìm thấy!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
vi	Các cột nhập Mẫu ngưỡng không khớp với lược đồ cơ sở dữ liệu

en	Imported
vi	Đã nhập

en	Threshold Template '%s' %s!
vi	Mẫu ngưỡng ' %s' %s!

en	Updated
vi	Đã cập nhật

en	Import
vi	Nhập

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
vi	Mẫu ngưỡng ' %s' %s Không thành công!

en	Update
vi	Cập nhật

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
vi	Đã xử lý lỗi khi cố gắng nhập dữ liệu Mẫu ngưỡng.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
vi	Không tìm thấy Mẫu Ngưỡng Mẫu dữ liệu phụ!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
vi	ID mẫu Ngưỡng không được đặt trong khi cố gắng tạo Đồ thị và Ngưỡng

en	The Threshold has been Ascknowledged.
vi	Loại Ngưỡng sẽ được theo dõi.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
vi	Ngưỡng sẽ không tạo Cảnh báo, Thông báo hoặc thực thi lệnh nữa.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
vi	Giá trị ngưỡng cao cho Cảnh báo / Cảnh báo

en	Threshold Status
vi	Trạng thái ngưỡng

en	Actions
vi	Hành động

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
vi	Chỉnh sửa Ngưỡng

en	Disable Threshold
vi	Vô hiệu hóa Ngưỡng

en	Enable Threshold
vi	Kích hoạt ngưỡng

en	To enable the Threshold, enable the Template first
vi	Chọn một mẫu ngưỡng

en	View Graph
vi	Xem biểu đồ

en	View Threshold History
vi	Xem lịch sử ngưỡng

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
vi	Danh sách thông báo trùng lặp

en	Resume Notifications for this breached Threshold
vi	Xóa danh sách thông báo

en	Acknowledgement Message
vi	Lời xác nhận

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
vi	Không đặt tên

en	Hover over icons for help
vi	Di chuột qua các biểu tượng để được giúp đỡ

en	A description for the Device
vi	Mô tả cho thiết bị

en	A Cacti unique identifier for the Device
vi	Một định danh duy nhất Cacti cho thiết bị

en	The number of Graphs for this Device
vi	Số lượng biểu đồ cho thiết bị này

en	The number of Data Sources for this Device
vi	Số lượng nguồn dữ liệu cho thiết bị này

en	The status for this Device as of the last time it was polled
vi	Trạng thái của Thiết bị này kể từ lần cuối cùng được thăm dò

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
vi	Lần cuối cùng Cacti tìm thấy sự cố với Thiết bị này. Nó có thể cao hơn Thời gian hoạt động của thiết bị, nếu nó được khởi động lại giữa các chu kỳ bỏ phiếu của Cacti

en	Uptime
vi	Thời gian hoạt động

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
vi	Thời gian hoạt động chính thức của Thiết bị theo báo cáo của SNMP

en	The official hostname for this Device
vi	Tên máy chủ chính thức cho thiết bị này

en	Current (ms)
vi	Hiện tại (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
vi	Thời gian phản hồi hiện tại cho kiểm tra Tính khả dụng của Cacti

en	Average (ms)
vi	Trung bình (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
vi	Thời gian phản hồi trung bình cho kiểm tra Tính khả dụng của Cacti

en	Availability
vi	Tình trạng

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
vi	Tính khả dụng chung của Thiết bị này kể từ lần đặt lại bộ đếm cuối cùng trong Cacti

en	Edit Device
vi	Chỉnh sửa thiết bị

en	View Graphs
vi	Xem đồ thị

en	No Devices
vi	Thiết bị

en	Not Up
vi	Không lên

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
vi	Nhật ký ngưỡng cho [ %s]

en	Log Entries
vi	Đăng nhập

en	Device
vi	Thiết bị

en	Time
vi	Thời gian

en	Alert Value
vi	Giá trị cảnh báo

en	Measured Value
vi	Gia trị đo

en	No Threshold Logs Found
vi	Không tìm thấy Nhật ký Ngưỡng

en	Entries
vi	Mục

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
vi	Bạn không được phép sửa đổi một hoặc nhiều Ngưỡng được chọn

en	%s (%d Thresholds)
vi	%s (% d Ngưỡng)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xuất (các) Mẫu Ngưỡng sau.

en	Export Template(s)
vi	Xuất mẫu

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Mẫu Ngưỡng sau.

en	Delete Template(s)
vi	Xóa (các) mẫu

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để áp dụng lại tên được đề xuất cho Ngưỡng của (các) Mẫu ngưỡng sau.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
vi	Áp dụng lại tên được đề xuất cho (các) mẫu

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) Ngưỡng sau.

en	Enable Template(s)
vi	Xóa (các) mẫu

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để tắt (các) Ngưỡng sau.

en	Disable Template(s)
vi	Xóa (các) mẫu

en	Threshold Template Creation Wizard
vi	Thuật sĩ tạo mẫu ngưỡng

en	Data Source
vi	Nguồn dữ liệu

en	Please select a Data Template
vi	Vui lòng chọn một mẫu dữ liệu

en	Please select a Data Source
vi	Vui lòng chọn một nguồn dữ liệu

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
vi	Vui lòng nhấn 'Tạo' để tạo Mẫu Ngưỡng của bạn

en	Create
vi	Tạo

en	The Threshold Template requested can not be found
vi	Ngưỡng không tồn tại

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
vi	Cung cấp Mẫu Ngưỡng một tên có ý nghĩa.

en	Suggested Threshold Name
vi	Tên ngưỡng đề xuất

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
vi	Cung cấp tên được đề xuất cho Ngưỡng được tạo bằng Mẫu này. Có thể sử dụng các biến thay thế Thiết bị Chuẩn (| host_ * |), Truy vấn Dữ liệu (| query_ * |) và Đầu vào (| input_ * |) cũng như | graph_title | cho Tiêu đề đồ thị.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
vi	Mẫu dữ liệu mà bạn đang sử dụng. (Điều này không thể thay đổi)

en	Data Field
vi	Trường dữ liệu

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
vi	Trường dữ liệu mà bạn đang sử dụng. (Điều này không thể thay đổi)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
vi	Có hay không ngưỡng này sẽ được kiểm tra và cảnh báo.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
vi	Lặp lại cảnh báo sau khi khoảng thời gian này đã được dán kể từ cảnh báo cuối cùng.

en	Min Trigger Duration
vi	Thời lượng kích hoạt tối thiểu

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
vi	Lượng thời gian mà nguồn dữ liệu phải ở trong tình trạng vi phạm để cảnh báo được đưa ra.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
vi	Số lần nguồn dữ liệu phải ở trong tình trạng vi phạm trước khi đưa ra cảnh báo.

en	Time Period Length
vi	Khoảng thời gian

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
vi	Số lần nguồn dữ liệu phải ở trong tình trạng vi phạm trước khi đưa ra cảnh báo.

en	Baseline Monitoring
vi	Giám sát đường cơ sở

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
vi	Chỉ định độ lệch cho phép theo tỷ lệ phần trăm cho Ngưỡng giới hạn trên. Nếu không được đặt, Ngưỡng giới hạn trên sẽ không được kiểm tra.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
vi	Chỉ định độ lệch cho phép theo tỷ lệ phần trăm cho Ngưỡng giới hạn dưới. Nếu không được đặt, Ngưỡng giới hạn thấp hơn sẽ không được kiểm tra.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
vi	Số lần liên tiếp nguồn dữ liệu phải ở trong tình trạng bị vi phạm để cảnh báo được đưa ra. <br> Để trống để sử dụng giá trị mặc định (Mặc định: %s chu kỳ

en	Percent Datasource
vi	Phần trăm dữ liệu

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
vi	Mục dữ liệu thứ hai để sử dụng làm tổng giá trị để tính tỷ lệ phần trăm từ.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
vi	Biểu thức RPN là Biểu thức RPN tương thích RRDtool. Cú pháp bao gồm tất cả các chức năng bên dưới ngoài các biểu thức thay thế Truy vấn dữ liệu và thiết bị, chẳng hạn như <span style="color:blue;">| query_ifSpeed |</span> . Để sử dụng Nguồn dữ liệu trong Biểu thức RPN, bạn phải sử dụng cú pháp: <span style="color:blue;">| ds: dsname |</span> . Ví dụ <span style="color:blue;">: | DS: Traffic_in |</span> sẽ nhận được giá trị hiện tại của Nguồn dữ liệu Traffic_in cho (các) RRDfile được liên kết với Biểu đồ. Bất kỳ nguồn dữ liệu cho đồ thị có thể được bao gồm. <br> Toán tử toán học: <span style="color:blue;">+, -, /, *,%, ^</span> <br> Chức năng: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> Các nhà khai thác dòng chảy: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> Hàm so sánh: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span> %s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
vi	Nguồn dữ liệu trên để sử dụng để tính toán tổng giá trị.

en	Alert Email Subject
vi	Email cảnh báo

en	Alert Email Body
vi	Thông báo Email

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị ở đầu tất cả các cảnh báo Ngưỡng (255 Char MAX). HTML được cho phép, nhưng sẽ bị xóa chỉ đối với văn bản Email. Có một số mô tả có thể được sử dụng. <br> &lt;MÔ TẢ&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;THỜI GIAN

en	Restoral Body
vi	Thông báo Email

en	Notification List Read Only
vi	Chỉ thông báo danh sách

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
vi	Nếu được chọn, thông báo Ngưỡng sẽ được gửi đến nhật ký hệ thống cục bộ của bạn.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
vi	Mức độ nghiêm trọng được sử dụng để cảnh báo. (Tác động thấp -> Tác động quan trọng)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
vi	Đây là danh sách các tài khoản sẽ được thông báo khi Ngưỡng này bị vi phạm. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
vi	Bạn có thể chỉ định ở đây thêm Email để nhận thông báo cho nguồn dữ liệu này (được phân tách bằng dấu phẩy)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
vi	Bạn có thể chỉ định ở đây thêm Email để nhận cảnh báo cho nguồn dữ liệu này (được phân tách bằng dấu phẩy)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
vi	Tạo đồ thị không thành công cho Mẫu ngưỡng

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
vi	% d Tháng,% d Ngày,% d Giờ,% d Phút,% d Giây (Trung bình)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
vi	% d Tháng,% d Ngày,% d Giờ,% d Phút,% d Giây

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
vi	% d Ngày,% d Giờ,% d Phút,% d Giây (Trung bình)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
vi	% d Ngày,% d Giờ,% d Phút,% d Giây

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
vi	% d Giờ,% d Phút,% d Giây (Trung bình)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
vi	% d Giờ,% d Phút,% d Giây

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
vi	% d Phút,% d Giây (Trung bình)

en	%d Minutes, %d Seconds
vi	% d Phút,% d Giây

en	%d Seconds (Average)
vi	% d Giây (Trung bình)

en	%d Seconds
vi	% d Giây

en	DS Name
vi	Tên DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
vi	Các giá trị Cảnh báo / Cảnh báo cao. LƯU Ý: Giá trị đường cơ sở là phần trăm, tất cả các giá trị khác là giá trị RAW không được sửa đổi bởi cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
vi	Các giá trị Cảnh báo / Cảnh báo thấp. LƯU Ý: Giá trị đường cơ sở là phần trăm, tất cả các giá trị khác là giá trị RAW không được sửa đổi bởi cdef.

en	Import Template from Local File
vi	Nhập mẫu từ tệp cục bộ

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
vi	Nếu tệp XML chứa dữ liệu Mẫu Ngưỡng được đặt trên máy cục bộ của bạn, hãy chọn nó ở đây.

en	Import Template from Text
vi	Nhập mẫu từ văn bản

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
vi	Nếu bạn có tệp XML chứa dữ liệu Ngưỡng mẫu dưới dạng văn bản, bạn có thể dán tệp vào hộp này để nhập tệp.

en	Import Results
vi	Nhập khẩu kết quả

en	Cacti has imported the following items:
vi	Cacti đã nhập các mặt hàng sau:

en	Import Threshold Templates
vi	Mẫu ngưỡng nhập

en	The file is too big.
vi	Tệp quá lớn.

en	Incomplete file transfer.
vi	Chuyển tệp chưa hoàn tất.

en	No file uploaded.
vi	Chưa có file nào được tải lên.

en	Temporary folder missing.
vi	Thư mục tạm thời không có.

en	Failed to write file to disk
vi	Ghi tệp vào đĩa không thành công

en	File upload stopped by extension
vi	Upload tập tin bị dừng bởi mở rộng.

en	Invalid file extension.
vi	Tiện ích mở rộng tệp không hợp lệ.

en	NOTE:
vi	CHÚ Ý:

en	ERROR:
vi	Lỗi:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
vi	Ngưỡng đã tồn tại - Không tạo ngưỡng

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn loại ngưỡng]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Nhập dữ liệu tùy chỉnh và nhấn 'Tạo' để tạo Ngưỡng và đồ thị của bạn]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn hàng truy vấn dữ liệu có sẵn]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn thiết bị]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn mẫu biểu đồ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn mẫu ngưỡng]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Nhấn 'Tạo' để tạo Ngưỡng của bạn]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn nguồn dữ liệu]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
vi	Thuật sĩ tạo ngưỡng [Chọn biểu đồ]

en	Threshold Creation Criteria
vi	Tiêu chí sáng tạo ngưỡng

en	Create Type
vi	Tạo loại

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
vi	Chọn Loại Ngưỡng để sử dụng để tạo Ngưỡng này.

en	Select a Threshold Type
vi	Chọn một loại ngưỡng

en	Non Templated
vi	Không khuôn mẫu

en	Threshold Template
vi	Mẫu ngưỡng

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
vi	Chọn Mẫu Ngưỡng mà Biểu đồ và Ngưỡng sẽ dựa trên.

en	Graph Template
vi	Mẫu biểu đồ

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
vi	Chọn Mẫu biểu đồ để sử dụng cho Biểu đồ được tạo.

en	Select a Graph Template
vi	Chọn một mẫu biểu đồ

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
vi	Chọn một Thiết bị để sử dụng cho Ngưỡng và Đồ thị sẽ được tạo.

en	Select a Device
vi	Chọn một thiết bị

en	Select and Available Item
vi	Chọn và có sẵn mặt hàng

en	Data Query Item
vi	Mục truy vấn dữ liệu

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
vi	Chọn hàng áp dụng từ Truy vấn dữ liệu cho Biểu đồ và Ngưỡng.

en	Creation Notes
vi	Ghi chú sáng tạo

en	Important Note:
vi	Lưu ý quan trọng:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
vi	Ngưỡng này sẽ KHÔNG được Templated. Khi sử dụng tùy chọn Ngưỡng mẫu, bạn sẽ được nhắc về Mẫu ngưỡng, Mẫu biểu đồ, Thiết bị và có thể là thông tin Mục truy vấn dữ liệu trước khi nhận được lời nhắc 'Tạo' tại thời điểm đó, nếu có bất kỳ thông tin nào về Biểu đồ hoặc Nguồn dữ liệu được ghi đè và cấp Mẫu nguồn dữ liệu, bạn sẽ được nhắc về nó. Sau đó, bằng cách nhấn nút 'Tạo', cả Biểu đồ và Ngưỡng sẽ được tạo đồng thời.

en	Graph
vi	Biểu đồ

en	Select the Graph for the Threshold.
vi	Chọn đồ thị cho Ngưỡng.

en	Select a Graph
vi	Chọn một biểu đồ

en	Select a Data Source for the Threshold.
vi	Chọn một nguồn dữ liệu cho ngưỡng.

en	Select a Data Source
vi	Chọn nguồn dữ liệu

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
vi	Ngưỡng này sẽ KHÔNG được Templated và sẽ chỉ hoạt động trên các Đồ thị hiện có. Nếu bạn muốn đồng thời cả Tạo đồ thị và Ngưỡng, hãy chọn Mẫu ngưỡng từ trình đơn thả xuống và tiếp tục cho đến khi nút 'Tạo' xuất hiện.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
vi	Ngưỡng này sẽ KHÔNG được Templated. Bạn có thể chọn Theo đồ thị, sau đó bạn sẽ chọn Nguồn thiết bị, đồ thị và dữ liệu hiện có trước khi tạo Ngưỡng của mình hoặc bạn có thể chọn Mẫu ngưỡng cho phép bạn tạo Ngưỡng không theo khuôn mẫu và Biểu đồ tương ứng

en	Selected Graph
vi	Đồ thị đã chọn

en	Created graph: %s
vi	Biểu đồ đã tạo: %s