en	Indefinitely
sv	Ingen gräns

en	%d Month
sv	%d månad

en	%d Months
sv	%d månader

en	%d Year
sv	%d år

en	From %d Hour Ago
sv	Från %d timme sedan

en	From %d Hours Ago
sv	Från %d timmar sedan

en	From %d Day Ago
sv	Från %d dygn sedan

en	From %d Days Ago
sv	Från %d dagar sedan

en	From %d Week Ago
sv	Från %d vecka sedan

en	From %d Weeks Ago
sv	Från %d veckor sedan

en	From %d Month Ago
sv	Från %d månad sedan

en	From %d Months Ago
sv	Från %d månader sedan

en	From %d Year Ago
sv	Från %d år sedan

en	From %d Years Ago
sv	Från %d år sedan

en	Down
sv	Nere

en	Error
sv	Fel

en	Recovering
sv	Påväg upp

en	Up
sv	Uppe

en	Unknown
sv	Okänd

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Not Monitored
sv	Ej övervakad

en	Notify - Alert
sv	Meddela - Alert

en	Alert
sv	Varning

en	Notify - Alert2Warning
sv	Meddela - Alert2Warning

en	Alert2Warn
sv	Alert-Warn

en	Notify - Warning
sv	Meddela - Varning

en	Warning
sv	Varning

en	Notify - Re-Trigger
sv	Meddela - Re-Trigger

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
sv	Meddela - Restoral

en	Restoral
sv	Återställning

en	Event - Alert Trigger
sv	Händelse - Alert Trigger

en	Alert Event
sv	Alert Presets

en	Event - Warning Trigger
sv	Händelse - Varningsmeddelare

en	Warning Event
sv	Varning

en	Event - Restoral
sv	Händelse - Restoral

en	Restoral Event

en	Event - Acknowledge
sv	Erkänna

en	Acknowledge Event
sv	Erkänna

en	Restore
sv	Återställ

en	Alert Trigger

en	Warn Trigger
sv	Varna utlösare

en	Alert-Warn

en	Acknowledgment
sv	Tack

en	Baseline Alert
sv	Grundlinjelarm

en	Notice
sv	Notis

en	Ok

en	Emergency
sv	Nödsituation

en	Critical
sv	Kritiskt

en	Info

en	Debug
sv	Debugg

en	Never
sv	Aldrig

en	Every Minute
sv	Varje minut

en	Every %d Minutes
sv	Var %d minut

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Every %d Hours
sv	Varje %d timme

en	Every Day
sv	Varje dag

en	Every %d Days
sv	Varje %d dygn

en	Every Week
sv	Varje vecka

en	Every %d Weeks
sv	Varje %d veckor

en	Every Month
sv	Varje månad

en	%d Minute
sv	%d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	%d Hour
sv	%d timme

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	%d Day
sv	%d dygn

en	%d Days
sv	%d dygn

en	%d Week
sv	%d vecka

en	%d Weeks
sv	%d veckor

en	%0.1f Hours
sv	%0.1f timmar

en	Every Polling
sv	Varje polling

en	Every %d Pollings
sv	Varje %d opinionsundersökning

en	%d Polling
sv	%d pollning

en	%d Pollings
sv	%d pollningar

en	High / Low
sv	Högt lågt

en	Baseline Deviation
sv	Baslinjeavvikelse

en	Time Based
sv	Tids baserad

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
sv	Avvikelse UP

en	%% Deviation CF [TIP]
sv	Avvikelse UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
sv	Varningsvärde

en	Absolute Val of CF [TIP]
sv	Varningsvärde

en	%% Deviation Avg [AOT]
sv	Avvikelse UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
sv	Avvikelse UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
sv	Varningsvärde

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
sv	Varningsvärde

en	Exact Value
sv	Exakt värde

en	CDEF

en	Percentage
sv	Procent

en	RPN Expression
sv	RPN-uttryck

en	Upper + Lower bytes
sv	Övre + nedre byte

en	Acknowledge
sv	Kvittera

en	Suspend Notifications
sv	SNMP-meddelanden

en	Resume Notifications
sv	SNMP-meddelanden

en	Delete
sv	Ta bort

en	Enable
sv	Aktivera

en	Disable
sv	Inaktivera

en	Reapply Suggested Names
sv	Tillåta föreslagna namn

en	Propagate Template
sv	Förökningsmall

en	Export
sv	Exportera

en	Threshold Mail
sv	Tröskel Mail

en	Down Host Mail
sv	Ned Host Mail

en	Up Host Mail
sv	Upp Host Mail

en	Threshold Cmd
sv	Tröskelvärde Cmd

en	Down Host Cmd
sv	Ned Host Cmd

en	Up Host Cmd
sv	Upp värd Cmd

en	Auto

en	0 Digits
sv	0 siffror

en	1 Digit
sv	1 siffra

en	%d Digits
sv	%d siffror

en	> %d Devices
sv	> %d enheter

en	> %d %%% of Devices Globally
sv	> %d %%% of Enheter globalt

en	> %d Devices in a Site
sv	> %d Enheter på en plats

en	> %d %%% of Devices in a Site
sv	> %d %%% of Enheter på en plats

en	SNMP not in use
sv	SNMP är inte i bruk

en	N/A

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
sv	Anmärkningar för enheter: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) återvände från NED-tillstånd

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
sv	<br> Systemet <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) status: <DOWN/UP><br><br> Nuvarande ping-svar: <CUR_TIME> Fröken <br> Genomsnittligt systemsvar: <AVG_TIME> Fröken <br> System tillgänglighet: <AVAILABILITY><br> Totala kontroller sedan klar: <TOT_POLL><br> Totalt misslyckade kontroller: <FAIL_POLL><br> Sista Datum Kontrollerat UPP: <LAST_FAIL><br> Enheter tidigare NED för: <DOWNTIME><br><br> SNMP Info: <br> Namn - <SNMP_HOSTNAME><br> Plats - <SNMP_LOCATION><br> Uptime - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Fröken) <br> Systemet - <SNMP_SYSTEM><br><br> NOTERA: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
sv	Fel på enheter: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) är nere

en	DOWN
sv	NER

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
sv	Systemfel : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) är <DOWN/UP><br> Anledning: <MESSAGE><br><br> Genomsnittligt systemsvar: <AVG_TIME> Fröken <br> System tillgänglighet: <AVAILABILITY><br> Totala kontroller sedan klar: <TOT_POLL><br> Totalt misslyckade kontroller: <FAIL_POLL><br> Sista Datum Kontrollerat NER: <LAST_FAIL><br> Enheter tidigare UP för: <DOWNTIME><br> NOTERA: <NOTES>

en	Thresholds
sv	Tröskelvärden

en	(actions)
sv	Åtgärder

en	(edit)
sv	(redigera)

en	(save)
sv	Spara

en	(add)
sv	(lägg till)

en	Threshold Logs
sv	Tröskelvärde Loggar

en	Device Status
sv	Enhetsstatus

en	Thresholds - Failures
sv	Tröskelvärden - misslyckanden

en	Thresholds - Normal
sv	Trösklar - Normal

en	Thresholds - Recovering
sv	Trösklar - Återställ

en	Recent Thresholds
sv	Senaste tröskelvärdena

en	Recent Device Failures
sv	Senaste Device Failures

en	Threshold Templates
sv	Tröskelmallar

en	Threshold Template Import
sv	Import av tröskelmall

en	Notification Lists
sv	Notifieringslistor

en	Notification Lists (edit)
sv	Notifieringslistor (redigera)

en	Notification Queue
sv	Notifieringslista

en	Management
sv	Hantering

en	Templates
sv	Mallar

en	Threshold
sv	Tröskel

en	A template with that Data Source already exists!
sv	En mall med den datakällan finns redan!

en	Configure Thresholds
sv	Konfigurera tröskelvärden

en	Configure Threshold Templates
sv	Konfigurera tröskelmallar

en	Manage Notification Lists
sv	Hantera anmälningslistor

en	View Thresholds
sv	Visa tröskelvärden

en	Normal User
sv	Normal användare

en	Template Editor
sv	Mall Redigerare

en	General Administration
sv	Allmän administration u Stöd till transaktioner Jürgen MOEHRKE

en	Device Up/Down Notification Settings
sv	Anordning Upp / Ned Anmälningsinställningar

en	Threshold Up/Down Email Notification
sv	Threshold Up / Down Email Notification

en	Global List
sv	Global lista

en	List Below
sv	Lista nedan

en	Global and List Below
sv	Global och listan nedan

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
sv	Vilken anmälningslista ska aviseras om Device Up / Down-händelser?

en	Notification List
sv	Notifieringslista

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
sv	Ytterligare e-postadress, åtskilda av kommatecken för flera e-postmeddelanden.

en	Host Failure Count
sv	Antal värdfel

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
sv	Antalet avfrågningsintervall vid denna värd måste vara nere innan du loggar in ett fel och rapporterar värden som nere. Standard är 0 (använd Cacti-inställning)

en	Use Cacti Setting
sv	Grundinställningsinställningar

en	%d Polling Interval
sv	%d pollningsintervall

en	%d Polling Intervals
sv	%d pollningsintervall

en	Alerting/Thold
sv	Varna / THOLD

en	General
sv	Allmän

en	Disable All Thresholds
sv	Inaktivera alla tröskelvärden

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
sv	Om du markerar den här rutan avaktiveras varning på alla trösklar. Detta kan användas när det är nödvändigt att utföra underhåll på ditt nätverk.

en	Auto Create Thresholds
sv	Auto Skapa trösklar

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
sv	Om det väljs, när du kör antingen automatisering eller när du skapar / sparar en enhet, kommer alla trösklar som är kopplade till enhetsmallen att skapas.

en	Consider Unknown Data as Zero
sv	Betrakta okänd data som noll

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
sv	Om en datakälla returnerar okänd data ('U') när du kontrollerar tröskelvärden, ska du betrakta värdet som noll för tröskelkontrollen.

en	Default Management Status
sv	Standardhanteringsstatus

en	Default Threshold management filter status.
sv	Standard tröskelhanteringsfiltrets status.

en	Any
sv	Vilken som helst

en	Breached or Triggered
sv	Varna utlösare

en	Breached
sv	Intrång

en	Triggered
sv	Utlöst

en	Enabled
sv	Aktiverad

en	Empty ifHighSpeed Default
sv	Tom omHighSpeed Standard

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
sv	Vid beräkning av Expression Thresholds, om ifHighSpeed och ifSpeed återkommer som noll, använd istället följande ifHighSpeed-inställning. Standard ifHighSpeed kommer att vara 10000 för 10GE-gränssnitt.

en	Notification Preferences
sv	SNMP-meddelandeinställningar

en	Disable Legacy Notifications
sv	Inaktivera äldre meddelanden

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
sv	Om du markerar den här rutan kommer du att inaktivera Legacy Alerting på alla trösklar. Legacy Alerting definieras som specifika e-postmeddelanden som inte är kopplade till en anmälningslista.

en	Threshold Notification Templated
sv	Tröskelmall

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
sv	Om det är markerat kommer dess meddelandeinställningar som standard att ägas av tröskelmallen när de skapas vid tröskelmallen.

en	Enable Command Execution
sv	Aktivera kommandotillverkning

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
sv	Om du markerar den här rutan kan du köra kommandon på tröskelbrott och återkommande händelser.

en	Enable Per Thold Notification
sv	Aktivera per tjock meddelande

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
sv	Om du markerar den här rutan kan du behålla anpassade e-postkroppar för tröskelvärden.

en	Enable Notification Queue
sv	Aktivera per tjock meddelande

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
sv	Om du markerar den här rutan ändras Thold från att utföra inline-notifieringar till att använda antingen Notification Daemon eller notifieringar som utförs utanför bandet av Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
sv	Varning Notifieringslista

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
sv	Markera den här rutan om du vill att mottagarna i listan över varningsmeddelanden ska få e-postmeddelanden om varningar utöver mottagarna i listan över varningsmeddelanden. Detta fall är tillämpligt när varningsmeddelanden går till Administratörer och varningsmeddelanden går till Hantering.

en	Threshold Daemon

en	Enable Threshold Daemon
sv	Aktivera tröskel Daemon

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
sv	Om du markerar den här rutan kan du använda en dedikerad tröskeldemon. Detta kan användas för att öka systemprestanda och / eller för att distribuera tröskelövervakning till en separat server.

en	Force Threshold Daemon Debug
sv	Threshold Daemon

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
sv	Om du markerar den här rutan aktiveras felsökning av Threshold Daemon när du arbetar från SystemD eller via kommandoraden. Den här ändringen är dynamisk och träder i kraft så snart nästa Threshold-loop påbörjas.

en	Daemon Down Notification Frequency
sv	Anordning Upp / Ned Anmälningsinställningar

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
sv	Om Thold Daemon visar sig vara nere, skicka ut ett e-postmeddelande vid den här frekvensen.

en	Every %d Hour
sv	Varje %d timme

en	Daemon Threads
sv	Daemon-trådar

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
sv	Det maximala antalet samtidiga processer som ska hanteras av Threshold Daemon.

en	1 Process
sv	1 process

en	%d Processes
sv	%d processer

en	Logging
sv	Loggning

en	Log Threshold Breaches
sv	Överträdelser i loggränsen

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
sv	Aktivera loggning av alla tröskelfel i Cacti-loggen.

en	Show Data Source in Log
sv	Visa datakälla i logg

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
sv	Visa datakällans namn i loggen om den inte är närvarande.

en	Log Threshold Changes
sv	Ändringar av logggränserna

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
sv	Aktivera loggning av alla tröskeländringar till cacti-loggen.

en	Debug Log
sv	Felsökningslogg

en	Enable logging of debug messages with Threshold
sv	Aktivera loggning av felsökningsmeddelanden med tröskelvärdet

en	Alert Log Retention

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
sv	Håll tröskelloggar för det här antalet dagar.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
sv	Betrakta okänd data som noll

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
sv	Betrakta okänd data som noll

en	Syslog Settings
sv	Syslog-inställningar

en	Syslog Enabled
sv	Syslog Aktiverad

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
sv	Om du markerat, skickas nya tröskelhändelser som standard till din lokala syslog när du skapar en ny tröskel. Den här inställningen är en förinställd inställning. Tröskelinställningarna dikterar den faktiska syslog-kontrollen.

en	Default Priority/Level
sv	Standard Prioritet / Nivå

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
sv	Detta är standardprioritet / nivå som Thold kommer att använda för att skicka syslog-meddelanden. Den här inställningen är en förinställd inställning. Tröskelinställningarna dikterar den faktiska syslog-kontrollen.

en	Default Facility
sv	Standardfacilitet

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
sv	Det här är standardfaciliteten som Thold kommer att använda för att skicka syslog-meddelanden. Den här inställningen är en förinställd inställning. Tröskelinställningarna dikterar den faktiska syslog-kontrollen.

en	Alert Presets

en	Weekend exemptions
sv	Weekend undantag

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
sv	Om detta är markerat, kommer Thold inte att köras på helgerna.

en	Default Trigger Count
sv	Standard Trigger Count

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
sv	Standard antal gånger i följd måste datakällan strida mot tröskeln för en varning som ska höjas.

en	Re-Alerting

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
sv	Upprepa varning efter specificerat antal pollercykler.

en	Baseline Presets
sv	Grundlinjeinställningar

en	Baseline Time Range Default
sv	Grundlinjens tidsintervalsstandard

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
sv	Det här är standardvärdet som används för att skapa trösklar eller mallar.

en	Baseline Trigger Count

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
sv	Standard antal gånger i följd måste datakällan strida mot den beräknade baslinjetröskeln för en varning som ska höjas.

en	Baseline Deviation Percentage
sv	Baslinjeavvikelseprocent

en	SNMP Notification Options
sv	SNMP-meddelanden

en	SNMP Notifications
sv	SNMP-meddelanden

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
sv	Tröskelstatusmeddelanden (information / fällor) kommer att skickas till SNMP-meddelandemottagare. Detta inkluderar varningar, varningar och återställningsfält per standard. Obs! Den här funktionen kräver tillägget för Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
sv	Inaktivera varningsmeddelanden

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
sv	Om detta är markerat, kommer tröskelvärdet inte att skicka en anmälan när en varningströskel har brutits.

en	Disable Restoration Notifications
sv	Inaktivera återställningsanmälningar

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
sv	Om detta är markerat, kommer tröskelvärdet inte att skicka en anmälan när tröskelvärdet har återgått till normal status.

en	Emailing Options

en	Send Emails with Urgent Priority
sv	Skicka e-post med brådskande prioritet

en	Allows you to set Emails with urgent priority
sv	Gör att du kan ställa in e-post med brådskande prioritet

en	Send Alerts as Text
sv	Skicka varningar som text

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
sv	Om den är markerad kommer det att leda till att alla varningar skickas som vanlig text E-post utan graf. Standard är HTML-e-post med grafen inbäddad i e-postmeddelandet.

en	Send Email separately for each address
sv	Skicka e-post separat för varje adress

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
sv	Om det är markerat kommer detta att skicka alla e-postmeddelanden separat för varje adress.

en	From Email Address
sv	Från E-post

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
sv	Det här är den e-postadress som tröskeln kommer att visas från.

en	From Name
sv	Från namn

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
sv	Detta är det faktiska namnet som tröskeln kommer att visas från.

en	Device Notification Options
sv	Enhetsanmälningsalternativ

en	Enable Notifications
sv	Aktivera per tjock meddelande

en	Enable Dead/Recovering host notification
sv	Aktivera Död / Återställ värdmeddelande

en	Notification Single Email
sv	Inställningar för aviseringar

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
sv	Stödjs endast för aviseringslistor och aviseringskö. Om det finns Down Device Notifications i en enda bearbetningscykel. Skicka endast ett e-postmeddelande till mottagarna i aviseringslistan för alla enheter.

en	Device Notification Delay Options
sv	Enhetsanmälningsalternativ

en	Notification Delay
sv	Notifieringslista

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
sv	Om ett stort antal meddelanden om nedstängda enheter kommer in kan Cacti pausa utskicket av dessa meddelanden under en viss tidsperiod för att se om problemet är övergående innan de skickas ut. Välj tröskelvärdet för meddelanden om nedstängda enheter innan pausen utlöses.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
sv	Om du väljer att fördröja notifieringar för en stor mängd notifieringar för Down Devices, hur länge är du villig att vänta innan du låter notifieringarna behandlas?

en	Device Notification Email Options
sv	Enhetsanmälningsalternativ

en	Global Notification Email
sv	Dead Device Notifications Email

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
sv	Det här är den e-postadress som de döda enhetens meddelanden skickas till om listan över globala meddelanden är markerad.

en	Down Subject
sv	Nedanordning Ämne

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
sv	Det här är det e-postämne som kommer att användas för Down Device Messages.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
sv	Enhetsfel: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) är nere

en	Down Message
sv	Nedkopplingsmeddelande

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
sv	Detta är det meddelande som kommer att visas som meddelandetexten i alla UP / Down Device-meddelanden (1024 Char MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060HOST_ID&amp;#062 &amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060SITE&amp;#062 &amp;#060LOCATION&amp;#062 &amp;#060UPTIME&amp;#062 &amp;#060UPTIMETEXT&amp;#062 &amp;#060NEDTID&amp;#062 &amp;#060TID&amp;#062 &amp;#060DATUM&amp;#062 &amp;#060DATUM_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060MEDDELANDE&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060DOWN/UP&amp;#062 &amp;#060SNMP_HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060SNMP_LOCATION&amp;#062 &amp;#060SNMP_CONTACT&amp;#062 &amp;#060SNMP_SYSTEM&amp;#062 &amp;#060LAST_FAIL&amp;#062 &amp;#060AVAILABILITY&amp;#062 &amp;#060TOT_POLL&amp;#062 &amp;#060FAIL_POLL&amp;#062 &amp;#060CUR_TIME&amp;#062 &amp;#060AVG_TIME&amp;#062 &amp;#060NOTES&amp;#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
sv	Systemfel : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) är <DOWN/UP><br> Anledning: <MESSAGE><br><br> Genomsnittligt systemsvar: <AVG_TIME> Fröken <br> System tillgänglighet: <AVAILABILITY><br> Totala kontroller sedan klar: <TOT_POLL><br> Totalt misslyckade kontroller: <FAIL_POLL><br> Sista Datum Kontrollerat NER: <LAST_FAIL><br> Enhet tidigare UP för: <DOWNTIME><br> OBS: <NOTES><br> Enhet ANMÄRKNINGAR: <DNOTES>

en	Recovering Subject
sv	Återställa enhetens ämne

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
sv	Det här är e-postmeddelandet som ska användas för att återställa enhetsmeddelanden.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
sv	Enhetsmeddelande: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) återvände från NED-tillstånd

en	Recovering Message
sv	Återställ enhetsmeddelande

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
sv	Detta är det meddelande som kommer att visas som meddelandetexten i alla UP / Down Device-meddelanden (1024 Char MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060HOST_ID&amp;#062 &amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060SITE&amp;#062 &amp;#060LOCATION&amp;#062 &amp;#060UPTIME&amp;#062 &amp;#060UPTIMETEXT&amp;#062 &amp;#060NEDTID&amp;#062 &amp;#060TID&amp;#062 &amp;#060DATUM&amp;#062 &amp;#060DATUM_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060MEDDELANDE&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060DOWN/UP&amp;#062 &amp;#060SNMP_HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060SNMP_LOCATION&amp;#062 &amp;#060SNMP_CONTACT&amp;#062 &amp;#060SNMP_SYSTEM&amp;#062 &amp;#060LAST_FAIL&amp;#062 &amp;#060AVAILABILITY&amp;#062 &amp;#060TOT_POLL&amp;#062 &amp;#060FAIL_POLL&amp;#062 &amp;#060CUR_TIME&amp;#062 &amp;#060AVG_TIME&amp;#062 &amp;#060NOTES&amp;#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
sv	<br> Systemet <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) status: <DOWN/UP><br><br> Nuvarande ping-svar: <CUR_TIME> Fröken <br> Genomsnittligt systemsvar: <AVG_TIME> Fröken <br> System tillgänglighet: <AVAILABILITY><br> Totala kontroller sedan klar: <TOT_POLL><br> Totalt misslyckade kontroller: <FAIL_POLL><br> Sista Datum Kontrollerat UPP: <LAST_FAIL><br> Enhet tidigare NED för: <DOWNTIME><br><br> Snmp Info: <br> Namn - <SNMP_HOSTNAME><br> Plats - <SNMP_LOCATION><br> Uptime - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Fröken) <br> Systemet - <SNMP_SYSTEM><br><br> NOTERA: <NOTES><br> Enhetsanvisningar: <DNOTES>

en	Status Change Command
sv	Kommando för statusändring

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
sv	När en enhet ändrar status ur ett Cacti-perspektiv (UP till DOWN eller DOWN till RECOVERING/UP) kör du följande kommando. Detta kommando får INTE innehålla kommandoradsargument. Följande variabler kan dock hämtas från skriptets miljö:<br>&amp;#060THOLD_HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060THOLD_SITE&amp;#062 &amp;#060THOLD_LOCATION&amp;#062 &amp;#060THOLD_HOST_ID&amp;#062 &amp;#060THOLD_DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060THOLD_UPTIME&amp;#062 &amp;#060THOLD_UPTIMETEXT&amp;#062 &amp;#060THOLD_DOWNTIME&amp;#062 &amp;#060THOLD_TIME&amp;#062 &amp;#060THOLD_DATE&amp;#062 &amp;#060THOLD_DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060THOLD_BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060THOLD_MESSAGE&amp;#062 &amp;#060THOLD_SUBJECT&amp;#062 &amp;#060THOLD_DOWNUP&amp;#062 &amp;#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060THOLD_SNMP_LOCATION&amp;#062 &amp;#060THOLD_SNMP_CONTACT&amp;#062 &amp;#060THOLD_SNMP_SYSTEM&amp;#062 &amp;#060THOLD_LAST_FAIL&amp;#062 &amp;#060THOLD_AVAILABILITY&amp;#062 &amp;#060THOLD_TOT_POLL&amp;#062 &amp;#060THOLD_FAIL_POLL&amp;#062 &amp;#060THOLD_CUR_TIME&amp;#062 &amp;#060THOLD_AVG_TIME&amp;#062 &amp;#060THOLD_NOTES&amp;#062

en	Alert/Warning Message Defaults
sv	Alert / Warning Message Default

en	Threshold Alert Message
sv	Meddelande om tröskelvarning

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
sv	Detta är det meddelande som visas högst upp i alla tröskelvärdesmeddelanden (1024 tecken MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060HOST_ID&amp;#062 &amp;#060SITE&amp;#062 &amp;#060LOCATION&amp;#062 &amp;#060TIME&amp;#062 &amp;#060DATE&amp;#062 &amp;#060DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060URL&amp;#062 &amp;#060GRAPHID&amp;#062 &amp;#060THOLD_ID&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060GRAPH&amp;#062 &amp;#60NOTES&amp;#062 &amp;#060DNOTES&amp;#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
sv	En Alert har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <strong>Enhet</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Meddelande</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
sv	Tröskel varningsmeddelande

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
sv	Detta är det meddelande som visas högst upp i alla Threshold-varningar (1024 tecken MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060HOST_ID&amp;#062 &amp;#060SITE&amp;#062 &amp;#060LOCATION&amp;#062 &amp;#060TIME&amp;#062 &amp;#060DATE&amp;#062 &amp;#060DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060URL&amp;#062 &amp;#060GRAPHID&amp;#062 &amp;#060THOLD_ID&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060GRAPH&amp;#062 &amp;#60NOTES&amp;#062 &amp;#060DNOTES&amp;#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
sv	En varning har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <strong>Enhet</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Meddelande</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
sv	Meddelande om tröskelvarning

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
sv	Detta är det meddelande som kommer att visas högst upp i alla meddelanden om återställande av tröskelvärden (1024 tecken MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060HOST_ID&amp;#062 &amp;#060SITE&amp;#062 &amp;#060LOCATION&amp;#062 &amp;#060TIME&amp;#062 &amp;#060DATE&amp;#062 &amp;#060DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060URL&amp;#062 &amp;#060GRAPHID&amp;#062 &amp;#060THOLD_ID&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060GRAPH&amp;#062 &amp;#60NOTES&amp;#062 &amp;#060DNOTES&amp;#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
sv	En Alert har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <strong>Enhet</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Meddelande</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
sv	THOLD

en	Duplicate
sv	Duplicera

en	Associate
sv	Koppla

en	Disassociate
sv	Icke-associera

en	Devices
sv	Enheter

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort meddelandelistor (er). Vilken enhet eller enheter som är associerade med listan (listorna) kommer att återställas till standardvärdet.

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Continue
sv	Fortsätt

en	Delete Notification List(s)
sv	Radera Notifieringslista (s)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande anmälningslista.

en	New List Name
sv	Ny Lista Namn

en	New Notification List
sv	Ny anmälningslista

en	Duplicate Notification List(s)
sv	Duplicate Notification List (s)

en	%s Threshold Template(s)
sv	%s tröskelmall (er)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
sv	Klicka på Fortsätt till Föreningen Meddelandelistan ' %s' med tröskelmallarna nedan.

en	No Change
sv	Inga ändringar

en	Notification List Only
sv	Endast anmälningslista

en	Notification List, Retain Other Settings
sv	Meddelande lista, behåll andra inställningar

en	Warning Membership:
sv	Varning Medlemskap:

en	Alert Membership:
sv	Varningsmedlemskap:

en	Associate Notification List(s)
sv	Associerad anmälningslista (er)

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från teman för tröskelvärdena nedan.

en	Remove List
sv	Ta bort lista

en	Disassociate Notification List(s)
sv	Disassociera Notifieringslista (er)

en	%s Threshold(s)
sv	%s Tröskelvärde(n)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att associera anmälningslistan " %s" med tröskelvärdena nedan.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från tröskelvärdena nedan.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att associera meddelandarlistan " %s" med enheten / enheterna nedan.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
sv	Du kan också associera enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.

en	Notification and Global Lists
sv	Meddelande och globala listor

en	Resulting Membership:
sv	Resultatande medlemskap:

en	Device Threshold Warning Membership:
sv	Varning Medlemskap:

en	Device Threshold Alert Membership:
sv	Medlemskap för varningsmeddelande om enhetströskel:

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från enheten / enheterna nedan.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
sv	Du kan också avskilja enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.

en	[edit: %s]
sv	[redigera: %s]

en	[new]
sv	[nytt]

en	List General Settings
sv	Lista Allmänna inställningar

en	Name
sv	Namn

en	Enter a name for this Notification List.
sv	Ange ett namn för denna Notifieringslista.

en	Description
sv	Beskrivning

en	Enter a description for this Notification List.
sv	Ange en beskrivning för denna meddelandelista.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
sv	Om du vill inaktivera alla meddelanden från den här meddelandelistan kan du inaktivera den här.

en	To Email Addresses
sv	E-postadresser

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
sv	Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.

en	BCC Email Addresses
sv	E-postadresser

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
sv	Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser för denna meddelandelista.

en	Email Style/Format File
sv	E-post stil/format fil

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att omsluta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en särskild <REPORT> -tagg inuti filen. Denna format-tagg kommer att ersättas av rapportens innehåll. Dessa filer finns i katalogen "formats".

en	Associated Devices
sv	Associerade enheter

en	Search
sv	Sök

en	Site
sv	Plats

en	None
sv	Ingen

en	Device Template
sv	Radera mall (er)

en	Default
sv	Standard

en	Associated
sv	Associerad

en	Go
sv	Utför

en	Set/Refresh Filters
sv	Ange / Uppdatera filter

en	Clear
sv	Rensa

en	Clear Filters
sv	Rensa filter

en	ID

en	Status

en	Associated Lists
sv	Associerade listor

en	Graphs
sv	Grafer

en	Data Sources
sv	Datakällor

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Current List Only
sv	Endast aktuell lista

en	Current and Global List(s)
sv	Aktuell och global lista (er)

en	No Associated Devices Found
sv	Inga associerade enheter hittades

en	Associated Thresholds
sv	Associerade trösklar

en	Template
sv	Mall

en	State
sv	Län

en	All
sv	Alla

en	Warning Lists
sv	Varningslistor

en	Alert Lists

en	Type
sv	Typ

en	Templated
sv	Templat

en	No
sv	Nej

en	Yes
sv	Ja

en	baseline-LOW
sv	baslinje-LOW

en	baseline-HIGH
sv	baslinje-HIGH

en	Select Users
sv	Välj användare

en	Specific Emails
sv	Specifika e-postmeddelanden

en	Current List
sv	Aktuell lista

en	Unknown Threshold
sv	Okänd tröskel

en	Log Only
sv	Endast logg

en	Editable
sv	Redigerbar

en	Read Only
sv	Skrivskyddad

en	No Thresholds Found
sv	Inga tröskelloggar hittades

en	Associated Templates
sv	Associerade mallar

en	Rows
sv	Rader

en	Unknown Template
sv	Okänd mall

en	No Threshold Templates
sv	Inga tröskelmallar

en	Lists
sv	Listor

en	List Name
sv	Listans namnb

en	Emails
sv	E-post

en	No Notification Lists
sv	Inga anmälningslistor

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
sv	Meddelandet har avbrutits. Tryck på knappen Återuppta för att återuppta den

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
sv	Notifieringen har återupptagits. Tryck på Suspend-knappen för att avbryta den

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
sv	Väntande notifieringar har tagits bort från databasen. Tidigare skickade meddelanden som inte rensats bort kommer att finnas kvar tills de åldras ut.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande anmälan.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att radera alla följande notifieringar.

en	Delete Notification
sv	Radera Notifieringslista (s)

en	Delete Notifications
sv	Radera Notifieringslista (s)

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
sv	Händelseaviseringar [ Aviseringar avstängda av användare: %s, %s sedan ]

en	Event Notifications
sv	Enhetsaviseringar

en	Topic
sv	Ämne

en	Processed
sv	Behandlad

en	Suspend
sv	Pausa

en	Suspend Notification Processing
sv	SNMP-meddelanden

en	Resume
sv	Återuppta

en	Resume Notification Processing
sv	SNMP-meddelanden

en	Purge
sv	Rensa

en	Purge Notification Queue
sv	SNMP-meddelandeinställningar

en	Notifications
sv	Notifieringslista

en	The supported notification topic.
sv	Det ämne som stöds för meddelanden.

en	Event Description
sv	Eventbeskrivning

en	The name of the object as defined by the caller.
sv	Namnet på objektet som definierats av den som anropar.

en	The hostname that was the source of this event.
sv	Det värdnamn som var källan till denna händelse.

en	The Notification List used if any.
sv	Den eventuella meddelandelista som används.

en	Object ID
sv	Objekt-ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
sv	Objektets ID som definieras av den som ringer. I allmänhet dess unika "id".

en	Event Time
sv	Tid för evenemanget

en	The time of the event as defined by the caller.
sv	Tidpunkten för händelsen enligt den inringande partens definition.

en	Has the Notification Event been processed.
sv	Har anmälningshändelsen behandlats.

en	Errors
sv	Fel

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
sv	Resulterade detta meddelande i ett fel? Håll muspekaren över felkolumnen för mer information.

en	Run Time
sv	Tid

en	The time in seconds it took to process the event.
sv	Den tid i sekunder som det tog att bearbeta händelsen.

en	Not Specified
sv	Inte angivet

en	Done
sv	Klar

en	Pending
sv	Väntande

en	Errored
sv	Fel

en	Success
sv	Lyckades

en	No Notifications
sv	SNMP-meddelanden

en	Off
sv	Av

en	On
sv	På

en	Toggle Threshold VRULES %s
sv	Växla tröskelvärden VRULES %s

en	Create Threshold
sv	Skapa tröskelvärde

en	Alert Hi for %s (%s)
sv	Varning Hej för%s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
sv	Varning låg för%s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
sv	Varning Hi för %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
sv	Varning Låg för %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
sv	Varning Hej för%s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
sv	Varning låg för%s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
sv	Varning Hej för%s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
sv	Varning låg för%s (%s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
sv	Tröskelvarning / varningsvärden

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att tillämpa alla lämpliga trösklar till dessa enheter.

en	Create Threshold from Data Source
sv	Skapa tröskel från datakälla

en	Auto-create Thresholds
sv	Skapa automatiskt tröskelvärden

en	Created %s thresholds
sv	Skapat tröskelvärde: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
sv	Ingen tröskel (er) skapad. De finns antingen redan, eller det hittades inte matchande kombinationer.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
sv	Ingen tröskel (er) skapad. Tröskel (er) Mall ej hittad.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
sv	Följande datakällor har inga tröskelmallar associerade med dem

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
sv	Klicka på "Fortsätt" för att skapa trösklar för dessa datakällor?

en	Available Threshold Templates
sv	Tillgängliga tröskelmallar

en	Select a Threshold Template
sv	Välj en tröskelmall

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
sv	Det finns inga tröskelmallar förknippade med följande datakällor

en	Create Threshold from Template
sv	Skapa tröskel från mall

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
sv	Följande grafer har inga tröskelmallar associerade med dem

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
sv	Tryck på "Fortsätt" om du vill skapa tröskel (r) för dessa graf (er)

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
sv	Det finns inga tröskelmallar associerade med följande grafer

en	Associated Threshold Templates
sv	Teman med associerad tröskel

en	Threshold Exists
sv	Tröskeln existerar

en	Threshold Does Not Exist
sv	Tröskeln existerar inte

en	Delete Threshold Template Association
sv	Välj en tröskelmall

en	No Associated Threshold Templates.
sv	Inga tillhörande tröskelmallar.

en	Add Threshold Template
sv	Lägg till tröskelmall

en	Add
sv	Lägg till

en	Add Threshold Template to Device
sv	Lägg till tröskelmall till enhetsmall

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande tröskelmall kommer att kopplas bort från enhetens mall.

en	Threshold Template Name: %s
sv	Tvärsnittsnamn: %s

en	Remove Threshold Template
sv	Ta bort tröskelmallan

en	Add Threshold Template to Device Template
sv	Lägg till tröskelmall till enhetsmall

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande tröskelmall kommer att kopplas bort från enhetens mall.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
sv	Antingen inga mallar eller tröskelvärden finns redan - inga tröskelvärden skapades.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
sv	Du är inte behörig att ändra en eller flera av de valda trösklarna

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
sv	Klicka på 'Ta bort' för att ta bort följande tröskelvärden.

en	Delete Threshold(s)
sv	Ta bort tröskel (r)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande tröskelvärden.

en	Enable Threshold(s)
sv	Aktivera tröskelvärden

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande tröskelvärden.

en	Disable Threshold(s)
sv	Inaktivera tröskelvärden

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att nyttja föreslagna namn till följande tröskel (ar).

en	Apply Suggestion
sv	Tillämpa förslag

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att uppdatera följande tröskelvärden med deras information om associerad mall.

en	Reapply Template
sv	Ansök om mall

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att bekräfta följande tröskelvärden. Tröskelvärden som inte tillåter detta eller som inte utlöses ignoreras.

en	Acknowledge Threshold(s)
sv	Bekräfta Mall (er)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att återuppta aviseringar för följande tröskelvärden. Tröskelvärden som inte tillåter detta eller som inte utlöses ignoreras.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
sv	Radera Notifieringslista (s)

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att avbryta aviseringar för följande tröskelvärden. Tröskelvärden som inte tillåter detta eller som inte utlöses ignoreras.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
sv	Duplicate Notification List (s)

en	Invalid action detected, can not proceed
sv	Ogiltig åtgärd som upptäckts kan inte fortsätta

en	Threshold Management
sv	Tröskelhantering

en	Apply Filters
sv	Använd filter

en	Return to Defaults
sv	Återgå till Standard

en	Data Template
sv	Datamall

en	Disabled at Template
sv	Datamall

en	Disabled at Threshold
sv	Inaktivera tröskelvärdet

en	Ack Required
sv	Ack krävs

en	External ID
sv	Externt ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
sv	Typ av tröskelvärde. För baslinjetyper: [TIP] avser tid i det förflutna med MIN, MAX, AVG och LAST från högst en dag i tiden från den perioden. [AOT] avser genomsnittet under hela tidsperioden. Om det finns ett kolon följt av MIN, MAX, AVG, LAST kommer värdet från den konsolideringsfunktionen.

en	DSName

en	Current
sv	Nuvarande

en	The last measured value for the Data Source
sv	Det sista mätvärdet för datakällan

en	High
sv	Hög

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
sv	Värdena för hög varning / varning. OBS: Basvärden är en procent, alla andra värden är visningsvärden som kan modifieras av en cdef.

en	Low
sv	Låg

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
sv	Värdena för låg varning / varning. OBS: Basvärden är en procent, alla andra värden är visningsvärden som kan modifieras av en cdef.

en	Trigger
sv	Utlösare

en	Duration
sv	Varaktighet

en	Repeat
sv	Upprepa

en	In State
sv	Län

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
sv	Den tid som har gått sedan tröskelvärdet antingen överskreds eller utlöstes

en	Acknowledgment required for this Threshold
sv	Bekräftelse krävs för denna tröskel

en	No [Template:Thold]
sv	Inte Templated

en	No [Template]
sv	Mallar

en	No [Thold]
sv	Tröskelvärden

en	%d Triggers
sv	%d Utlösare

en	No Thresholds
sv	Tröskelvärden

en	Threshold Deleted, can not Edit!
sv	Tröskel Borttagen, kan inte Redigera!

en	Graph Data
sv	Grafdata

en	Edit Threshold Template
sv	Lägg till tröskelmall

en	Data Source Description:
sv	Datakälla Beskrivning:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
sv	Associerad graf (Grafer som använder denna RRD):

en	Last:
sv	Senaste:

en	WHi:
sv	Whi:

en	WLo:
sv	WLO:

en	AHi:
sv	AHI:

en	ALo:
sv	Ålö:

en	BL Up:
sv	BL upp:

en	BL Down:
sv	BL Ned:

en	Unknown Template ID %d
sv	Okänt mall-ID %d

en	Not Templated
sv	Inte Templated

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
sv	Datakälla-objekt [ %s] - Nuvarande värde: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
sv	Ersättningsfält: %s

en	Data Sources: %s
sv	Datakällor: %s

en	Template/Enabled Information
sv	Mall / Aktiverad information

en	Template Propagation Enabled
sv	Mallförökning aktiverad

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
sv	Huruvida dessa inställningar kommer att spridas från tröskelmallen.

en	Template Name
sv	Mallnamn

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
sv	Namn på tröskelmallan tröskeln skapades från.

en	Enabled at Template Level
sv	Aktiverad på mallnivå

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
sv	Ett tröskelvärde måste vara aktiverat både på mallnivå och på tröskelvärdesnivå för att kunna kontrolleras.

en	Enabled at Threshold Level
sv	Aktivera tröskelvärdet

en	General Settings
sv	Allmänna inställningar

en	Name (Displayed)
sv	Namn (visas)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
sv	Ge trösklarna ett meningsfullt namn

en	Name (Format)
sv	Namnformat

en	Warning HRULE Color
sv	Varning HRULE Color

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
sv	Välj en färg för grafen HRULE för varningströskelvärdena. Välj 'None' för No HRULE. Obs! Den här funktionen stöds endast för data manipuleringstyper "Exakt värde" och "Procentandel" just nu.

en	Alert HRULE Color
sv	Varning HRULE-färg

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
sv	Välj en färg för grafen HRULE för varningsgränserna. Välj 'None' för No HRULE. Obs! Den här funktionen stöds endast för data manipuleringstyper "Exakt värde" och "Procentandel" just nu.

en	Graph Timespan
sv	Grafmall

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
sv	Grafens sluttid kommer att ställas in vid tidpunkten för utlösningen. Grafens starttid kommer att vara sluttiden minus grafens tidsintervall.

en	Skip Scaling on HRULEs
sv	Hoppa över skalning på HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
sv	Om Checked markeras kommer skalan i diagrammet inte att påverkas av HRULE:erna Alert eller Warning.

en	Weekend Exemption
sv	Weekendbefrielse

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
sv	Om detta är markerat kommer denna tröskel inte att varna på helgerna.

en	Disable Restoration Email
sv	Inaktivera återställnings-e-post

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
sv	Om detta är markerat kommer tröskelvärdet inte att skicka en varning när tröskelvärdet har återgått till normal status.

en	Acknowledgment Options
sv	Bekräftelsemöjligheter

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
sv	Det finns tre bekräftelsesnivåer som styr hur du måste svara på ett tröskelbrott. Dom är: <br><br><ul><li> <i>Ingen krävs</i> - När du väljer det här alternativet krävs inget bekräftelse för en tröskelbrott. </li><li> <i>Återställ Bekräftelse</i> - Med det här alternativet, när du bekräftar tröskeln, får du inte längre meddelanden när den bryts. </li><li> <i>Fortsätt Bekräftelse</i> - Med det här alternativet, även efter att tröskelvärdet har återgått till normalt, måste du bekräfta tröskeln och ge ett valfritt operatörsmeddelande. </li></ul>

en	None Required
sv	Ingen krävs

en	Suspendible Notification
sv	SNMP-meddelanden

en	Persistent Acknowledgment
sv	Fortsätt Bekräftelse

en	Threshold Type
sv	Tröskel typ

en	The type of Threshold that will be monitored.
sv	Den typ av tröskel som kommer att övervakas.

en	Re-Alert Cycle

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
sv	Upprepa varning efter det att denna tid har gått sedan den senaste varningen.

en	Warning - High / Low Settings
sv	Varning - Hög / Låg Inställningar

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
sv	Numeriska värden för höga och låga tröskelvärden kan innehålla följande suffix för tal större än 1 till "K", "M", "G", "T", "P", "E", "Z", "Y", och för tal mindre än 1 "m", "u", "p", "f".

en	High Threshold
sv	Hög tröskel

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
sv	Om inställt och datakällvärdet överstiger detta nummer utlöses en varning. OBS! Detta värde måste vara ett RAW-nummer. Värdet som visas i diagrammet kan ändras av en cdef.

en	Low Threshold
sv	Låg tröskel

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
sv	Om inställt och datakällvärdet går under detta nummer utlöses varningen. OBS! Detta värde måste vara ett RAW-nummer. Värdet som visas i diagrammet kan ändras av en cdef.

en	Breach Duration
sv	Brottens varaktighet

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
sv	Den tid som datakällan måste strida mot tröskeln för att en varning ska höjas.

en	Alert - High / Low Settings
sv	Alert - Hög / Låg Inställningar

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
sv	Om inställt och datakällvärdet överstiger detta nummer utlöses varningen. OBS! Detta värde måste vara ett RAW-nummer. Värdet som visas i diagrammet kan ändras av en cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
sv	Om inställt och datakällans värde går under detta nummer utlöses varningen. OBS! Detta värde måste vara ett RAW-nummer. Värdet som visas i diagrammet kan ändras av en cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
sv	Den tid som datakällan måste strida mot tröskelvärdet för en varning som ska höjas.

en	Warning - Time Based Settings
sv	Varning - Tidsbaserade inställningar

en	Breach Count
sv	Brotträkningen

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
sv	Antalet gånger datakällan måste strida mot tröskeln.

en	Breach Window
sv	Brottfönster

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
sv	Mängden tid i det förflutna för att söka efter tröskelbrott.

en	Alert - Time Based Settings
sv	Varning - tidsbaserade inställningar

en	Baseline Settings
sv	Grundinställningsinställningar

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
sv	Typ av baslinje. [TIP] är tid i det förflutna, [AOT] är genomsnitt över tid. Procentuell avvikelse är ett procentuellt värde från det historiska värdet. Absolut värde är en avvikelse antingen över eller under baslinjen jämfört med det historiska värdet. För baslinjetyperna [TIP] kommer MIN, MAX, AVG och LAST inte från mer än en dagsperiod vid den aktuella tidpunkten.

en	Consolidation Function
sv	Konsolideringsfunktion

en	Average
sv	Genomsnitt

en	Minimum

en	Maximum
sv	Maximal

en	Last
sv	Sista

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
sv	Den konsolideringsfunktion som ska användas för beräkning av värdet för Baseline Type.

en	Time Range
sv	Tidsintervall

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
sv	Anger punkten i det förflutna (baserat på rrd-upplösning) som kommer att användas som referens

en	Deviation UP
sv	Avvikelse UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
sv	Anger tillåtet avvikelse i procent för övre gräns tröskeln. Om den inte är inställd kommer inte övre gräns tröskeln att kontrolleras alls.

en	Deviation DOWN
sv	Avvikelse NED

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
sv	Anger tillåtet avvikelse i procent för den nedre gränsen. Om den inte är inställd kommer inte den nedre gränsen tröskeln att kontrolleras alls.

en	Trigger Count

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
sv	Antalet på varandra följande tider måste datakällan strida mot gränsöverskridande tröskeln för en varning som ska höjas. <br> Lämna tomt för att använda standardvärdet ( <b>Standard: %s cykler</b> )

en	Data Manipulation
sv	Manipulation av data

en	Data Type
sv	Datatyp

en	Special formatting for the given data.
sv	Speciell formatering för angivna data.

en	Threshold CDEF
sv	Tröskel CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
sv	Applicera denna CDEF innan du returnerar data.

en	Percent Data Source
sv	Procent datakälla

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
sv	Andra datakälla, som ska användas som totalt värde för att beräkna procentandel från.

en	Show Units
sv	Visa enheter

en	Display units for very large or small numbers.
sv	Displayenheter för mycket stora eller små antal.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
sv	Om du vill visa ett suffix för tvångsenhet på de olika tröskelsidorna och aviseringarna anger du det här. Storleken är begränsad till högst 10 tecken.

en	Decimal Digits to Display
sv	Decimalsiffror som ska visas

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
sv	Antalet decimaler som ska visas för tröskelvärden och aktuella värden. Standardvärdet är auto eller 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
sv	Ett RPN-uttryck är ett RRDtool-kompatibelt RPN-uttryck. Syntaxen inkluderar alla funktioner nedan förutom ersättningsuttryck för både enhet och datafråga, t.ex. <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Om du vill använda en datakälla i RPN-uttrycket måste du använda syntaxen: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Till exempel kommer <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> att hämta det aktuella värdet för datakällan traffic_in för den eller de RRD-filer som är associerade med grafen. Alla datakällor för en graf kan inkluderas.<br><br>Matematiska operatorer: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funktioner: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flödesoperatorer: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Jämförelsefunktioner: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
sv	Datakälla

en	Upper data source to calculate the total value.
sv	Övre datakälla för att beräkna det totala värdet.

en	Notification Settings
sv	Inställningar för aviseringar

en	Alert Subject
sv	Alert Presets

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
sv	Detta är e-postens ämne som kommer att visas i e-postmeddelandet (128 tecken MAX). Lämna tomt för standardvärdet. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060PHASE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDVALUE&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060BREACHUP&amp;#062 &amp;#060REALERT&amp;#062 &amp;#60HOSTNAME&amp;#62

en	Alert Body
sv	Alert Email Body

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
sv	Detta är det meddelande som visas högst upp i alla tröskelvärdesmeddelanden (1024 tecken MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>t.ex. &amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060TIME&amp;#062 &amp;#060DATE&amp;#062 &amp;#060URL&amp;#062 &amp;#060GRAPHID&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060GRAPH&amp;#062 &amp;#060HI&amp;#062 &amp;#060LOW&amp;#062 &amp;#060DURATION&amp;#062 &amp;#060TRIGGER&amp;#062 &amp;#060DETAILS_URL&amp;#062 &amp;#060DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062

en	Warning Subject
sv	Återställa enhetens ämne

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
sv	Detta är ämnet för varningsmeddelandet som kommer att visas i e-postmeddelandet när det ändras till Warning (128 Char MAX). Lämna tomt för standardvärdet. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060PHASE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDVALUE&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060BREACHUP&amp;#062 &amp;#060REALERT&amp;#062 &amp;#60HOSTNAME&amp;#62

en	Warning Body
sv	Varning Email Body

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
sv	Detta är det meddelande som visas högst upp i alla tröskelvärdesvarningar (1024 tecken MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>t.ex. &amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060TIME&amp;#062 &amp;#060DATE&amp;#062 &amp;#060URL&amp;#062 &amp;#060GRAPHID&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060GRAPH&amp;#062 &amp;#060HI&amp;#062 &amp;#060LOW&amp;#062 &amp;#060DURATION&amp;#062 &amp;#060TRIGGER&amp;#062 &amp;#060DETAILS_URL&amp;#062 &amp;#060DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062

en	Restoral Subject
sv	Restoral Event

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
sv	Det här är ämnet för e-postmeddelandet som visas i e-postmeddelandet efter en återgång till det normala (128 tecken MAX). Lämna tomt för standardvärdet. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060PHASE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDVALUE&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060BREACHUP&amp;#062 &amp;#060REALERT&amp;#062 &amp;#60HOSTNAME&amp;#62

en	Restoral Email Body
sv	Alert Email Body

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
sv	Detta är det meddelande som kommer att visas högst upp i alla meddelanden om återställande av tröskelvärden (1024 tecken MAX). HTML är tillåtet, men kommer att tas bort för e-postmeddelanden med enbart text. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060DESCRIPTION&amp;#062 &amp;#060HOSTNAME&amp;#062 &amp;#060HOST_ID&amp;#062 &amp;#060TIME&amp;#062 &amp;#060DATE&amp;#062 &amp;#060DATE_RFC822&amp;#062 &amp;#060BREACHED_ITEMS&amp;#062 &amp;#060URL&amp;#062 &amp;#060GRAPHID&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060SUBJECT&amp;#062 &amp;#060GRAPH&amp;#062 &amp;#60NOTES&amp;#62 &amp;#060DNOTES&amp;#062

en	Warning Notification List
sv	Varning Notifieringslista

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
sv	Du kan ange välj en meddelandelista för att få varningar för den här datakällan

en	Alert Notification List

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
sv	Du kan ange välja en meddelandelista för att ta emot varningar för den här datakällan

en	Style/Format File
sv	Stil/Format Fil

en	SNMP Notification - Event Category
sv	SNMP-anmälan - Händelsekategori

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
sv	För att tillåta en NMS att kategorisera olika SNMP-meddelanden, var vänlig och fyll i kategorin SNMP-notifieringar för den här mallen ska använda. Till exempel: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
sv	SNMP Event Beskrivning

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
sv	Du kan anpassa händelsebeskrivningen som skickas ut till SNMP-anmälningsmottagarna genom att använda ytterligare varbinds. Följande variabla bindningar kommer att stödjas: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
sv	SNMP-anmälan - Alert Event Severity

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
sv	Allvarlighet som ska användas för varningar. (låg effekt -> kritisk påverkan)

en	Medium

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
sv	SNMP-anmälan - Allvarlig händelsehändelse

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
sv	Allvarlighet som ska användas för varningar. (Låg påverkan -> Kritisk påverkan). <br> Obs! Varningsgraden måste vara lika med eller lägre än den allvarlighetsgrad som definieras för varningar.

en	Notify accounts
sv	Meddela konton

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
sv	Det här är en lista över konton som kommer att meddelas när denna tröskel bryts.

en	Alert Emails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
sv	Du kan ange extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här datakällan (komma-separerade)

en	Warning Emails
sv	Varningsmeddelanden

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
sv	Du kan ange här extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här datakällan (komma-separerade)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
sv	Om den är markerad skickas tröskelmeddelandet till din lokala syslog.

en	Priority/Level
sv	Prioritet / Nivå

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
sv	Det här är prioritetsnivån som kommer att loggas in i dina syslog-meddelanden.

en	Facility
sv	Anläggning

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
sv	Detta är den facilitet som kommer att användas för denna tröskel.

en	Event Triggering (Shell Command)
sv	Händelseutlösning (Shell Command)

en	High Trigger Command

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
sv	Om den är inställd, och om en hög tröskel bryts, kommer det här kommandot att köras. Ange ett giltigt kommando. Dessutom finns det flera ersättningsetiketter som kan användas för att skicka information från tröskeln till skriptet. De inkluderar: &lt;BESKRIVNING&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Slutligen kan Host, Data Query och Data Input ersättas. Om du till exempel har en datainmatad anpassad data som kallas väntande, utför du ersättningsanvändningen | väntar |. För datasök och värdutbyte använd Cacti-konventioner | query_xxxx |, och | host_xxxx | respektive.

en	Low Trigger Command

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
sv	Om den är inställd och om en tröskel tröskel bryts kommer det här kommandot att köras. Ange ett giltigt kommando. Dessutom finns det flera ersättningsetiketter som kan användas för att skicka information från tröskeln till skriptet. De inkluderar: &lt;BESKRIVNING&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Slutligen kan Host, Data Query och Data input ersättas. Om du till exempel har en datainmatad anpassad data som kallas väntande, utför du ersättningsanvändningen | väntar |. För datasök och värdutbyte använd Cacti-konventioner | query_xxxx |, och | host_xxxx | respektive.

en	Norm Trigger Command

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
sv	Om det är inställt, kommer det här kommandot att köras när en told faller tillbaka till ett normalt värde. Ange ett giltigt kommando. Dessutom finns det flera ersättningsetiketter som kan användas för att skicka information från tröskeln till skriptet. De inkluderar: &lt;BESKRIVNING&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Slutligen kan Host, Data Query och Data input ersättas. Om du till exempel har en datainmatad anpassad data som kallas väntande, utför du ersättningsanvändningen | väntar |. För datasök och värdutbyte använd Cacti-konventioner | query_xxxx |, och | host_xxxx | respektive.

en	Other Settings
sv	Andra inställningar

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
sv	Välj grafen för tröskelvärdet.

en	Operator Notes
sv	Operatörsbeskrivningar

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
sv	Ange instruktioner här för en operatör som kan få meddelandet Tröskel.

en	Select Users(s)
sv	Välj användare (s)

en	Users Selected
sv	Användare valda

en	All Users Selected
sv	Alla användare valda

en	< 1 Minute
sv	1 minut

en	Since Created
sv	Skapa

en	Log
sv	Logg

en	Time:
sv	Tid:

en	User:
sv	Användare:

en	System:

en	Swaps:
sv	Byten:

en	Pages:
sv	Sidor:

en	Only logging, maint device
sv	Endast loggning, underhållsanordning

en	Link to Graph in Cacti
sv	Länk till graf i kaktus

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
sv	<html><body> En varning har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <b>Enhet</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Meddelande</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
sv	<html><body> En varning har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <b>Enhet</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Meddelande</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
sv	En Alert har utfärdats som kräver din uppmärksamhet. <br><br> <strong>Enhet</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Meddelande</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]

en	Abs Val [TIP:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]
sv	Avvikelse UP

en	Abs Val [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
sv	Enhets-iden var inte inställd när du försökte skapa Grafik och tröskel

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
sv	Terskelmall-iden var inte inställd när du försökte skapa Grafik och tröskel

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
sv	Terskelmall-iden var inte inställd när du försökte skapa Grafik och tröskel

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
sv	Grafgranskningen misslyckades för tröskelmallan

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
sv	Tröskeln var autocreated på grund av mappning av enhetsmall

en	Permission Denied
sv	Åtkomst nekad

en	Record Updated
sv	Post uppdaterad

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
sv	Hittade inte länkat Graph Template Item '%d' på Threshold '%d'

en	Created Threshold: %s
sv	Skapat tröskelvärde: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
sv	Du måste ange antingen "High Alert Threshold" eller "Low Alert Threshold" eller båda! <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
sv	Omöjliga tröskelvärden: "Hög tröskel" mindre än eller lika med "Låg tröskel" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
sv	Omöjliga trösklar: "High Warning Threshold" mindre än eller lika med "Low Warning Threshold" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
sv	Omöjliga trösklar: "High Warning Threshold" mindre än eller lika med "Low Warning Threshold" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
sv	Omöjliga trösklar: "High Warning Threshold" mindre än eller lika med "Low Warning Threshold" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	With baseline thresholds enabled.
sv	Med baslinjen trösklar aktiverade.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
sv	' %s' måste ställas till positivt heltal värde! <br> RECORD NOT UPDATED!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
sv	Du måste ange antingen 'Baseline Deviation UP' eller 'Baseline Deviation DOWN' eller båda! <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
sv	Omöjliga tröskelvärden: "Hög tröskel" mindre än eller lika med "Låg tröskel" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
sv	Omöjligt tröskelvärde: Alert Trigger Count måste vara större än eller lika med 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
sv	Omöjligt tröskelvärde: Alert Trigger Count måste vara mindre än eller lika med Trigger Count eller eval till 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
sv	Omöjligt tröskelvärde: Antalet varningstriggers måste vara större än eller lika med 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
sv	Omöjliga trösklar: "High Warning Threshold" mindre än eller lika med "Low Warning Threshold" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
sv	Omöjliga trösklar: "High Warning Threshold" mindre än eller lika med "Low Warning Threshold" <br> RECORD NOT UPDATED!

en	Unknown Threshold Type!
sv	Okänd tröskeltyp!

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
sv	Inga tröskelmallar som är associerade med enhetens mall.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
sv	Mailer Fel: Nej <b>TO</b> adress set !! <br> Om du använder länken <i>Test Mail</i> , ange inställning för <b>Alert Email</b> .

en	Acknowledge Threshold
sv	Okänd tröskel

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att bekräfta följande tröskelvärden.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
sv	Terskelmall Underordnad dataskabel hittades inte!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
sv	Terskelmall Underordnad datakälla hittades inte!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
sv	Kolumner för import av tröskelmall matchar inte databasschemat

en	Imported
sv	Importerad

en	Threshold Template '%s' %s!
sv	Tröskelmallan ' %s' %s!

en	Updated
sv	Uppdaterad

en	Import
sv	Importera

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
sv	Tröskelmallan ' %s' %s misslyckades!

en	Update
sv	Uppdatera

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
sv	Fel uppstod när du försökte importera data om tröskelmall.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
sv	Importdata för tröskelvärdesmallar visade sig inte vara XML-data.

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
sv	Importdata för tröskelvärdesmall var inte korrekta vid import av tröskelvärdesmall.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
sv	Den typ av tröskel som kommer att övervakas.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
sv	Tröskeln genererar inte längre varningar, aviseringar eller kör kommandon.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
sv	Tröskeln kommer att börja generera varningar igen.

en	Threshold Status
sv	Tröskelstatus

en	Actions
sv	Åtgärder

en	Ack Detail
sv	Ack Detalj

en	Edit Threshold
sv	Ändra tröskelvärdet

en	Disable Threshold
sv	Inaktivera tröskelvärdet

en	Enable Threshold
sv	Aktivera tröskelvärdet

en	To enable the Threshold, enable the Template first
sv	Välj en tröskelmall

en	View Graph
sv	Se diagram

en	View Threshold History
sv	Visa tröskelhistorik

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
sv	Duplicate Notification List (s)

en	Resume Notifications for this breached Threshold
sv	Radera Notifieringslista (s)

en	Acknowledgement Message
sv	Tack

en	Date
sv	Datum

en	Comment Not Found
sv	Kommentar hittades inte

en	Ack History
sv	Ack Historik

en	No name set
sv	Ingen namnuppsättning

en	Hover over icons for help
sv	Håll över ikoner för hjälp

en	A description for the Device
sv	En beskrivning för enheten

en	A Cacti unique identifier for the Device
sv	En Cacti unik identifierare för enheten

en	The number of Graphs for this Device
sv	Antalet Grafer för den här enheten

en	The number of Data Sources for this Device
sv	Antal datakällor för den här enheten

en	The status for this Device as of the last time it was polled
sv	Status för den här enheten från och med sista gången den blev pollad

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
sv	Den sista gången Cacti hittade ett problem med den här enheten. Det kan vara högre än uppetiden för enheten, om den startades om mellan Cacti pollingcykler

en	Uptime
sv	Drifttid

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
sv	Den officiella uppetiden för enheten som rapporterats av SNMP

en	The official hostname for this Device
sv	Det officiella värdnamnet för den här enheten

en	Current (ms)
sv	Nuvarande

en	The current response time for the Cacti Availability check
sv	Den aktuella svarstiden för Cacti Tillgänglighetskontrollen

en	Average (ms)
sv	Genomsnitt

en	The average response time for the Cacti Availability check
sv	Den genomsnittliga svarstiden för Cacti Tillgänglighetskontrollen

en	Availability
sv	Åtkomstbarhet

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
sv	Den övergripande tillgängligheten för den här enheten sedan den sista räknaren återställdes i Cacti

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	View Graphs
sv	Se grafer

en	No Devices
sv	Enheter

en	Not Up
sv	Inte upp

en	No Export Rows Found.
sv	Inga exportrader hittades.

en	Threshold Log for [ %s ]
sv	Tröskellogg för [ %s]

en	Log Entries
sv	App loggnoteringar

en	Device
sv	Enhet

en	Time
sv	Tid

en	Alert Value
sv	Varningsvärde

en	Measured Value
sv	Uppmätt värde

en	No Threshold Logs Found
sv	Inga tröskelloggar hittades

en	Entries
sv	Poster

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
sv	Du är inte behörig att ändra en eller flera av de valda trösklarna

en	%s (%d Thresholds)
sv	%s (%d Tröskelvärden)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att exportera följande tröskelmallar.

en	Export Template(s)
sv	Exportera mall (er)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande tröskelmallar.

en	Delete Template(s)
sv	Radera mall (er)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att återanvända föreslagna namn till tröskelvärden för följande tröskelmallar.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
sv	Använda föreslagna namn till mall (er)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande tröskelvärden.

en	Enable Template(s)
sv	Radera mall (er)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande tröskelvärden.

en	Disable Template(s)
sv	Radera mall (er)

en	Threshold Template Creation Wizard
sv	Guiden Threshold Template Creation

en	Data Source
sv	Datakälla

en	Please select a Data Template
sv	Var god välj en dataskabel

en	Please select a Data Source
sv	Välj en datakälla

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
sv	Vänligen tryck på "Skapa" för att skapa din tröskelmall

en	Create
sv	Skapa

en	The Threshold Template requested can not be found
sv	Tröskeln existerar inte

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
sv	Ange tröskelmallan ett meningsfullt namn.

en	Suggested Threshold Name
sv	Förslaget tröskelnamn

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
sv	Ange det föreslagna namnet för en tröskel som skapats med den här mallen. Standard Device (| host_ * |), Data Query (| query_ * |) och Input (| input_ * |) substitutionsvariabler kan användas såväl som | graph_title | för graftiteln.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
sv	Dataskabel som du använder. (Detta kan inte ändras)

en	Data Field
sv	Datafält

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
sv	Datafält som du använder. (Detta kan inte ändras)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
sv	Huruvida denna tröskel kommer att kontrolleras och varnas om.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
sv	Upprepa varning efter den här tiden har blivit klistrad sedan den senaste varningen.

en	Min Trigger Duration
sv	Min utlösarens varaktighet

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
sv	Den tid som datakällan måste vara i brottförstånd för att en varning ska höjas.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
sv	Antalet gånger datakällan måste vara i brottläge innan en varning utfärdas.

en	Time Period Length
sv	Tidsperiodens längd

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
sv	Antalet gånger datakällan måste vara i brottläge innan en varning utfärdas.

en	Baseline Monitoring
sv	Gränsvärdeövervakning

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
sv	Anger tillåtet avvikelse i procent för övre gräns tröskeln. Om den inte är inställd kommer inte övre gräns tröskeln att kontrolleras alls.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
sv	Anger tillåtet avvikelse i procent för den nedre gränsen. Om den inte är inställd kommer inte den nedre gränsen tröskeln att kontrolleras alls.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
sv	Antalet på varandra följande tider måste datakällan vara i bruten skick för att en varning ska höjas. <br> Lämna tomma för att använda standardvärdet (Standard: %s cykler

en	Percent Datasource
sv	Andel datakälla

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
sv	Andra Datasource-objekt som ska användas som totalt värde för att beräkna procentandel från.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
sv	Ett RPN-uttryck är ett RRDtool-kompatibelt RPN-uttryck. Syntaxen inkluderar alla funktioner nedan förutom ersättningsuttryck för både enhet och datafråga, t.ex. <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Om du vill använda en datakälla i RPN-uttrycket måste du använda syntaxen: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. Till exempel kommer <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> att hämta det aktuella värdet för datakällan traffic_in för den eller de RRD-filer som är associerade med grafen. Alla datakällor för en graf kan inkluderas.<br>Matematiska operatorer: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funktioner: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flödesoperatorer: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Jämförelsefunktioner: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
sv	Övre datakälla för att beräkna det totala värdet.

en	Alert Email Subject
sv	Alert Emails

en	Alert Email Body

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
sv	Detta är ämnet för varningen som kommer att visas i e-postmeddelandet (128 tecken MAX). Lämna tomt för standardvärdet. Det finns flera vanliga ersättningstaggar som kan användas i include:<br>&amp;#060PHASE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDVALUE&amp;#062 &amp;#060CURRENTVALUE&amp;#062 &amp;#060THRESHOLDNAME&amp;#062 &amp;#060DSNAME&amp;#062 &amp;#060BREACHUP&amp;#062 &amp;#060REALERT&amp;#062 &amp;#60HOSTNAME&amp;#62

en	Restoral Body
sv	Alert Email Body

en	Notification List Read Only
sv	Endast anmälningslista

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
sv	Om den är markerad skickas tröskelmeddelandet till din lokala syslog.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
sv	Allvarlighet som ska användas för varningar. (Låg påverkan -> Kritisk påverkan)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
sv	Det här är en lista över konton som kommer att meddelas när denna tröskel bryts. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
sv	Du kan ange extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här datakällan (komma-separerade)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
sv	Du kan ange här extra e-postmeddelanden för att få varningar för den här datakällan (komma-separerade)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
sv	Ange ett evigt ID för denna Thold-mall.

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
sv	%d månader, %d dygn, %d timmar, %d minuter, %d sekunder (genomsnitt)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
sv	%d månader, %d dygn, %d timmar, %d minuter, %d sekunder

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
sv	%d dygn, %d timmar, %d minuter, %d sekunder (genomsnitt)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
sv	%d dygn, %d timmar, %d minuter, %d sekunder

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
sv	%d timmar, %d minuter, %d sekunder (genomsnitt)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
sv	%d timmar, %d minuter, %d sekunder

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
sv	%d minuter, %d sekunder (genomsnitt)

en	%d Minutes, %d Seconds
sv	%d minuter, %d sekunder

en	%d Seconds (Average)
sv	%d sekunder (genomsnitt)

en	%d Seconds
sv	%d sekunder

en	DS Name
sv	DS namn

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
sv	Värdena för hög varning / varning. OBS! Basvärden är en procent, alla andra värden är RAW-värden som inte ändras av en cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
sv	Värdena för låg varning / varning. OBS! Basvärden är en procent, alla andra värden är RAW-värden som inte ändras av en cdef.

en	Import Template from Local File
sv	Importera mall från lokal fil

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen med Threshold Template-data finns på din lokala dator, markera den här.

en	Import Template from Text
sv	Importera mall från text

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller Threshold Template-data som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Import Results
sv	Importera resultat

en	Cacti has imported the following items:
sv	Cacti har importerat följande:

en	Import Threshold Templates
sv	Importera tröskelmallar

en	The file is too big.
sv	Filen är för stor.

en	Incomplete file transfer.
sv	Ofullständig filöverföring.

en	No file uploaded.
sv	Ingen fil laddades upp.

en	Temporary folder missing.
sv	Tillfällig mapp saknas.

en	Failed to write file to disk
sv	Misslyckades skriva filen till disken

en	File upload stopped by extension
sv	Filuppladdningen stoppades av ett tillägg

en	Invalid file extension.
sv	Ogiltig filändelse.

en	NOTE:
sv	OBS:

en	ERROR:
sv	FEL:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
sv	Tröskel (r) finns redan - inga trösklar skapade

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
sv	Guiden Threshold Creation [Välj en tröskel typ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
sv	Guiden Threshold Creation [Ange egna data och tryck på 'Skapa' för att skapa din tröskel och graf]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
sv	Guiden Threshold Creation [välj Tillgängliga Data Query Rows]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
sv	Guiden Threshold Creation [Välj en enhet]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
sv	Guiden Threshold Creation [Välj en grafmall]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
sv	Guiden Threshold Creation [Välj en tröskelmall]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
sv	Guiden Threshold Creation [Tryck på 'Skapa' för att skapa din tröskel]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
sv	Guiden Threshold Creation [Välj en datakälla]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
sv	Tröskelskapsguiden [Välj en graf]

en	Threshold Creation Criteria
sv	Tröskel skapande kriterier

en	Create Type
sv	Skapa typ

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
sv	Välj en tröskel typ som ska användas för att skapa denna tröskel.

en	Select a Threshold Type
sv	Välj en tröskel typ

en	Non Templated
sv	Ej Templated

en	Threshold Template
sv	Tröskelmall

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
sv	Välj en tröskelmall som grafen och tröskeln baseras på.

en	Graph Template
sv	Grafmall

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
sv	Välj en grafmall som ska användas för den graf som ska skapas.

en	Select a Graph Template
sv	Välj en grafmall

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
sv	Välj en enhet som ska användas för tröskeln och grafen som ska skapas.

en	Select a Device
sv	Välj en enhet

en	Select and Available Item
sv	Välj och tillgängligt objekt

en	Data Query Item

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
sv	Välj den aktuella raden från datasökningen för graf och tröskel.

en	Creation Notes
sv	Skapande anteckningar

en	Important Note:
sv	Viktig information:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
sv	Denna tröskel kommer INTE att fördjupas. När du använder alternativet Threshold Template, kommer du att bli uppmanad till en tröskelsmall, en grafmall, en enhet och eventuellt datafrågepostinformation innan du får meddelandet "Skapa" vid vilken tidpunkt, om någon överskridbar graf eller datakällainformation tillåts vid grafen och datakälla Mall nivå, kommer du att bli uppmanad till det. Då, genom att trycka på "Skapa" -knappen, skapas både graf och tröskel samtidigt.

en	Graph
sv	Diagram

en	Select the Graph for the Threshold.
sv	Välj grafen för tröskelvärdet.

en	Select a Graph
sv	Välj en graf

en	Select a Data Source for the Threshold.
sv	Välj en datakälla för tröskeln.

en	Select a Data Source
sv	Välj en datakälla

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
sv	Denna tröskel kommer INTE att fördjupas och fungerar bara på befintliga grafer. Om du vill skapa både grafen och tröskeln samtidigt väljer du tröskelmallan från rullgardinsmenyn och fortsätter tills knappen "Skapa" visas.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
sv	Denna tröskel kommer INTE att fördjupas. Du kan välja antingen genom graf där du sedan väljer en befintlig enhet, graf och datakälla innan du skapar tröskelvärdet, eller du kan välja tröskelmall som tillåter dig att skapa en icke-fördröjd tröskel och motsvarande graf samtidigt

en	Selected Graph
sv	Vald graf

en	Created graph: %s
sv	Skapad graf: %s