en	Indefinitely
uk	Завжди

en	%d Month
uk	%d Місяць

en	%d Months
uk	%d Місяців

en	%d Year
uk	%d Рік

en	From %d Hour Ago
uk	Кожні %d годин

en	From %d Hours Ago
uk	Кожні %d годин

en	From %d Day Ago
uk	З %d дня тому

en	From %d Days Ago
uk	Кожен %d день

en	From %d Week Ago
uk	Кожний %d тиждень

en	From %d Weeks Ago
uk	Кожний %d тиждень

en	From %d Month Ago
uk	%d Місяць

en	From %d Months Ago
uk	%d Місяців

en	From %d Year Ago
uk	%d Рік

en	From %d Years Ago
uk	З %d років тому

en	Down
uk	Оффлайн

en	Error
uk	Помилка

en	Recovering
uk	Відновлення

en	Up
uk	Онлайн

en	Unknown
uk	Невідомо

en	Disabled
uk	Вимкнен

en	Not Monitored
uk	Не контролюється

en	Notify - Alert
uk	Сповіщення - Попередження

en	Alert
uk	Попередження

en	Notify - Alert2Warning
uk	Оповіщення - Попередження2Застередження

en	Alert2Warn
uk	Попередження2Застерігти

en	Notify - Warning
uk	Оповіщення - Застереження

en	Warning
uk	Застереження

en	Notify - Re-Trigger
uk	Повідомити - повторно активувати

en	Re-Trigger
uk	Повторно активувати

en	Notify - Restoral
uk	Повідомити - Restoral

en	Restoral
uk	Ресторал

en	Event - Alert Trigger
uk	Подія - тригер попередження

en	Alert Event
uk	Попереджувальна подія

en	Event - Warning Trigger
uk	Подія - Попереджувальний тригер

en	Warning Event
uk	Попереджувальна подія

en	Event - Restoral
uk	Подія - Restoral

en	Restoral Event
uk	Відновлювальна подія

en	Event - Acknowledge
uk	Подія - Подяка

en	Acknowledge Event
uk	Подяка: подія

en	Restore
uk	Відновити

en	Alert Trigger
uk	Тригер оповіщення

en	Warn Trigger
uk	Попереджувальний тригер

en	Alert-Warn
uk	Оповіщення-попередження

en	Acknowledgment
uk	Подяка

en	Baseline Alert
uk	Базове попередження

en	Notice
uk	Повідомлення

en	Ok
uk	Ок

en	Emergency
uk	Аварійний

en	Critical
uk	Критичний

en	Info
uk	Інформація

en	Debug
uk	Налагодження

en	Never
uk	Ніколи

en	Every Minute
uk	Щохвилини

en	Every %d Minutes
uk	Кожні %d хвилин

en	Every Hour
uk	Кожну годину

en	Every %d Hours
uk	Кожні %d годин

en	Every Day
uk	Кожен день

en	Every %d Days
uk	Кожен %d день

en	Every Week
uk	Кожний тиждень

en	Every %d Weeks
uk	Кожний %d тиждень

en	Every Month
uk	Кожен місяць

en	%d Minute
uk	%d Хвилина

en	%d Minutes
uk	%d хвилин

en	%d Hour
uk	%d година

en	%d Hours
uk	%d Годин

en	%d Day
uk	%d день

en	%d Days
uk	0 днів30 days from now

en	%d Week
uk	%d тиждень

en	%d Weeks
uk	%d тижнів

en	%0.1f Hours
uk	%0.1f годин

en	Every Polling
uk	Кожне опитування

en	Every %d Pollings
uk	Кожні %d опитування

en	%d Polling
uk	Опитування

en	%d Pollings
uk	%d Опитування

en	High / Low
uk	Високий / Низький

en	Baseline Deviation
uk	Відхилення від базової лінії

en	Time Based
uk	На основі часу

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
uk	Мін./макс. відхилення %% [ЧАЙОВІ]

en	%% Deviation CF [TIP]
uk	%% Відхилення CF [ЧАЙОВІ]

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
uk	Абсолютне значення мін/макс [ЧАЙОВІ]

en	Absolute Val of CF [TIP]
uk	Абсолютна вала КФ [НАКОНЕЧНИК]

en	%% Deviation Avg [AOT]
uk	%% Середнє відхилення [AOT]

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
uk	%% Середнє відхилення CF [AOT]

en	Absolute Val Avg [AOT]
uk	Абсолютне середнє значення [AOT]

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
uk	Абсолютне середнє значення КФ [AOT]

en	Exact Value
uk	Точне значення

en	CDEF

en	Percentage
uk	Відсоток

en	RPN Expression
uk	Вираз RPN

en	Upper + Lower bytes
uk	Верхній + нижній байти

en	Acknowledge
uk	Підтвердити

en	Suspend Notifications
uk	Призупинити сповіщення

en	Resume Notifications
uk	Відновити сповіщення

en	Delete
uk	Видалити

en	Enable
uk	Увімкнути

en	Disable
uk	Вимкнути

en	Reapply Suggested Names
uk	Повторно застосувати запропоновані імена

en	Propagate Template
uk	Поширити шаблон

en	Export
uk	Експорт

en	Threshold Mail
uk	Порогова пошта

en	Down Host Mail
uk	Вниз за поштою господаря

en	Up Host Mail
uk	Пошта вгору для господарів

en	Threshold Cmd
uk	Поріг Cmd

en	Down Host Cmd
uk	Командир нижнього вузла

en	Up Host Cmd
uk	Командир хосту вгору

en	Auto
uk	Авто

en	0 Digits
uk	Цифри

en	1 Digit
uk	1 цифра

en	%d Digits
uk	Цифри

en	> %d Devices
uk	> %d пристроїв

en	> %d %%% of Devices Globally
uk	> %d %%% of Пристрої по всьому світу

en	> %d Devices in a Site
uk	> %d пристроїв на сайті

en	> %d %%% of Devices in a Site
uk	> %d %%% of пристроїв на сайті

en	SNMP not in use
uk	Не використовується

en	N/A
uk	(відсутній)

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
uk	Повідомлення про пристрої: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) повернуто зі стану "ВНИЗ"

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
uk	Помилка пристрою: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) не ПРАЦЮЄ

en	DOWN
uk	Оффлайн

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>

en	Thresholds
uk	Порогові значення

en	(actions)
uk	Дії

en	(edit)
uk	(Редагувати)

en	(save)
uk	Зберегти

en	(add)
uk	(Адреса)

en	Threshold Logs
uk	Журнали порогових значень

en	Device Status
uk	Стан пристрою

en	Thresholds - Failures
uk	Порогові значення - несправності

en	Thresholds - Normal
uk	Порогові значення - в нормі

en	Thresholds - Recovering
uk	Порогові значення - відновлення

en	Recent Thresholds
uk	Нещодавні порогові значення

en	Recent Device Failures
uk	Нещодавні збої пристрою

en	Threshold Templates
uk	Шаблони порогових значень

en	Threshold Template Import
uk	Імпорт порогового шаблону

en	Notification Lists
uk	Списки сповіщень

en	Notification Lists (edit)
uk	Списки сповіщень (редагувати)

en	Notification Queue
uk	Черга сповіщень

en	Management
uk	Управління

en	Templates
uk	Шаблон

en	Threshold
uk	Граничне значення

en	A template with that Data Source already exists!
uk	Шаблон з цим джерелом даних вже існує!

en	Configure Thresholds
uk	Налаштувати порогові значення

en	Configure Threshold Templates
uk	Налаштувати порогові шаблони

en	Manage Notification Lists
uk	Керування списками сповіщень

en	View Thresholds
uk	Переглянути порогові значення

en	Normal User
uk	звичайний користувач

en	Template Editor
uk	Редактор шаблонів

en	General Administration
uk	Загальне управління

en	Device Up/Down Notification Settings
uk	Налаштування сповіщень про збільшення/зменшення пристрою

en	Threshold Up/Down Email Notification
uk	Порогове сповіщення електронною поштою вгору/вниз

en	Global List
uk	Глобальний список

en	List Below
uk	Список нижче

en	Global and List Below
uk	Глобальний і список нижче

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
uk	Які списки сповіщень слід повідомляти про події ввімкнення/вимкнення пристрою?

en	Notification List
uk	Список сповіщень

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
uk	Додаткова адреса електронної пошти, розділена комами для декількох електронних листів.

en	Host Failure Count
uk	Кількість помилок хоста

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
uk	Кількість інтервалів опитування на цьому господарі має бути зниженою, перш ніж Thold зареєструє помилку та повідомить господаря про зниження. За замовчуванням - 0 (використовуйте налаштування Cacti)

en	Use Cacti Setting
uk	Використовувати налаштування кактусів

en	%d Polling Interval
uk	Інтервал опитування

en	%d Polling Intervals
uk	Інтервали опитування: %d

en	Alerting/Thold
uk	Оповіщення/Thold

en	General
uk	Загальні

en	Disable All Thresholds
uk	Вимкнути всі порогові значення

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
uk	Якщо встановити цей прапорець, буде вимкнено сповіщення про всі порогові значення. Це можна використовувати, коли необхідно виконати технічне обслуговування вашої мережі.

en	Auto Create Thresholds
uk	Автоматичне створення порогових значень

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
uk	Якщо вибрано, при запуску автоматизації або при створенні/збереженні пристрою будуть створені всі порогові значення, пов 'язані з шаблоном пристрою.

en	Consider Unknown Data as Zero
uk	Вважати невідомі дані нульовими

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
uk	Під час перевірки порогових значень, якщо джерело даних повертає невідомі дані ('U'), вважайте значення нульовим для перевірки порогових значень. Ви також можете ввімкнути реєстрацію цієї проблеми.

en	Default Management Status
uk	Статус управління за замовчуванням

en	Default Threshold management filter status.
uk	Стан фільтра управління пороговими значеннями за замовчуванням.

en	Any
uk	Будь-який

en	Breached or Triggered
uk	Порушено або спрацьовує

en	Breached
uk	Порушено

en	Triggered
uk	(аварійної ситуації)

en	Enabled
uk	Увімкнути

en	Empty ifHighSpeed Default
uk	Порожній ifHighSpeed за замовчуванням

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
uk	Під час обчислення порогів вираження, якщо ifHighSpeed і ifSpeed повертаються до нуля, замість цього використовуйте наступне налаштування ifHighSpeed. За замовчуванням ifHighSpeed буде 10000 для інтерфейсів 10GE.

en	Notification Preferences
uk	Мої налаштування повідомлень

en	Disable Legacy Notifications
uk	Вимкнути застарілі сповіщення

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
uk	Позначення цього пункту вимикає попереднє сповіщення про всі порогові значення. Попередні сповіщення визначаються як будь-які конкретні сповіщення електронною поштою, не пов 'язані зі списком сповіщень.

en	Threshold Notification Templated
uk	Шаблон порогового сповіщення

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
uk	Якщо позначено, при створенні в шаблоні порогового значення його налаштування сповіщень за замовчуванням будуть належати шаблону порогового значення.

en	Enable Command Execution
uk	Увімкнути виконання команди

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
uk	Позначення цього пункту дозволить запускати команди при порушенні порогового значення та відновленні.

en	Enable Per Thold Notification
uk	Увімкнути сповіщення за раз

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
uk	Позначення цього пункту дозволить підтримувати користувацькі тіла електронної пошти для порогових значень.

en	Enable Notification Queue
uk	Увімкнути чергу сповіщень

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
uk	Позначення цього пункту перемикає Thold з виконання вбудованого сповіщення на використання фонової служби сповіщень або сповіщень, виконаних поза смугою запитувачем сповіщень.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
uk	Увімкнути надсилання сповіщень електронною поштою до списків попереджень

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
uk	Установіть цей прапорець, якщо ви хочете, щоб одержувачі списку попереджень отримували електронні листи з попередженнями на додаток до одержувачів списку сповіщень. Цей випадок застосовується, коли сповіщення про попередження надходять адміністраторам, а сповіщення про оповіщення - керівництву.

en	Threshold Daemon
uk	Пороговий демон

en	Enable Threshold Daemon
uk	Увімкнути порогову фонову службу

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
uk	Позначення цього пункту дозволить використовувати спеціальний демон Threshold. Це може бути використано для підвищення продуктивності системи та/або для розподілу моніторингу порогових значень на окремий сервер.

en	Force Threshold Daemon Debug
uk	Примусове налагодження фонової служби

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
uk	Позначення цього пункту увімкне зневадження Threshold Daemon під час роботи з SystemD або через командний рядок. Ця зміна є динамічною і набуде чинності, як тільки почнеться наступний цикл порогу.

en	Daemon Down Notification Frequency
uk	Частота сповіщень про відключення фонової служби

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
uk	Якщо виявлено, що фонова служба Thold не працює, надішліть сповіщення електронною поштою з такою частотою.

en	Every %d Hour
uk	Кожні %d години

en	Daemon Threads
uk	Потоки фонової служби

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
uk	Кількість потоків фонової служби, які повинні оброблятися пороговим фоновою службою.

en	1 Process
uk	1 Процес

en	%d Processes
uk	Процеси

en	Logging
uk	Ведення журналу подій

en	Log Threshold Breaches
uk	Порушення порогових значень журналу

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
uk	Увімкнути реєстрацію всіх порогових збоїв до журналу Cacti.

en	Show Data Source in Log
uk	Показати джерело даних у журналі

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
uk	Показувати ім 'я джерела даних у журналі, якщо його немає.

en	Log Threshold Changes
uk	Зареєструвати зміни порогового значення

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
uk	Увімкнути реєстрацію всіх порогових змін до журналу Cacti.

en	Debug Log
uk	Журнал налагодження

en	Enable logging of debug messages with Threshold
uk	Увімкнути реєстрацію повідомлень налагодження з пороговим значенням

en	Alert Log Retention
uk	Збереження журналу сповіщень

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
uk	Зберігайте журнали порогових значень протягом такої кількості днів.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
uk	Дія журналу Розглядати невідомі дані як нуль

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
uk	Якщо ввімкнено опцію «Розглядати невідомі дані як нуль», реєструйте, коли це відбувається

en	Syslog Settings
uk	Налаштування системного журналу

en	Syslog Enabled
uk	Системний журнал увімкнено

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
uk	Якщо позначено, під час створення нового Порогового значення нові Порогові значення за замовчуванням надсилатимуться до вашого локального системного журналу. Це налаштування є попередньо встановленим. Налаштування порогових значень диктують фактичне керування системним журналом.

en	Default Priority/Level
uk	Пріоритет/рівень за замовчуванням

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
uk	Це пріоритет/рівень за замовчуванням, який Thold буде використовувати для надсилання повідомлень системного журналу. Це налаштування є попередньо встановленим. Налаштування порогових значень диктують фактичне керування системним журналом.

en	Default Facility
uk	Об 'єкт за замовчуванням

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
uk	Це об 'єкт за замовчуванням, який Thold використовуватиме для надсилання повідомлень системного журналу. Це налаштування є попередньо встановленим. Налаштування порогових значень диктують фактичне керування системним журналом.

en	Alert Presets
uk	Попередні налаштування сповіщень

en	Weekend exemptions
uk	Звільнення на вихідні

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
uk	Якщо це позначено, Thold не працюватиме у вихідні дні.

en	Default Trigger Count
uk	Кількість тригерів за замовчуванням

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
uk	Кількість послідовних порушень Порогового значення для підняття Попередження джерелом даних за замовчуванням.

en	Re-Alerting
uk	Повторне сповіщення

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
uk	Повторіть попередження після вказаної кількості циклів опитування.

en	Baseline Presets
uk	Попередні налаштування базової лінії

en	Baseline Time Range Default
uk	Базовий часовий діапазон за замовчуванням

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
uk	Це значення за замовчуванням, яке використовується при створенні порогових значень або шаблонів.

en	Baseline Trigger Count
uk	Кількість тригерів на етапі включення

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
uk	Кількість послідовних порушень джерелом даних розрахованого базового порогу для підвищення рівня сповіщення за замовчуванням.

en	Baseline Deviation Percentage
uk	Відсоток відхилення від початкового рівня

en	SNMP Notification Options
uk	Параметри сповіщень

en	SNMP Notifications
uk	Сповіщення SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
uk	Повідомлення про пороговий стан (інформує/пастки) надсилатимуться одержувачам повідомлень SNMP. Це включає сповіщення, попередження та відновлення пасток за замовчуванням. Примітка. Для цієї функції потрібен плагін Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
uk	Вимкнути попереджувальні сповіщення

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
uk	Якщо цей прапорець встановлено, Threshold не надсилатиме сповіщення про порушення порогового значення попередження.

en	Disable Restoration Notifications
uk	Вимкнути сповіщення про відновлення

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
uk	Якщо цей прапорець встановлено, Threshold не надсилатиме сповіщення, коли Threshold повернеться до нормального стану.

en	Emailing Options
uk	Параметри надсилання електронною поштою

en	Send Emails with Urgent Priority
uk	Надсилати електронні листи з терміновим пріоритетом

en	Allows you to set Emails with urgent priority
uk	Дозволяє встановлювати електронні листи з терміновим пріоритетом

en	Send Alerts as Text
uk	Надіслати сповіщення у вигляді тексту

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
uk	Якщо позначено, це призведе до надсилання всіх сповіщень у вигляді звичайних текстових електронних листів без графіка. За замовчуванням - це HTML-повідомлення електронної пошти з графіком, вбудованим в повідомлення електронної пошти.

en	Send Email separately for each address
uk	Надіслати електронний лист окремо для кожної адреси

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
uk	Якщо позначено, це призведе до надсилання всіх електронних листів окремо для кожної адреси.

en	From Email Address
uk	З електронної адреси

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
uk	Це адреса електронної пошти, з якої з 'явиться Порогове значення.

en	From Name
uk	Від імені

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
uk	Це фактична назва, з якої з 'явиться Порогове значення.

en	Device Notification Options
uk	Параметри сповіщень про пристрій

en	Enable Notifications
uk	Сповіщення

en	Enable Dead/Recovering host notification
uk	Увімкнути сповіщення про смерть/відновлення хоста

en	Notification Single Email
uk	Сповіщення

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
uk	Підтримується лише для списків сповіщень і черги сповіщень. Якщо є сповіщення про відключення пристрою в одному циклі обробки. Надішліть лише один електронний лист репієнтам списку сповіщень для всіх пристроїв.

en	Device Notification Delay Options
uk	Параметри затримки сповіщення пристрою

en	Notification Delay
uk	Сповіщення

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
uk	Якщо надходить великий наплив сповіщень про відключення пристроїв, Cacti може призупинити надсилання цих сповіщень на певний період часу, щоб перевірити, чи є проблема тимчасовою, перш ніж надсилати їх. Виберіть порогове значення Down Device Notifications (Сповіщення пристрою вниз), перш ніж буде запущено Pause (Пауза).

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
uk	Якщо ви вирішите затримати сповіщення для великого поштовху сповіщень пристроїв, як довго ви готові чекати, перш ніж дозволити обробку сповіщень?

en	Device Notification Email Options
uk	Параметри електронної пошти для сповіщень про пристрій

en	Global Notification Email
uk	Сповіщення

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
uk	Це адреса електронної пошти, на яку будуть надсилатися сповіщення про мертві пристрої, якщо вибрано Глобальний список сповіщень.

en	Down Subject
uk	Вниз за темою

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
uk	Це тема електронного листа, яка буде використовуватися для повідомлень на пристрої.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
uk	Помилка пристрою: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) не ПРАЦЮЄ

en	Down Message
uk	Повідомлення внизу

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>

en	Recovering Subject
uk	Відновлення суб 'єкта

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
uk	Це тема електронного листа, яка буде використовуватися для відновлення повідомлень пристрою.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
uk	Примітка про пристрій: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) повернуто зі стану "ВНИЗ"

en	Recovering Message
uk	Відновлення повідомлення

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>

en	Status Change Command
uk	Команда зміни статусу

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
uk	Попередження/попереджувальні повідомлення за замовчуванням

en	Threshold Alert Message
uk	Повідомлення попередження про порогове значення

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
uk	Було видано сповіщення, яке вимагає вашої уваги. <br><br><strong>Пристрій</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Повідомлення</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
uk	Порогове попереджувальне повідомлення

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
uk	Видано попередження, яке потребує вашої уваги. <br><br><strong>Пристрій</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Повідомлення</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
uk	Порогове відновлювальне повідомлення

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
uk	Поріг повернувся до нормального стану. <br><br><strong>Пристрій</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Повідомлення</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold

en	Duplicate
uk	Дублювати

en	Associate
uk	Пов'язати

en	Disassociate
uk	Роз 'єднати

en	Devices
uk	Пристрої

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб видалити списки сповіщень. Будь-який пристрій(и) або порогове значення(и), пов 'язані зі списком(ами), буде повернуто до значення за замовчуванням.

en	Cancel
uk	Скасувати

en	Continue
uk	Продовжити

en	Delete Notification List(s)
uk	Видалити список(и) сповіщень

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб дублювати наведені нижче списки сповіщень.

en	New List Name
uk	Назва нового списку

en	New Notification List
uk	Нове сповіщення

en	Duplicate Notification List(s)
uk	Дублікати списків сповіщень

en	%s Threshold Template(s)
uk	Шаблон(и) порогових значень: %s

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб пов 'язати список сповіщень "%s" з нижченаведеними пороговими шаблонами.

en	No Change
uk	Без змін

en	Notification List Only
uk	Лише список сповіщень

en	Notification List, Retain Other Settings
uk	Список сповіщень, зберегти інші налаштування

en	Warning Membership:
uk	Увага Членство:

en	Alert Membership:
uk	Підписка на сповіщення:

en	Associate Notification List(s)
uk	Список(и) сповіщень асоційованих осіб

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб від 'єднати список сповіщень "%s" від шаблонів порогових значень нижче.

en	Remove List
uk	Вилучити список

en	Disassociate Notification List(s)
uk	Роз 'єднати списки сповіщень

en	%s Threshold(s)
uk	Порогові значення: %s

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб пов 'язати список сповіщень "%s" з нижченаведеними пороговими значеннями.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб від 'єднати список сповіщень "%s" від порогових значень нижче.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб пов 'язати список сповіщень "%s" з наведеними нижче пристроями.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
uk	Ви також можете пов 'язати порогові значення пристроїв. Однак ці порогові значення пристрою дозволять перезаписати список порогових сповіщень.

en	Notification and Global Lists
uk	Сповіщення та глобальні списки

en	Resulting Membership:
uk	Підсумкове членство:

en	Device Threshold Warning Membership:
uk	Підписка на попередження про порогове значення пристрою:

en	Device Threshold Alert Membership:
uk	Підписка на сповіщення про порогові значення пристрою:

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб від 'єднати список сповіщень "%s" від наведених нижче пристроїв.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
uk	Ви також можете від 'єднати порогові значення пристроїв. Однак ці порогові значення пристрою дозволять перезаписати список порогових сповіщень.

en	[edit: %s]
uk	Редагувати:

en	[new]
uk	Нові

en	List General Settings
uk	Загальні Налаштування

en	Name
uk	Ім'я

en	Enter a name for this Notification List.
uk	Введіть назву для цього списку сповіщень.

en	Description
uk	Опис

en	Enter a description for this Notification List.
uk	Введіть опис для цього списку сповіщень.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
uk	Щоб вимкнути всі сповіщення зі списку сповіщень, ви можете просто вимкнути його тут.

en	To Email Addresses
uk	Адреси електронної пошти

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
uk	Введіть розділений комами список адрес електронної пошти для цього списку сповіщень.

en	BCC Email Addresses
uk	Адреси електронної пошти

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
uk	Введіть розділений комами список адрес електронної пошти для сліпого копіювання цього списку сповіщень.

en	Email Style/Format File
uk	Файл стилю/формату електронної пошти

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
uk	Виберіть користувацьку HTML-обгортку та CSS-файл для використання. Цей файл містить як HTML, так і CSS для обгортання вашого звіту. Якщо він містить більше, ніж просто CSS, вам потрібно розмістити спеціальний <REPORT> тег всередині файлу. Цей тег формату буде замінено вмістом звіту. Ці файли знаходяться в каталозі «формати».

en	Associated Devices
uk	Пов 'язані пристрої

en	Search
uk	Пошук

en	Site
uk	Вузол

en	None
uk	Немає

en	Device Template
uk	Шаблон пристрою

en	Default
uk	За замовчуванням

en	Associated
uk	хвороб, пов’язаних з наданням

en	Go
uk	Перейти

en	Set/Refresh Filters
uk	Встановити/оновити фільтри

en	Clear
uk	Очистити

en	Clear Filters
uk	Очистити фільтри

en	ID

en	Status
uk	Статус

en	Associated Lists
uk	Пов 'язані списки

en	Graphs
uk	Графіки

en	Data Sources
uk	Джерела даних

en	Hostname
uk	Ім'я хоста

en	Current List Only
uk	Лише поточний список

en	Current and Global List(s)
uk	Поточний та глобальний список(и)

en	No Associated Devices Found
uk	Пов 'язаних пристроїв не знайдено

en	Associated Thresholds
uk	Пов 'язані порогові значення

en	Template
uk	Шаблон

en	State
uk	Область

en	All
uk	Усі

en	Warning Lists
uk	Списки попереджень

en	Alert Lists
uk	Списки сповіщень

en	Type
uk	Тип

en	Templated
uk	Шаблонний

en	No
uk	Ні

en	Yes
uk	Так

en	baseline-LOW
uk	вихідний рівень-LOW

en	baseline-HIGH
uk	вихідний рівень-Високий

en	Select Users
uk	Виберіть Користувачів

en	Specific Emails
uk	Конкретні електронні адреси

en	Current List
uk	Поточний список

en	Unknown Threshold
uk	Невідоме порогове значення

en	Log Only
uk	Лише журнал

en	Editable
uk	Редагування

en	Read Only
uk	Лише для читання

en	No Thresholds Found
uk	Порогових значень не знайдено

en	Associated Templates
uk	Пов 'язані шаблони

en	Rows
uk	Рядки

en	Unknown Template
uk	Невідомий шаблон

en	No Threshold Templates
uk	Немає порогових шаблонів

en	Lists
uk	Списки

en	List Name
uk	Назва списку

en	Emails
uk	Електронні адреси

en	No Notification Lists
uk	Немає списків сповіщень

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
uk	Сповіщення призупинено. Натисніть кнопку Resume (Відновити), щоб відновити його

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
uk	Сповіщення відновлено. Натисніть кнопку Призупинити, щоб призупинити його

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
uk	Очікуючі сповіщення видалено з бази даних. Раніше надіслане сповіщення, не очищене, залишатиметься до тих пір, поки не старіє.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб видалити наступне сповіщення.

en	Delete Notification
uk	Видалити сповіщення

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
uk	Сповіщення про події [ Сповіщення призупинені користувачем: %s, %s тому ]

en	Event Notifications
uk	Сповіщення про події

en	Topic
uk	Тема

en	Processed
uk	В обробц

en	Suspend
uk	Призупинити

en	Suspend Notification Processing
uk	Призупинити обробку сповіщень

en	Resume
uk	Продовжити

en	Resume Notification Processing
uk	Відновити обробку сповіщень

en	Purge
uk	Очищення

en	Purge Notification Queue
uk	Черга сповіщень про очищення

en	Notifications
uk	Сповіщення

en	The supported notification topic.
uk	Підтримувана тема сповіщень.

en	Event Description
uk	Опис події

en	The name of the object as defined by the caller.
uk	Назва об 'єкта, визначена абонентом.

en	The hostname that was the source of this event.
uk	Ім 'я хосту, яке було джерелом цієї події.

en	The Notification List used if any.
uk	Список сповіщень, що використовується, якщо такий є.

en	Object ID
uk	ID об’єкта

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
uk	Ідентифікатор об 'єкта, визначений абонентом. Як правило, це його унікальний "ідентифікатор".

en	Event Time
uk	事件时间

en	The time of the event as defined by the caller.
uk	Час події, визначений абонентом.

en	Has the Notification Event been processed.
uk	Чи була оброблена подія сповіщення.

en	Errors
uk	Помилки

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
uk	Чи призвело це сповіщення до помилки. Наведіть курсор на стовпець помилки, щоб дізнатися подробиці.

en	Run Time
uk	Тривалість роботи

en	The time in seconds it took to process the event.
uk	Час у секундах, необхідний для обробки події.

en	Not Specified
uk	Не визначено

en	Done
uk	Готово

en	Pending
uk	В очікуванні

en	Errored
uk	Помилка

en	Success
uk	Успіх

en	No Notifications
uk	Немає сповіщень

en	Off
uk	Вимкнуто

en	On
uk	Увімкнуто

en	Toggle Threshold VRULES %s
uk	Перемкнути порогові значення VRULES %s

en	Create Threshold
uk	Створити порогове значення

en	Alert Hi for %s (%s)
uk	Вітаємо, %s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
uk	Низький рівень попередження для %s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
uk	Попередження Привіт для %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
uk	Низький рівень попередження для %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
uk	Сповіщення для %s (%s %%%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
uk	Низький рівень сповіщення для %s (%s %%%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
uk	Попередження Привіт для %s (%s %%%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
uk	Низький рівень попередження для %s (%s %%%)

en	Threshold Alert/Warning Values
uk	Порогові/попереджувальні значення

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб застосувати всі відповідні порогові значення до цих пристроїв.

en	Create Threshold from Data Source
uk	Створити порогове значення з джерела даних

en	Auto-create Thresholds
uk	Автоматичне створення порогових значень

en	Created %s thresholds
uk	Створено порогових значень: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
uk	Не створено порогових значень. Або вони вже існують, або відповідних збігів не знайдено.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
uk	Не створено порогових значень. Шаблон (и) порогових значень не знайдено.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
uk	Наступні джерела даних не мають пов 'язаних з ними порогових шаблонів

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
uk	Натисніть "Продовжити", щоб створити порогові значення для цих джерел даних?

en	Available Threshold Templates
uk	Доступні шаблони порогових значень

en	Select a Threshold Template
uk	Виберіть пороговий шаблон

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
uk	Немає шаблонів порогових значень, пов 'язаних з наступними джерелами даних

en	Create Threshold from Template
uk	Створити порогове значення з шаблону

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
uk	Наступні графіки не мають пов 'язаних з ними порогових шаблонів

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
uk	Натисніть "Продовжити", якщо ви хочете створити порогові значення для цих графіків

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
uk	Немає шаблонів порогових значень, пов 'язаних з наступними графіками

en	Associated Threshold Templates
uk	Пов 'язані шаблони порогових значень

en	Threshold Exists
uk	Існує порогове значення

en	Threshold Does Not Exist
uk	Поріг не існує

en	Delete Threshold Template Association
uk	Видалити прив 'язку порогового шаблону

en	No Associated Threshold Templates.
uk	Немає пов 'язаних шаблонів порогових значень.

en	Add Threshold Template
uk	Додати шаблон порогового значення

en	Add
uk	Додати

en	Add Threshold Template to Device
uk	Додати шаблон порогового значення до пристрою

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб видалити наступний пороговий шаблон, який буде від 'єднано від пристрою.

en	Threshold Template Name: %s
uk	Ім 'я порогового шаблону: %s

en	Remove Threshold Template
uk	Вилучити шаблон порогового значення

en	Add Threshold Template to Device Template
uk	Додати шаблон порогового значення до шаблону пристрою

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб видалити наступний пороговий шаблон, який буде відокремлено від шаблону пристрою.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
uk	Або шаблони відсутні, або порогові значення вже існують - порогові значення не створені.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
uk	Ви не маєте права змінювати один або кілька вибраних порогових значень

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
uk	Натисніть "Видалити", щоб видалити наступні порогові значення.

en	Delete Threshold(s)
uk	Видалити порогові значення

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб увімкнути наступні порогові значення.

en	Enable Threshold(s)
uk	Увімкнути порогові значення

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб вимкнути наступні порогові значення.

en	Disable Threshold(s)
uk	Вимкнути порогові значення

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб повторно застосувати запропоновані імена до наступних порогових значень.

en	Apply Suggestion
uk	Застосувати пропозицію

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб оновити наступні порогові значення з деталями пов 'язаного шаблону.

en	Reapply Template
uk	Повторно застосувати шаблон

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб підтвердити наступні порогові значення. Порогові значення, які цього не дозволяють або не спрацьовують, будуть проігноровані.

en	Acknowledge Threshold(s)
uk	Поріг(и) підтвердження

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб відновити сповіщення для наступних порогових значень. Порогові значення, які цього не дозволяють або не спрацьовують, будуть проігноровані.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
uk	Відновити сповіщення для порогових значень

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
uk	Натисніть "Продовжити", щоб призупинити сповіщення для наступних порогових значень. Порогові значення, які цього не дозволяють або не спрацьовують, будуть проігноровані.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
uk	Призупинити сповіщення про порогові значення

en	Invalid action detected, can not proceed
uk	Виявлено недійсну дію, неможливо продовжити

en	Threshold Management
uk	Управління пороговими значеннями

en	Apply Filters
uk	Застосувати фільтри

en	Return to Defaults
uk	Повернутися до налаштувань за замовчуванням

en	Data Template
uk	Шаблон даних

en	Disabled at Template
uk	Вимкнено в шаблоні

en	Disabled at Threshold
uk	Вимкнено при порогових значеннях

en	Ack Required
uk	Обов 'язкова перевірка

en	External ID
uk	Зовнішній ідентифікатор:

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
uk	Тип порогового значення. Для базових типів: [TIP] означає час у минулому з МІНІМАЛЬНИМ, МАКСИМАЛЬНИМ, середнім значенням і ОСТАННІМ не більше ніж за день з цього періоду. [AOT] - середнє значення за весь період часу. Якщо є двокрапка, за якою йдуть MIN, MAX, AVG, ОСТАННЄ, значення прийшло з цієї функції консолідації.

en	DSName

en	Current
uk	Поточний

en	The last measured value for the Data Source
uk	Останнє виміряне значення для джерела даних

en	High
uk	Високий

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
uk	Значення High Warning / Alert. ПРИМІТКА: Базові значення є відсотками, всі інші значення є відображуваними значеннями, які можуть бути змінені за допомогою cdef.

en	Low
uk	Низький

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
uk	Значення Low Warning / Alert. ПРИМІТКА: Базові значення є відсотками, всі інші значення є відображуваними значеннями, які можуть бути змінені за допомогою cdef.

en	Trigger
uk	Тригер

en	Duration
uk	Тривалість

en	Repeat
uk	Повторити

en	In State
uk	В стані

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
uk	Кількість часу, що минув з моменту порушення або спрацьовування порогового значення

en	Acknowledgment required for this Threshold
uk	Необхідне підтвердження для цього порогового значення

en	No [Template:Thold]
uk	Ні [Template:Thold]

en	No [Template]
uk	Ні [Шаблон]

en	No [Thold]
uk	Ні [Thold]

en	%d Triggers
uk	Тригери

en	No Thresholds
uk	Немає порогових значень

en	Threshold Deleted, can not Edit!
uk	Поріг видалено, редагувати неможливо!

en	Graph Data
uk	Дані графіка

en	Edit Threshold Template
uk	Редагувати пороговий шаблон

en	Data Source Description:
uk	Опис джерела даних:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
uk	Пов 'язаний граф (графіки з використанням цього RRD):

en	Last:
uk	Остання

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:
uk	AHI

en	ALo:
uk	оксид алюмінію

en	BL Up:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
uk	Невідомий ідентифікатор шаблону %d

en	Not Templated
uk	Не шаблонний

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
uk	Елемент джерела даних [ %s ] - Поточне значення: [ %s ]

en	Replacement Fields: %s
uk	Поля заміни: %s

en	Data Sources: %s
uk	Джерела даних:

en	Template/Enabled Information
uk	Шаблон/Увімкнена інформація

en	Template Propagation Enabled
uk	Розповсюдження шаблонів увімкнено

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
uk	Чи будуть ці налаштування поширюватися з шаблону Threshold.

en	Template Name
uk	Ім'я шаблону

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
uk	Назва шаблону порогового значення, з якого було створено порогове значення.

en	Enabled at Template Level
uk	Увімкнено на рівні шаблону

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
uk	Потрібно увімкнути порогове значення як на рівні шаблону, так і на рівні порогового значення, який потрібно перевірити.

en	Enabled at Threshold Level
uk	Увімкнено на пороговому рівні

en	General Settings
uk	Загальні налаштування

en	Name (Displayed)
uk	Ім 'я (відображається)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
uk	Надайте Порогам осмислене ім 'я

en	Name (Format)
uk	Назва і формат

en	Warning HRULE Color
uk	Попередження: колір HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
uk	Будь ласка, виберіть колір для HRULE графіка для порогових значень попередження. Виберіть "Немає" для Немає HRULE. Примітка. Наразі ця функція підтримується лише для типів маніпулювання даними "Точне значення" та "Відсоток".

en	Alert HRULE Color
uk	Колір попередження HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
uk	Будь ласка, виберіть колір для HRULE графіка для порогових значень сповіщень. Виберіть "Немає" для Немає HRULE. Примітка. Наразі ця функція підтримується лише для типів маніпулювання даними "Точне значення" та "Відсоток".

en	Graph Timespan
uk	Часовий проміжок графіка

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
uk	Час закінчення графіка буде встановлено під час запуску. Час початку графіка буде часом закінчення мінус проміжок часу графіка.

en	Skip Scaling on HRULEs
uk	Пропустити масштабування на HRULE

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
uk	Якщо позначено, на шкалу на графіку не впливатимуть ані попереджувальні, ані попереджувальні HRULE.

en	Weekend Exemption
uk	Звільнення від реєстрації на вихідні

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
uk	Якщо цей прапорець встановлено, це порогове значення не буде попереджати у вихідні дні.

en	Disable Restoration Email
uk	Вимкнути електронну пошту для відновлення

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
uk	Якщо цей прапорець встановлено, Threshold не надсилатиме сповіщення, коли Threshold повернеться до нормального стану.

en	Acknowledgment Options
uk	Варіанти підтвердження

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>

en	None Required
uk	Не вимагається

en	Suspendible Notification
uk	Призупиняється сповіщення

en	Persistent Acknowledgment
uk	Постійне підтвердження

en	Threshold Type
uk	Тип порогового значення

en	The type of Threshold that will be monitored.
uk	Тип порогового значення, яке буде контролюватися.

en	Re-Alert Cycle
uk	Цикл повторного сповіщення

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
uk	Повторіть сповіщення через цей проміжок часу з моменту останнього сповіщення.

en	Warning - High / Low Settings
uk	Попередження - Налаштування високого / низького рівня

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
uk	Числові значення для високих і низьких порогових значень можуть включати наступні суфікси для чисел від більше 1 до 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', а також для чисел менше 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
uk	Високий поріг

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
uk	Якщо встановлено, а значення джерела даних перевищує це число, спрацює попередження. ПРИМІТКА. Це значення має бути НЕОБРОБЛЕНИМ числом. Значення, що відображається на графіку, може бути змінено за допомогою cdef.

en	Low Threshold
uk	Низький поріг

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
uk	Якщо встановлено, а значення джерела даних стає нижчим за це число, спрацює попередження. ПРИМІТКА. Це значення має бути НЕОБРОБЛЕНИМ числом. Значення, що відображається на графіку, може бути змінено за допомогою cdef.

en	Breach Duration
uk	Тривалість витоку

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
uk	Кількість часу, протягом якого Джерело даних має порушувати Порогове значення для підвищення попередження. ПРИМІТКА. Це значення має бути НЕОБРОБЛЕНИМ числом. Значення, що відображається на графіку, може бути змінено за допомогою cdef.

en	Alert - High / Low Settings
uk	Сповіщення - налаштування високого / низького рівня

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
uk	Якщо встановлено, а значення джерела даних перевищує це число, спрацює сповіщення. ПРИМІТКА. Це значення має бути НЕОБРОБЛЕНИМ числом. Значення, що відображається на графіку, може бути змінено за допомогою cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
uk	Якщо встановлено, а значення джерела даних стає нижчим за це число, спрацює сповіщення. ПРИМІТКА. Це значення має бути НЕОБРОБЛЕНИМ числом. Значення, що відображається на графіку, може бути змінено за допомогою cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
uk	Кількість часу, протягом якого Джерело даних має порушувати Порогове значення для підняття попередження.

en	Warning - Time Based Settings
uk	Попередження - Налаштування на основі часу

en	Breach Count
uk	Кількість порушень

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
uk	Кількість разів, коли Джерело даних повинно порушувати Порогове значення.

en	Breach Window
uk	Вікно порушення

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
uk	Кількість часу в минулому для перевірки порушень порогових значень.

en	Alert - Time Based Settings
uk	Сповіщення - Налаштування на основі часу

en	Baseline Settings
uk	Налаштування базової лінії

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function
uk	Функція консолідації

en	Average
uk	Середній (ms)

en	Minimum
uk	Мінімум

en	Maximum
uk	Максимум

en	Last
uk	Останній

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
uk	Функція консолідації, яку слід використовувати для розрахунку значення базового типу.

en	Time Range
uk	Часовий діапазон

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
uk	Вказує точку в минулому (на основі дозволу rrd), яка буде використовуватися як посилання або тривалість, яку слід використовувати для плаваючого середнього значення при використанні порогу типу плаваючого середнього

en	Deviation UP
uk	Відхилення вгору

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
uk	Вказує допустиме відхилення для верхньої межі порогового значення. Якщо не встановлено, верхня межа порогового значення взагалі не перевірятиметься. Одиниця виміру - це абсолютні значення для типу "Абсолютне значення" та відсоткове значення як для "Відхилення %%", так і для "Плаваючого середнього %%"

en	Deviation DOWN
uk	Відхилення ВНИЗ

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
uk	Вказує допустиме відхилення для нижньої межі порогового значення. Якщо не встановлено, нижня межа порогового значення взагалі не перевірятиметься. Одиниця виміру - це абсолютні значення для типу "Абсолютне значення" та відсоткове значення як для "Відхилення %%", так і для "Плаваючого середнього %%"

en	Trigger Count
uk	Кількість тригерів

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
uk	Кількість послідовних порушень джерелом даних базового порогу для підвищення рівня попередження.<br>Залиште порожнім, щоб використовувати значення за замовчуванням (<b>за замовчуванням: %s циклів</b>)

en	Data Manipulation
uk	Маніпулювання даними

en	Data Type
uk	Тип даних

en	Special formatting for the given data.
uk	Спеціальне форматування для заданих даних.

en	Threshold CDEF
uk	Поріг CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
uk	Застосуйте цей CDEF перед поверненням даних.

en	Percent Data Source
uk	Відсоток джерела даних

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
uk	Другий елемент джерела даних, який буде використовуватися як загальне значення для обчислення відсотка.

en	Show Units
uk	Показати мої уроки

en	Display units for very large or small numbers.
uk	Дисплеї для дуже великих або малих номерів.

en	Force Units Suffix
uk	Примусовий суфікс одиниць

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
uk	Якщо ви хочете відобразити примусовий суфікс одиниць на різних сторінках Threshold (Порогові значення) та Notifications (Сповіщення), введіть його тут. Розмір не може перевищувати 10 символів.

en	Decimal Digits to Display
uk	Десятичні цифри для відображення

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
uk	Кількість десяткових цифр для відображення порогових та поточних значень. За замовчуванням автоматично або 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
uk	Верхнє джерело даних

en	Upper data source to calculate the total value.
uk	Верхнє джерело даних для обчислення загального значення.

en	Notification Settings
uk	Налаштування сповіщень

en	Alert Subject
uk	Сповіщення суб 'єкта

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
uk	Це тема електронного листа, яка відображатиметься в електронному листі (МАКСИМУМ 128 символів). Залиште порожнім для параметра за замовчуванням. Існує кілька поширених тегів заміни, які можуть використовуватися в:<br>&# 060PHASE &#062 &# 060THRESHOLDVALUE &#062 &# 060CURRENTVALUE &#062 &# 060THRESHOLDNAME &#062 &# 060DSNAME &#062 &# 060BREACHUP &#062 &# 060REALERT &#062 &#60HOSTNAME&#62

en	Alert Body
uk	Попередження

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
uk	Застереження

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62

en	Warning Body
uk	Застереження

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
uk	Відновити

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62

en	Restoral Email Body
uk	Відновлення тіла електронної пошти

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
uk	Список попереджень

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
uk	Ви можете вказати список сповіщень для отримання попереджень для цього джерела даних

en	Alert Notification List
uk	Список сповіщень

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
uk	Ви можете вказати список сповіщень для отримання сповіщень для цього джерела даних

en	Style/Format File
uk	Файл стилю/формату

en	SNMP Notification - Event Category
uk	Сповіщення SNMP - Категорія події

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
uk	Щоб NMS могла легше класифікувати різні сповіщення SNMP, будь ласка, заповніть категорію SNMP-сповіщення для цього шаблону. Наприклад: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
uk	Опис події

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
uk	Сповіщення SNMP - серйозність події сповіщення

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
uk	Серйозність, яка буде використовуватися для попереджень. (низький вплив -> критичний вплив)

en	Medium
uk	Середній

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
uk	Сповіщення SNMP - серйозність попереджувальної події

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
uk	Серйозність, яку слід використовувати для попереджень. (Низький вплив -> Критичний вплив).<br>Примітка. Тяжкість попереджень повинна бути рівною або нижчою, ніж тяжкість, визначена для попереджень.

en	Notify accounts
uk	Сповістити облікові записи

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
uk	Це перелік облікових записів, які будуть повідомлені, коли цей поріг буде порушено.

en	Alert Emails
uk	Електронні листи з оповіщеннями

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
uk	Тут ви можете вказати додаткові електронні листи для отримання сповіщень для цього джерела даних (розділені комами)

en	Warning Emails
uk	Попереджувальні електронні листи

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
uk	Тут ви можете вказати додаткові електронні листи для отримання попереджень для цього джерела даних (розділені комами)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
uk	Якщо позначено, сповіщення про порогове значення буде надіслано до вашого локального системного журналу.

en	Priority/Level
uk	Priority-Level

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
uk	Це рівень пріоритету, який буде зареєстровано у ваших повідомленнях системного журналу.

en	Facility
uk	Об'єкт

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
uk	Це об 'єкт, який буде використовуватися для цього порогового значення.

en	Event Triggering (Shell Command)
uk	Запуск події (команда оболонки)

en	High Trigger Command
uk	Команда високого тригера

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.

en	Low Trigger Command
uk	Низька команда запуску

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.

en	Norm Trigger Command
uk	Нормальна команда запуску

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.

en	Other Settings
uk	Інші налаштування

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
uk	Введіть вічний ідентифікатор для цього порогового значення.

en	Operator Notes
uk	Примітки оператора

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
uk	Введіть тут інструкції для оператора, який може отримувати повідомлення про порогове значення.

en	Select Users(s)
uk	Виберіть користувачів

en	Users Selected
uk	Вибрано користувачів:

en	All Users Selected
uk	Вибрано користувачів:

en	< 1 Minute
uk	1 хвилина

en	Since Created
uk	З моменту створення

en	Log
uk	Журнал

en	Time:
uk	Час:

en	User:
uk	Користувач:

en	System:
uk	Cистема:

en	Swaps:
uk	Свопи:

en	Pages:
uk	Сторінки:

en	Only logging, maint device
uk	Тільки ведення журналу, основний пристрій

en	Link to Graph in Cacti
uk	Посилання на графік у Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
uk	<html><body>Видано попередження, яке потребує вашої уваги.<br><br><b>Пристрій</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Повідомлення</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
uk	<html><body>Видано попередження, яке потребує вашої уваги.<br><br><b>Пристрій</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Повідомлення</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
uk	<html><body>Поріг повернувся до нормального стану. <br><br><strong>Пристрій</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Повідомлення</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	%% Dev [TIP:%s]
uk	%% Dev [ПОРАДА:%s]

en	Abs Val [TIP:%s]
uk	Abs Val [ЧАЙОВІ:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]
uk	%%% відхилення [AOT:%s]

en	Abs Val [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
uk	Ідентифікатор пристрою не було встановлено під час спроби створити графік і порогове значення

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
uk	Ідентифікатор порогового шаблону не знайдено під час спроби створення графіка та порогового значення

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
uk	Ідентифікатор шаблону порогового значення не було встановлено під час спроби створення графіка та порогового значення

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
uk	Не вдалося створити графік для порогового шаблону

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
uk	Порогове значення було створено автоматично через відображення шаблону пристрою

en	Permission Denied
uk	У дозволі Відмовлено

en	Record Updated
uk	Актовий запис поновлено:

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
uk	Не вдалося знайти пов 'язаний елемент шаблону графіка' %d 'на порозі' %d '

en	Created Threshold: %s
uk	Створено порогове значення: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
uk	Ви повинні вказати або «Високий поріг попередження», або «Низький поріг попередження», або обидва!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
uk	Неможливий поріг: «Високий поріг попередження» менше, ніж «Низький поріг попередження»!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
uk	Неможливий поріг: «Високий поріг попередження» менше, ніж «Низький поріг попередження»!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
uk	Неможливий поріг: «Високий поріг попередження» більше, ніж «Високий поріг попередження»!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
uk	Неможливий поріг: «Низький поріг попередження» більше, ніж «Низький поріг попередження»!

en	With baseline thresholds enabled.
uk	З увімкненими пороговими значеннями вихідного рівня.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
uk	Орієнтир часу в минулому повинен бути встановлений на додатне ціле значення!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
uk	Ви повинні вказати або «Базове відхилення вгору», або «Базове відхилення ВНИЗ», або обидва варіанти!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
uk	Неможливий поріг: «Високий поріг попередження» менше, ніж «Низький поріг попередження»

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
uk	Неможливий поріг: Кількість тригерів сповіщень повинна бути більшою або дорівнювати 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
uk	Неможливий поріг: Кількість тригерів сповіщень повинна бути менше або дорівнювати кількості тригерів або дорівнювати 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
uk	Неможливий поріг: Кількість тригерів попередження повинна бути більшою або перевищувати 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
uk	Неможливий поріг: Кількість тригерів попередження повинна бути менше або дорівнювати кількості тригерів або дорівнювати 1!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
uk	Неможливий поріг: «Низький поріг попередження» менше, ніж «Низький поріг попередження»!

en	Unknown Threshold Type!
uk	Невідомий тип порогу!

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
uk	Немає шаблонів порогових значень, пов 'язаних з шаблоном пристрою.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
uk	Помилка поштової скриньки: <b>НІ</b> для встановленої адреси!!<br>Якщо ви використовуєте посилання "<i>Тестова пошта</i>", встановіть параметр <b>"Електронна пошта сповіщень"</b>.

en	Acknowledge Threshold
uk	Поріг підтвердження

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб підтвердити наступні порогові значення.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
uk	Пороговий шаблон Шаблон даних підлеглих не знайдено!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
uk	Пороговий шаблон підлеглих джерел даних не знайдено!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
uk	Стовпці імпорту шаблону порогового значення не відповідають схемі бази даних

en	Imported
uk	Імпортується

en	Threshold Template '%s' %s!
uk	Шаблон порогового значення '%s' %s!

en	Updated
uk	Оновлено

en	Import
uk	Імпорт

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
uk	Не вдалося створити пороговий шаблон '%s' %s!

en	Update
uk	Оновити

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
uk	Під час спроби імпортувати дані порогового шаблону виникли помилки.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
uk	Не було виявлено, що дані імпорту порогового шаблону є даними XML.

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
uk	Дані імпорту порогового шаблону були неправильними під час імпорту порогового шаблону.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
uk	Порогове значення було підтверджено.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
uk	Порогове значення більше не буде генерувати сповіщення, сповіщення або виконувати команди.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
uk	Порогове значення перезапустить генерування сповіщень.

en	Threshold Status
uk	Пороговий статус

en	Actions
uk	Дії

en	Ack Detail
uk	Подробиці перевірки

en	Edit Threshold
uk	Редагувати порогове значення

en	Disable Threshold
uk	Вимкнути порогове значення

en	Enable Threshold
uk	Увімкнути порогове значення

en	To enable the Threshold, enable the Template first
uk	Щоб увімкнути порогове значення, спочатку увімкніть шаблон

en	View Graph
uk	Переглянути графік

en	View Threshold History
uk	Переглянути історію порогових значень

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
uk	Призупинити сповіщення, поки порогове значення не зникне

en	Resume Notifications for this breached Threshold
uk	Відновити сповіщення щодо цього порушеного порогу

en	Acknowledgement Message
uk	Повідомлення з підтвердженням

en	Date
uk	Дата

en	Comment Not Found
uk	Коментар не знайдено

en	Ack History
uk	Історія Ack

en	No name set
uk	Ім 'я не встановлено

en	Hover over icons for help
uk	Наведіть курсор на значки довідки

en	A description for the Device
uk	Опис пристрою

en	A Cacti unique identifier for the Device
uk	Унікальний ідентифікатор Cacti для пристрою

en	The number of Graphs for this Device
uk	Кількість графіків для цього пристрою

en	The number of Data Sources for this Device
uk	Кількість джерел даних для цього пристрою

en	The status for this Device as of the last time it was polled
uk	Статус цього пристрою на момент останнього опитування

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
uk	Востаннє Cacti виявляла проблему з цим пристроєм. Він може бути вищим, ніж час безвідмовної роботи пристрою, якщо він був перезавантажений між циклами опитування Cacti

en	Uptime
uk	Час роботи

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
uk	Офіційний час безвідмовної роботи пристрою за даними SNMP

en	The official hostname for this Device
uk	Офіційне ім 'я хосту для цього пристрою

en	Current (ms)
uk	Поточний (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
uk	Поточний час відповіді для перевірки доступності Cacti

en	Average (ms)
uk	Середній (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
uk	Середній час відповіді на перевірку доступності Cacti

en	Availability
uk	Доступність

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
uk	Загальна доступність цього пристрою з моменту останнього скидання лічильника в Cacti

en	Edit Device
uk	Редагувати пристрій

en	View Graphs
uk	Перегляд графіків

en	No Devices
uk	Немає пристроїв. NAME OF TRANSLATORS

en	Not Up
uk	Оффлайн

en	No Export Rows Found.
uk	Рядків експорту не знайдено.

en	Threshold Log for [ %s ]
uk	Журнал порогових значень для [ %s ]

en	Log Entries
uk	Записи журналу

en	Device
uk	Пристрій

en	Time
uk	Час

en	Alert Value
uk	Значення сповіщення

en	Measured Value
uk	Виміряне значення

en	No Threshold Logs Found
uk	Порогових журналів не знайдено

en	Entries
uk	Записи

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
uk	Ви не маєте права змінювати один або кілька вибраних порогових значень

en	%s (%d Thresholds)
uk	%s (%d порогових значень)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб експортувати наступні порогові шаблони.

en	Export Template(s)
uk	Експортувати шаблон(и)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб видалити наступні порогові шаблони.

en	Delete Template(s)
uk	Видалити шаблон(и)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб повторно застосувати запропоновані імена до порогових значень наступних порогових шаблонів.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
uk	Повторно застосувати запропоновані імена до шаблонів

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб увімкнути вибрані шаблони та порогові значення.

en	Enable Template(s)
uk	Увімкнути шаблон(и)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
uk	Натисніть "Продовжити", щоб вимкнути вибрані шаблони та порогові значення.

en	Disable Template(s)
uk	Вимкнути шаблони

en	Threshold Template Creation Wizard
uk	Майстер створення порогового шаблону

en	Data Source
uk	Джерело даних

en	Please select a Data Template
uk	Виберіть шаблон даних

en	Please select a Data Source
uk	Виберіть джерело даних

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
uk	Будь ласка, натисніть "Створити" , щоб створити свій пороговий шаблон

en	Create
uk	Створити

en	The Threshold Template requested can not be found
uk	Запитуваний шаблон порогового значення не знайдено

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
uk	Надайте шаблону порогового значення змістовну назву.

en	Suggested Threshold Name
uk	Запропонована порогова назва

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
uk	Вкажіть запропоновану назву порогового значення, створеного за допомогою цього шаблону. Стандартні змінні заміни пристрою (|host_*|), запиту даних (| query_* |) та вводу (| input_*|), а також |graph_title| для заголовка графіка.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
uk	Шаблон даних, який ви використовуєте. (Це не може бути змінено)

en	Data Field
uk	Поле даних

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
uk	Поле даних, яке ви використовуєте. (Це не може бути змінено)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
uk	Незалежно від того, чи буде це порогове значення перевірено та попереджено.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
uk	Повторіть сповіщення через цей проміжок часу після останнього сповіщення.

en	Min Trigger Duration
uk	Мінімальна тривалість тригера

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
uk	Кількість часу, протягом якого Джерело даних має перебувати в стані порушення для підняття попередження.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
uk	Кількість разів, коли Джерело даних повинно бути в стані порушення до видачі попередження.

en	Time Period Length
uk	Тривалість періоду часу

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
uk	Кількість разів, коли Джерело даних повинно бути в стані порушення до видачі попередження.

en	Baseline Monitoring
uk	Початковий моніторинг

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
uk	Вказує допустиме відхилення для верхньої межі порогового значення. Якщо не встановлено, верхня межа порогового значення взагалі не перевірятиметься. Одиниця виміру - це абсолютні значення для типу "Абсолютне значення" та відсоткове значення як для "Відхилення %%", так і для "Плаваючого середнього %%"

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
uk	Вказує допустиме відхилення для нижньої межі порогового значення. Якщо не встановлено, нижня межа порогового значення взагалі не перевірятиметься. Одиниця виміру - це абсолютні значення для типу "Абсолютне значення" та відсоткове значення як для "Відхилення %%", так і для "Плаваючого середнього %%"

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
uk	Кількість послідовних випадків, коли джерело даних повинно перебувати в порушеному стані, щоб було піднято попередження.<br>Залиште порожнім, щоб використовувати значення за замовчуванням (за замовчуванням: %s циклів

en	Percent Datasource
uk	Відсоток джерела даних

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
uk	Другий елемент джерела даних, який буде використовуватися як загальне значення для обчислення відсотка від.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
uk	Верхнє джерело даних для обчислення загального значення.

en	Alert Email Subject
uk	Тема електронного сповіщення

en	Alert Email Body
uk	Текст електронного сповіщення

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
uk	Це тема попередження, яка відображатиметься в електронному листі (МАКСИМУМ 128 символів). Залиште порожнім для параметра за замовчуванням. Існує кілька поширених тегів заміни, які можуть використовуватися в:<br>&# 060PHASE &#062 &# 060THRESHOLDVALUE &#062 &# 060CURRENTVALUE &#062 &# 060THRESHOLDNAME &#062 &# 060DSNAME &#062 &# 060BREACHUP &#062 &# 060REALERT &#062 &#60HOSTNAME&#62

en	Restoral Body
uk	Відновити

en	Notification List Read Only
uk	Список сповіщень лише для читання

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
uk	Якщо позначено, списки порогових сповіщень у шаблоні перезапишуть списки порогових значень.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
uk	Серйозність, яка буде використовуватися для попереджень. (Низький вплив -> Критичний вплив)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
uk	Це перелік облікових записів, які будуть повідомлені, коли цей поріг буде порушено.<br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
uk	Тут ви можете вказати додаткові електронні листи для отримання сповіщень для цього джерела даних (розділені комами)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
uk	Тут ви можете вказати додаткові електронні листи для отримання попереджень для цього джерела даних (розділені комами)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
uk	Введіть вічний ідентифікатор для цього шаблону Thold.

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
uk	%d місяців, %d днів, %d годин, %d хвилин, %d секунд (в середньому)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
uk	%d місяців, %d днів, %d годин, %d хвилин, %d секунд

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
uk	%d днів, %d годин, %d хвилин, %d секунд (в середньому)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
uk	%d днів, %d годин, %d хвилин, %d секунд

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
uk	%d годин, %d хвилин, %d секунд (в середньому)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
uk	%d годин, %d хвилин, %d секунд

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
uk	%d хвилин, %d секунд (в середньому)

en	%d Minutes, %d Seconds
uk	%d хвилин, %d секунд

en	%d Seconds (Average)
uk	%d секунд (в середньому)

en	%d Seconds
uk	Секунди

en	DS Name
uk	Назва DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
uk	Значення High Warning / Alert. ПРИМІТКА: Базові значення є відсотками, всі інші значення є НЕОБРОБЛЕНИМИ значеннями, які не змінюються за допомогою cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
uk	Значення Low Warning / Alert. ПРИМІТКА: Базові значення є відсотками, всі інші значення є НЕОБРОБЛЕНИМИ значеннями, які не змінюються за допомогою cdef.

en	Import Template from Local File
uk	Імпортувати шаблон з локального файлу

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
uk	Якщо XML-файл, що містить дані шаблону порогового значення, розташований на вашому локальному комп 'ютері, виберіть його тут.

en	Import Template from Text
uk	Імпортувати шаблон з тексту

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
uk	Якщо у вас є XML-файл, що містить дані Threshold Template у вигляді тексту, ви можете вставити його в це поле, щоб імпортувати його.

en	Import Results
uk	Імпортувати результати

en	Cacti has imported the following items:
uk	Яктуси імпортували наступні товари:

en	Import Threshold Templates
uk	Імпортувати шаблони порогових значень

en	The file is too big.
uk	Файл завеликий.

en	Incomplete file transfer.
uk	Неповне перенесення файлу.

en	No file uploaded.
uk	Файл не завантажено.

en	Temporary folder missing.
uk	Відсутня тимчасова папка.

en	Failed to write file to disk
uk	Не вдалося записати файл на диск

en	File upload stopped by extension
uk	Завантаження файлу зупинено розширенням

en	Invalid file extension.
uk	Неприпустиме розширення файлу

en	NOTE:
uk	ПРИМІТКА:

en	ERROR:
uk	Помилка:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
uk	Порогові значення вже існують - порогові значення не створені

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
uk	Майстер створення порогового значення [ Виберіть тип порогового значення]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
uk	Майстер створення порогового значення [ Введіть користувацькі дані та натисніть "Створити" , щоб створити порогове значення та графік ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
uk	Майстер створення порогових значень [ Виберіть доступні рядки запиту даних]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
uk	Майстер створення порогових значень [ Виберіть пристрій ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
uk	Майстер створення порогового значення [ Виберіть шаблон графіка]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
uk	Майстер створення порогового значення [ Select a Threshold Template ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
uk	Майстер створення порогового значення [ Натисніть "Створити" , щоб створити порогове значення ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
uk	Майстер створення порогових значень [ Виберіть джерело даних]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
uk	Майстер створення порогових значень [ Виберіть графік ]

en	Threshold Creation Criteria
uk	Критерії створення порогового значення

en	Create Type
uk	Створити тип

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
uk	Виберіть тип порогу для створення цього порогу.

en	Select a Threshold Type
uk	Виберіть тип порогового значення

en	Non Templated
uk	Не шаблонний

en	Threshold Template
uk	Шаблон порогового значення

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
uk	Виберіть шаблон порогового значення, на якому будуть ґрунтуватися графік та порогове значення.

en	Graph Template
uk	Шаблон графіка

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
uk	Виберіть шаблон графіка, який буде використано для створення графіка.

en	Select a Graph Template
uk	Вибір шаблону графіка

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
uk	Виберіть пристрій для створення порогового значення та графіка.

en	Select a Device
uk	Виберіть пристрій.

en	Select and Available Item
uk	Виберіть і доступний елемент

en	Data Query Item
uk	Елемент запиту даних

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
uk	Виберіть відповідний рядок із запиту даних для графіка та порогового значення.

en	Creation Notes
uk	Примітки щодо створення

en	Important Note:
uk	Важлива примітка:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.

en	Graph
uk	Графік

en	Select the Graph for the Threshold.
uk	Виберіть графік для порогового значення.

en	Select a Graph
uk	Виберіть графік

en	Select a Data Source for the Threshold.
uk	Виберіть джерело даних для порогового значення.

en	Select a Data Source
uk	Виберіть джерело даних

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
uk	Це порогове значення НЕ буде шаблоном і працюватиме лише на існуючих графіках. Якщо ви хочете створити графік і порогове значення одночасно, виберіть Threshold Template (Пороговий шаблон) у спадному списку і продовжуйте, поки не з 'явиться кнопка "Create" (Створити).

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
uk	Це порогове значення НЕ буде шаблоном. Ви можете вибрати або "За графіком", де ви потім виберете існуючий пристрій, графік та джерело даних перед створенням вашого порогового значення, або ви можете вибрати "Пороговий шаблон", який дозволить вам одночасно створювати нешаблонне порогове значення та відповідний графік

en	Selected Graph
uk	Вибраний графік

en	Created graph: %s
uk	Створений графік: %s