en	Indefinitely
ru	Определенно

en	%d Month
ru	%d Месяц

en	%d Months
ru	%d Месяца

en	%d Year
ru	%d Год

en	From %d Hour Ago
ru	Каждые %d Часы

en	From %d Hours Ago
ru	Каждые %d часов

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
ru	Каждый %d день

en	From %d Week Ago
ru	%d Неделя

en	From %d Weeks Ago
ru	Каждую %d Неделю

en	From %d Month Ago
ru	%d Месяц

en	From %d Months Ago
ru	%d Месяца

en	From %d Year Ago
ru	%d Год

en	From %d Years Ago

en	Down
ru	Выкл

en	Error
ru	Ошибка

en	Recovering
ru	Восстановление

en	Up
ru	Вкл

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	Disabled
ru	Выключен

en	Not Monitored
ru	контролируемый

en	Notify - Alert
ru	Уведомить - Предупредить - Предупредить

en	Alert
ru	Оповещение

en	Notify - Alert2Warning
ru	Уведомить - Alert2Warning

en	Alert2Warn
ru	Внимание, Внимание!

en	Notify - Warning
ru	Уведомить - Предупреждение

en	Warning
ru	Предупреждение

en	Notify - Re-Trigger
ru	Уведомить - Перезапустить триггер

en	Re-Trigger
ru	Перезапустить триггер

en	Notify - Restoral
ru	Уведомить - Восстановительный

en	Restoral
ru	Восстановительный

en	Event - Alert Trigger
ru	Событие - триггер тревоги

en	Alert Event
ru	Предупреждения Предустановки

en	Event - Warning Trigger
ru	Событие - Предупреждающий триггер

en	Warning Event
ru	Предупреждение

en	Event - Restoral
ru	Событие - Восстановительный

en	Restoral Event
ru	Восстановительное мероприятие

en	Event - Acknowledge
ru	Принять к сведению

en	Acknowledge Event
ru	Принять событие к сведению

en	Restore
ru	Восстановить

en	Alert Trigger
ru	Тревожный триггер

en	Warn Trigger
ru	Предупреждение Триггер

en	Alert-Warn
ru	Внимание, Внимание!

en	Acknowledgment
ru	Подтверждение

en	Baseline Alert
ru	Базовая тревога

en	Notice
ru	Уведомление

en	Ok
ru	Ок

en	Emergency
ru	Аварийный

en	Critical
ru	Критический

en	Info
ru	Информация

en	Debug
ru	Отладка

en	Never
ru	Никогда

en	Every Minute
ru	Каждую минуту

en	Every %d Minutes
ru	Каждые %d Минуты

en	Every Hour
ru	Каждый час

en	Every %d Hours
ru	Каждые %d часов

en	Every Day
ru	Каждый день

en	Every %d Days
ru	Каждый %d день

en	Every Week
ru	Каждую неделю

en	Every %d Weeks
ru	Каждую %d Неделю

en	Every Month
ru	Каждый месяц

en	%d Minute
ru	%d Минута

en	%d Minutes
ru	%d Минут

en	%d Hour
ru	%d Час

en	%d Hours
ru	%d Часов

en	%d Day
ru	%d День

en	%d Days
ru	%d Дней

en	%d Week
ru	%d Неделя

en	%d Weeks
ru	%d Недели

en	%0.1f Hours
ru	%0,1f Часы работы

en	Every Polling
ru	Каждый опрос

en	Every %d Pollings
ru	Каждый %d Опросы

en	%d Polling
ru	%d Опрос

en	%d Pollings
ru	%d Опросы

en	High / Low
ru	Высокий/Низкий

en	Baseline Deviation
ru	Базовое отклонение

en	Time Based
ru	Основанный на времени

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
ru	Отклонение UP

en	%% Deviation CF [TIP]
ru	Отклонение UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
ru	Значение сигнала тревоги

en	Absolute Val of CF [TIP]
ru	Значение сигнала тревоги

en	%% Deviation Avg [AOT]
ru	Отклонение UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
ru	Отклонение UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
ru	Значение сигнала тревоги

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
ru	Значение сигнала тревоги

en	Exact Value
ru	Точное значение

en	CDEF

en	Percentage
ru	Процент

en	RPN Expression
ru	RPN Экспрессия

en	Upper + Lower bytes
ru	Верхний + нижний байты

en	Acknowledge
ru	Принять к сведению

en	Suspend Notifications
ru	Приостановить уведомления

en	Resume Notifications
ru	Возобновить уведомления

en	Delete
ru	Удалить

en	Enable
ru	Включить

en	Disable
ru	Выключен вручную

en	Reapply Suggested Names
ru	Применить Предлагаемые Имена

en	Propagate Template
ru	Шаблон размножения

en	Export
ru	Экспорт

en	Threshold Mail
ru	Порог

en	Down Host Mail
ru	Выключить оповещение почтой для Хоста

en	Up Host Mail
ru	Включить оповещение почтой для Хоста

en	Threshold Cmd
ru	Порог

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto
ru	Автоматически

en	0 Digits
ru	0 цифр

en	1 Digit
ru	1 цифра

en	%d Digits
ru	%d Дня(ей)

en	> %d Devices
ru	Устройства

en	> %d %%% of Devices Globally
ru	Устройства

en	> %d Devices in a Site
ru	Устройства

en	> %d %%% of Devices in a Site
ru	Устройства

en	SNMP not in use
ru	SNMP не используется

en	N/A
ru	Н/Д

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ru	Уведомление об устройствах: <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>), возвращенный из состояния "ВНИЗ".

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
ru	<br>Системный статус <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>): <DOWN/UP><br><br><br>Текущий ответ ping: <CUR_TIME> ms<br>Средняя реакция системы : <AVG_TIME> ms<br>Наличие системы: <AVAILABILITY><br>Общие проверки с момента очистки: <TOT_POLL><br>Общие неудачные проверки: <FAIL_POLL><br> Последняя проверенная дата UP: <LAST_FAIL><br>Устройства, для которых ранее было ВНИЗ: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br>TENONO><br>.

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ru	Устройства Ошибка: <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>) - ВНИЗ.

en	DOWN
ru	Выкл

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
ru	Системная ошибка : <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>) - это <ВНИЗ/П><br>Причина: <MESSAGE><br><br>Средняя реакция системы : <AVG_TIME> ms<br>Наличие системы: <AVAILABILITY><br>Общие проверки с момента очистки: <TOT_POLL><br>Общие неудачные проверки: <FAIL_POLL><br>Последняя проверенная дата ВНИЗ : <LAST_FAIL><br>Устройства, для которых ранее использовался UP: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>

en	Thresholds
ru	Пороговые значения

en	(actions)
ru	(действия)

en	(edit)
ru	(Редактировать)

en	(save)
ru	(сохранить)

en	(add)
ru	(добавить)

en	Threshold Logs
ru	Пороговые журналы

en	Device Status
ru	Статус устройства

en	Thresholds - Failures
ru	Пороговые значения - неисправности

en	Thresholds - Normal
ru	Пороговые значения - нормальный

en	Thresholds - Recovering
ru	Пороговые значения - Восстановление работоспособности

en	Recent Thresholds
ru	Последние пороговые значения

en	Recent Device Failures
ru	Последние сбои устройства

en	Threshold Templates
ru	Пороговые шаблоны

en	Threshold Template Import
ru	Импорт порогового шаблона Импорт шаблона

en	Notification Lists
ru	Списки уведомлений

en	Notification Lists (edit)
ru	Списки уведомлений (редактирование)

en	Notification Queue
ru	Список уведомлений

en	Management
ru	Управление

en	Templates
ru	Шаблоны

en	Threshold
ru	Порог

en	A template with that Data Source already exists!
ru	Шаблон с этим Источником данных уже существует!

en	Configure Thresholds
ru	Настройка пороговых значений

en	Configure Threshold Templates
ru	Настройка пороговых шаблонов

en	Manage Notification Lists
ru	Управление списками уведомлений

en	View Thresholds
ru	Просмотр Пороговые значения

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	Template Editor
ru	Редактор шаблонов

en	General Administration
ru	Общая администрация

en	Device Up/Down Notification Settings
ru	Настройки уведомлений устройства вверх/вниз

en	Threshold Up/Down Email Notification
ru	Пороговое вверх/вниз Уведомление по электронной почте

en	Global List
ru	Глобальный список

en	List Below
ru	Список Ниже

en	Global and List Below
ru	Глобальный и список Ниже

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
ru	Какой(ые) список(ы) уведомлений должен(ы) быть уведомлен(ы) о событиях, происходящих в верхней/нижней части устройства?

en	Notification List
ru	Список уведомлений

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
ru	Дополнительный адрес электронной почты, разделенный запятыми для нескольких адресов электронной почты.

en	Host Failure Count
ru	Число отказов хоста

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
ru	Число интервалов опроса на этом хосте должно быть неактивным, прежде чем Thold будет регистрировать ошибку и сообщать о неработающем хосте. По умолчанию 0 (используйте настройку Cacti)

en	Use Cacti Setting
ru	Базовые настройки

en	%d Polling Interval
ru	d Опрос общественного мнения

en	%d Polling Intervals
ru	d Опросы общественного мнения

en	Alerting/Thold
ru	Предупреждение / удержание

en	General
ru	Общие

en	Disable All Thresholds
ru	Отключить все пороговые значения

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
ru	Установив этот флажок, вы отключите оповещение обо всех пороговых значениях. Его можно использовать, когда необходимо выполнить техническое обслуживание в сети.

en	Auto Create Thresholds
ru	Автоматическое создание пороговых значений

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
ru	Если этот параметр выбран, при запуске системы автоматизации или при создании/сохранении устройства будут созданы все пороговые значения, связанные с шаблоном устройства.

en	Consider Unknown Data as Zero
ru	Считать неизвестные данные нулем

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
ru	При проверке пороговых значений, если источник данных возвращает неизвестные данные («U»), считайте значение нулевым для проверки порогового значения.

en	Default Management Status
ru	Статус управления по умолчанию

en	Default Threshold management filter status.
ru	Статус фильтра управления пороговым значением по умолчанию.

en	Any
ru	Любой

en	Breached or Triggered
ru	Предупреждение Триггер

en	Breached
ru	Нарушенный

en	Triggered
ru	Просмотренный

en	Enabled
ru	Включенные

en	Empty ifHighSpeed Default
ru	Пустой, если По умолчанию HighSpeed Default (Высокоскоростной)

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
ru	При расчете пороговых значений экспрессии, если ifHighSpeed и ifSpeed возвращаются к нулю, используйте следующие настройки ifHighSpeed. По умолчанию для интерфейсов 10GE значением по умолчанию будет 10000 для интерфейсов HighSpeed.

en	Notification Preferences
ru	Предустановки уведомлений SNMP

en	Disable Legacy Notifications
ru	Отключить устаревшие уведомления

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
ru	Установив этот флажок, вы отключите Предупреждение о наследии для всех пороговых значений. Предупреждение о наследнем событии определяется как любое Специальное уведомление по электронной почте, не связанное со списком уведомлений.

en	Threshold Notification Templated
ru	Пороговый Шаблон Шаблон

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
ru	Если этот флажок установлен, при создании в шаблоне пороговых значений его настройки уведомлений по умолчанию будут принадлежать шаблону пороговых значений.

en	Enable Command Execution
ru	Включить выполнение команды

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
ru	Установив этот флажок, вы сможете запускать команды на Пороговые нарушения и восстановительные события.

en	Enable Per Thold Notification
ru	Включить одно уведомление за разом

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
ru	Установив этот флажок, вы сможете поддерживать пользовательские тела электронной почты для пороговых значений.

en	Enable Notification Queue
ru	Включить одно уведомление за разом

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
ru	Список предупреждающих уведомлений

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
ru	Пороговый уровень Демона

en	Enable Threshold Daemon
ru	Включить Пороговый Демон.

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
ru	Установив этот флажок, вы сможете использовать выделенный Пороговый даемон. Это может быть использовано для повышения производительности системы и/или для распределения мониторинга порогового значения на отдельный сервер.

en	Force Threshold Daemon Debug
ru	Пороговый уровень Демона

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
ru	Настройки уведомлений устройства вверх/вниз

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
ru	Если Thold Daemon не работает, отправьте уведомление по электронной почте с этой частотой.

en	Every %d Hour
ru	Каждые %d Часы

en	Daemon Threads
ru	Демон потоков

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
ru	Максимальное количество одновременных процессов, обрабатываемых Пороговым Демоном.

en	1 Process
ru	1 Процесс

en	%d Processes
ru	%d Процессы

en	Logging
ru	Регистрация

en	Log Threshold Breaches
ru	Пороговые значения превышения порога регистрации событий

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
ru	Включить протоколирование всех неполадок порогового уровня в журнале кактусов.

en	Show Data Source in Log
ru	Показать источник данных в журнале

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
ru	Показывать имя источника данных в журнале, если его нет.

en	Log Threshold Changes
ru	Пороговые изменения в журнале регистрации событий

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
ru	Включить протоколирование всех изменений порогового уровня в журнале кактусов.

en	Debug Log
ru	Журнал отладки

en	Enable logging of debug messages with Threshold
ru	Включить протоколирование отладочных сообщений с помощью параметра Пороговые значения

en	Alert Log Retention
ru	Сохранение журнала предупреждений

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
ru	Хранение журналов порогов в течение этого количества дней.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
ru	Считать неизвестные данные нулем

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
ru	Считать неизвестные данные нулем

en	Syslog Settings
ru	Настройки системного журнала

en	Syslog Enabled
ru	Syslog включён

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ru	Если флажок установлен, при создании нового Порога по умолчанию в локальный системный журнал будут отправляться новые Пороговые события. Эта настройка является предустановленной. Пороговые настройки определяют фактическое управление системным журналом.

en	Default Priority/Level
ru	Приоритет/уровень по умолчанию

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ru	Это приоритет/уровень по умолчанию, который Thold будет использовать для отправки сообщений системного журнала. Эта настройка является предустановленной. Пороговые настройки определяют фактическое управление системным журналом.

en	Default Facility
ru	Фонд по умолчанию

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ru	Это средство по умолчанию, которое Thold будет использовать для отправки сообщений системного журнала. Эта настройка является предустановленной. Пороговые настройки определяют фактическое управление системным журналом.

en	Alert Presets
ru	Предупреждения Предустановки

en	Weekend exemptions
ru	Исключения по выходным

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
ru	Если этот флажок установлен, Thold не будет работать в выходные дни.

en	Default Trigger Count
ru	Счетчик триггеров по умолчанию

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
ru	По умолчанию количество раз подряд Источник данных должен нарушать Пороговый уровень, чтобы оповещение о тревоге повышалось.

en	Re-Alerting
ru	Повторное оповещение

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
ru	Повторите Предупреждение после заданного количества циклов опроса.

en	Baseline Presets
ru	Базовые предустановки

en	Baseline Time Range Default
ru	Базовый временной диапазон По умолчанию

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
ru	Это значение по умолчанию используется при создании порогов или шаблонов.

en	Baseline Trigger Count
ru	Исходный счетчик триггеров

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
ru	Количество последовательных попыток Источника данных по умолчанию должно нарушать рассчитанный базовый порог для повышения тревоги.

en	Baseline Deviation Percentage
ru	Базовое отклонение Процентное отношение

en	SNMP Notification Options
ru	Уведомления SNMP

en	SNMP Notifications
ru	Уведомления SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
ru	Пороговые сообщения о состоянии (информирование/прерывания) будут отправляться на приемники уведомлений SNMP. По умолчанию это включает сигналы тревоги, предупреждения и восстанавливающие ловушки. Примечание: Для этой функции требуется подключаемый модуль Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
ru	Отключить предупреждающие уведомления

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
ru	Если этот флажок установлен, пороговый уровень не будет отправлять уведомления о нарушении порогового уровня предупреждения.

en	Disable Restoration Notifications
ru	Уведомления о запрете восстановления работоспособности

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
ru	Если этот флажок установлен, пороговый уровень не будет отправлять уведомления, когда пороговый уровень вернется в нормальное состояние.

en	Emailing Options
ru	Параметры электронной почты

en	Send Emails with Urgent Priority
ru	Отправлять сообщения электронной почты с приоритетом "Срочный".

en	Allows you to set Emails with urgent priority
ru	Позволяет настроить адреса электронной почты с приоритетом "Срочно".

en	Send Alerts as Text
ru	Отправка уведомлений в текстовом виде

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
ru	Если этот флажок установлен, все предупреждения будут отправляться в виде текстовых сообщений электронной почты без графиков. По умолчанию используется HTML-сообщение с графиком, встроенным в сообщение электронной почты.

en	Send Email separately for each address
ru	Отправлять электронную почту отдельно для каждого адреса

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
ru	Если этот флажок установлен, все электронные письма будут отправляться отдельно для каждого адреса.

en	From Email Address
ru	Email адрес отправителя

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
ru	Это адрес электронной почты, с которого будет отображаться Порог.

en	From Name
ru	От кого

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
ru	Это настоящее имя, от которого будет отображаться пороговое значение.

en	Device Notification Options
ru	Параметры уведомления устройства

en	Enable Notifications
ru	Включить одно уведомление за разом

en	Enable Dead/Recovering host notification
ru	Включить уведомление о смерти/восстановлении хоста

en	Notification Single Email
ru	Настройки уведомлений

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
ru	Параметры уведомления устройства

en	Notification Delay
ru	Список уведомлений

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
ru	Параметры уведомления устройства

en	Global Notification Email
ru	Уведомления о неисправном устройстве Электронная почта

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
ru	Это адрес электронной почты, на который будут отправляться уведомления о мертвом устройстве, если выбран Глобальный список уведомлений.

en	Down Subject
ru	Упавший объект

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
ru	Тема сообщения электронной почты, которая будет использоваться для отправки сообщений на устройство.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ru	Ошибка устройства: <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>) - ВНИЗ.

en	Down Message
ru	Сообщение о падении

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться как тело сообщения всех сообщений UP/Down Device Messages (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#062 &#060UPTIME&#060UME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 #060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DATE&#060DOWN/UP&#062 #060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOLOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#060SNMP#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 #060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
ru	Системная ошибка : <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>) - это <ВНИЗ/П><br>Причина: <MESSAGE><br><br><br>Средняя реакция системы: <AVG_TIME> ms<br>Пригодность системы: <AVAILABILITY><br>Общие проверки с момента очистки: <TOT_POLL><br>Общие неудачные проверки: <FAIL_POLL><br>Последняя проверенная дата ВНИЗ : <LAST_FAIL><br>Устройство, для которого ранее использовалось UP: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br> Устройство ПРИМЕЧАНИЕ: <DNOTES>

en	Recovering Subject
ru	Восстановление устройства Предмет исследования

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
ru	Тема сообщения электронной почты, которая будет использоваться для восстановления сообщений устройства.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ru	Уведомление об устройстве: <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>), возвращенный из состояния "ВНИЗ".

en	Recovering Message
ru	Восстановление сообщения устройства

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться как тело сообщения всех сообщений UP/Down Device Messages (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#062 &#060UPTIME&#060UME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 #060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DATE&#060DOWN/UP&#062 #060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOLOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#060SNMP#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 #060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
ru	<br>Системный статус <ОПИСАНИЕ> (<ХОСТНАМЕ>): <DOWN/UP><br><br><br>Текущий ответ ping: <CUR_TIME> ms<br>Средний ответ системы: <AVG_TIME> ms<br>Пригодность системы: <AVAILABILITY><br>Общие проверки с момента очистки: <TOT_POLL><br>Общие неудачные проверки: <FAIL_POLL><br> Последняя проверенная дата UP: <LAST_FAIL><br>Устройство, для которого ранее было ВНИЗ: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br>D Notess.Tech -<br>Technice -<br>D<br>Tbr>>SYSTEM>>>: <DNOTES>

en	Status Change Command
ru	Команда изменения статуса

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться как тело сообщения всех сообщений UP/Down Device Messages (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#062 &#060UPTIME&#060UME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 #060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DATE&#060DOWN/UP&#062 #060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOLOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#060SNMP#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 #060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
ru	Настройки оповещения/предупреждения по умолчанию

en	Threshold Alert Message
ru	Пороговое предупреждающее сообщение

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех оповещений о пороговых значениях (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ru	Выпущено предупреждение, требующее вашего внимания. <br><br><br><strong>Устройство</strong>: <ОПИСАНИЕ> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH><SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
ru	Предупреждающее сообщение порогового уровня

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ru	Выпущено предупреждение, требующее вашего внимания. <br><br><br><strong>Устройство</strong>: <ОПИСАНИЕ> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH><SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
ru	Пороговое предупреждающее сообщение

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ru	Выпущено предупреждение, требующее вашего внимания. <br><br><br><strong>Устройство</strong>: <ОПИСАНИЕ> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH><SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
ru	Порог

en	Duplicate
ru	Дублировать

en	Associate
ru	Ассоциировать

en	Disassociate
ru	Разъединить

en	Devices
ru	Устройства

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить списки уведомлений. Любое устройство(ы) или пороговые значения, связанные со Списком(ами), будут возвращены к значениям по умолчанию.

en	Cancel
ru	Отмена

en	Continue
ru	Продолжить

en	Delete Notification List(s)
ru	Удалить список(ы) уведомлений

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующий(ые) список(ы) уведомлений.

en	New List Name
ru	Новое имя списка

en	New Notification List
ru	Новый список уведомлений

en	Duplicate Notification List(s)
ru	Дублирующий(ые) список(ы) уведомлений

en	%s Threshold Template(s)
ru	%s Пороговый(ые) шаблон(ы) Шаблон(ы)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
ru	Нажмите 'Продолжить', чтобы связать список уведомлений '%s' с шаблоном(ами) порогового значения, указанным(ыми) ниже.

en	No Change
ru	Без изменений

en	Notification List Only
ru	Только список уведомлений

en	Notification List, Retain Other Settings
ru	Список уведомлений, сохранение других настроек

en	Warning Membership:
ru	Предупреждение о членстве:

en	Alert Membership:
ru	Предупреждаю о вступлении:

en	Associate Notification List(s)
ru	Список(ы) уведомлений об ассоциированных организациях

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить список уведомлений '%s' из шаблона(ов) порогов, расположенного(ых) ниже.

en	Remove List
ru	Удалить список

en	Disassociate Notification List(s)
ru	Прекратить ассоциировать список(ы) уведомлений

en	%s Threshold(s)
ru	%s Порог(ы) Порог(ы)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы связать список уведомлений '%s' с порогом(ами), указанным(ыми) ниже.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить список уведомлений '%s' из списка пороговых значений, приведенного ниже.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
ru	Нажмите кнопку 'Продолжить', чтобы связать список уведомлений '%s' с устройством (устройствами), указанным ниже.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ru	Вы также можете связать пороговые значения устройств. Однако эти пороговые значения устройства должны разрешать перезапись списка пороговых уведомлений.

en	Notification and Global Lists
ru	Уведомление и глобальные списки

en	Resulting Membership:
ru	В результате - членство:

en	Device Threshold Warning Membership:
ru	Предупреждение о членстве:

en	Device Threshold Alert Membership:
ru	Пороговое предупреждающее сообщение

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить список уведомлений '%s' из устройства(ов), расположенного(ых) ниже.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ru	Вы также можете разделить пороги устройств. Однако эти пороговые значения устройства должны разрешать перезапись списка пороговых уведомлений.

en	[edit: %s]
ru	[изменить: %s]

en	[new]
ru	[новый]

en	List General Settings
ru	Список общих настроек

en	Name
ru	Имя

en	Enter a name for this Notification List.
ru	Введите имя для этого списка уведомлений.

en	Description
ru	Описание

en	Enter a description for this Notification List.
ru	Введите описание для этого списка уведомлений.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
ru	Чтобы отключить все оповещения с этого листа уведомлений, вы можете отключить здесь.

en	To Email Addresses
ru	Адрес электронной почты

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
ru	Введите разделенный запятыми список адресов электронной почты для данного Списка уведомлений.

en	BCC Email Addresses
ru	Адрес электронной почты

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
ru	Введите разделенный запятыми список адресов электронной почты для данного Списка уведомлений.

en	Email Style/Format File
ru	Стиль почты/формат файла

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
ru	Сопутствующие устройства

en	Search
ru	Поиск

en	Site
ru	Узел

en	None
ru	Нет

en	Device Template
ru	Удалить шаблон(ы)

en	Default
ru	Стандартно

en	Associated
ru	Связанный

en	Go
ru	Выполнить

en	Set/Refresh Filters
ru	Выбрать/Обновить фильтры

en	Clear
ru	Очистить

en	Clear Filters
ru	Очистить фильтры

en	ID
ru	ИД

en	Status
ru	Статус

en	Associated Lists
ru	Ассоциированные списки

en	Graphs
ru	Графики

en	Data Sources
ru	Источники Данных

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Current List Only
ru	Только текущий список

en	Current and Global List(s)
ru	Текущий и глобальный список(ы)

en	No Associated Devices Found
ru	Связанные устройства не найдены

en	Associated Thresholds
ru	Связанные пороги

en	Template
ru	Шаблон

en	State
ru	Область

en	All
ru	Все

en	Warning Lists
ru	Предупреждающие списки

en	Alert Lists
ru	Списки предупреждений

en	Type
ru	Тип

en	Templated
ru	Шаблон

en	No
ru	Нет

en	Yes
ru	Да

en	baseline-LOW
ru	базель-LOW

en	baseline-HIGH
ru	базилине-ВЫСОКРУЖДЕНИЕ

en	Select Users
ru	Выберите пользователей

en	Specific Emails
ru	Конкретные сообщения электронной почты

en	Current List
ru	Текущий список

en	Unknown Threshold
ru	Неизвестный порог

en	Log Only
ru	Только журнал

en	Editable
ru	Редактируемое

en	Read Only
ru	Только чтение

en	No Thresholds Found
ru	Пороговые журналы не найдены

en	Associated Templates
ru	Сопутствующие шаблоны

en	Rows
ru	Строк

en	Unknown Template
ru	Неизвестный шаблон

en	No Threshold Templates
ru	Отсутствие пороговых шаблонов

en	Lists
ru	Списки

en	List Name
ru	Имя списка

en	Emails
ru	Почты

en	No Notification Lists
ru	Нет Списков уведомлений

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
ru	Уведомления приостановлены. Нажмите на кнопку чтобы возобновить их

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
ru	Уведомления возобновлены. Нажмите на кнопку чтобы приостановить их

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующий(ые) список(ы) уведомлений.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующий(ые) список(ы) уведомлений.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы дублировать следующий(ые) список(ы) уведомлений.

en	Delete Notification
ru	Удалить список(ы) уведомлений

en	Delete Notifications
ru	Удалить список(ы) уведомлений

en	Delete Notifications
ru	Удалить список(ы) уведомлений

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
ru	Уведомление о событии [ Уведомления приостановлены пользователем: %s, %s назад ]

en	Event Notifications
ru	Уведомления о мертвом устройстве

en	Topic
ru	Тема

en	Processed
ru	Обработан

en	Suspend
ru	Приостановлен

en	Suspend Notification Processing
ru	Приостановить уведомления

en	Resume
ru	Возобновлен

en	Resume Notification Processing
ru	Возобновить уведомления

en	Purge
ru	Очистить

en	Purge Notification Queue
ru	Предустановки уведомлений SNMP

en	Notifications
ru	Список уведомлений

en	The supported notification topic.
ru	Пороговый Шаблон Шаблон

en	Event Description
ru	Описание события

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
ru	Количество источников данных для данного устройства

en	The Notification List used if any.
ru	Только список уведомлений

en	Object ID
ru	Номер объекта

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time
ru	Время события

en	The time of the event as defined by the caller.
ru	Официальное время безотказной работы устройства согласно отчетам SNMP.

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
ru	Ошибка

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
ru	Время

en	The time in seconds it took to process the event.
ru	Время в секундах, необходимое для обработки события.

en	Not Specified
ru	Не указано

en	Done
ru	Готово

en	Pending
ru	Ожидает

en	Errored
ru	Ошибка

en	Success
ru	Готово

en	No Notifications
ru	Уведомления SNMP

en	Off
ru	Выкл

en	On
ru	Вкл

en	Toggle Threshold VRULES %s
ru	Порог переключения Пороговые значения VRULES %s

en	Create Threshold
ru	Создать порог

en	Alert Hi for %s (%s)
ru	Оповещение Hi для%s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
ru	Предупреждение: низкий уровень для%s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
ru	Предупреждающие списки

en	Warning Low for %s (%s)
ru	Предупреждающие списки

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
ru	Оповещение Hi для%s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
ru	Предупреждение: низкий уровень для%s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
ru	Предупреждение привет для%s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
ru	Предупреждение: низкий уровень для%s (%s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
ru	Пороговые значения предупреждений/предупреждений

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы применить все соответствующие пороговые значения к этим устройствам.

en	Create Threshold from Data Source
ru	Создать пороговый уровень из источника данных

en	Auto-create Thresholds
ru	Автоматическое создание порогов

en	Created %s thresholds
ru	Созданный порог: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
ru	Порог не установлен. Они либо уже существуют, либо не были найдены совпадающие комбинации.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
ru	Порог не установлен. Порог(ы) Шаблон не найден.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
ru	Следующие источники данных не имеют связанных с ними Пороговых Шаблонов данных

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы создать Пороговые значения для этих источников данных?

en	Available Threshold Templates
ru	Доступные пороговые шаблоны

en	Select a Threshold Template
ru	Выбор шаблона порогового значения

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
ru	Пороговых шаблонов, связанных со следующими источниками данных, не существует.

en	Create Threshold from Template
ru	Создать порог из Шаблона

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
ru	Следующие графики не имеют связанных с ними Пороговых Шаблонов

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
ru	Нажмите "Продолжить", если вы хотите создать Порог(ы) для этого Графа(ов).

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
ru	Пороговых шаблонов, связанных со следующими графиками, не существует.

en	Associated Threshold Templates
ru	Связанные пороговые шаблоны

en	Threshold Exists
ru	Пороговый уровень Существует

en	Threshold Does Not Exist
ru	Пороговый уровень Не существует

en	Delete Threshold Template Association
ru	Выбор шаблона порогового значения

en	No Associated Threshold Templates.
ru	Нет ассоциированных пороговых шаблонов.

en	Add Threshold Template
ru	Добавить пороговый уровень Шаблон

en	Add
ru	Добавить

en	Add Threshold Template to Device
ru	Добавить шаблон порогового значения в шаблон устройства

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий шаблон порога, который будет отделен от шаблона устройства.

en	Threshold Template Name: %s
ru	Пороговое имя шаблона: %s

en	Remove Threshold Template
ru	Удалить шаблон порогового значения

en	Add Threshold Template to Device Template
ru	Добавить шаблон порогового значения в шаблон устройства

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий шаблон порога, который будет отделен от шаблона устройства.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
ru	Ни шаблонов, ни пороговых значений не существует - Пороговые значения не установлены.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
ru	Вы не имеете права изменять один или несколько выбранных пороговых значений.

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить следующий(ые) порог(ы).

en	Delete Threshold(s)
ru	Удалить порог(ы)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) порог(ы).

en	Enable Threshold(s)
ru	Включить порог(и)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующ(ий/ие) порог(и).

en	Disable Threshold(s)
ru	Отключить порог(и)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенное имя (имена) к следующему порогу (порогам).

en	Apply Suggestion
ru	Применить Предложение

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы обновить следующий(ые) порог(ы) с деталями шаблона ассоциированного(ых).

en	Reapply Template
ru	Повторное применение Шаблона

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы подтвердить следующие пороговые значения. Пороги, которые не позволяют это или не срабатывают, будут игнорироваться.

en	Acknowledge Threshold(s)
ru	Подтвердить шаблон (шаблоны) подтверждения

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы возобновить уведомления для следующих пороговых значений. Пороги, которые не позволяют это или не срабатывают, будут игнорироваться.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
ru	Удалить список(ы) уведомлений

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы приостановить уведомления для следующих пороговых значений. Пороги, которые не позволяют это или не срабатывают, будут игнорироваться.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
ru	Дублирующий(ые) список(ы) уведомлений

en	Invalid action detected, can not proceed
ru	Недействительное действие обнаружено, не может продолжаться.

en	Threshold Management
ru	Пороговое управление

en	Apply Filters
ru	Применить фильтры

en	Return to Defaults
ru	Возврат к настройкам по умолчанию

en	Data Template
ru	Шаблон данных

en	Disabled at Template
ru	Шаблон данных

en	Disabled at Threshold
ru	Отключить пороговый уровень

en	Ack Required
ru	Требуется подтверждение

en	External ID
ru	Внешний ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
ru	Текущий

en	The last measured value for the Data Source
ru	Последнее измеренное значение для Источника данных

en	High
ru	Высокий

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ru	Высокие значения предупреждений / предупреждений. ПРИМЕЧАНИЕ. Базовые значения представлены в процентах, все остальные значения являются отображаемыми значениями, которые могут быть изменены с помощью cdef.

en	Low
ru	Низкий

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ru	Низкие значения предупреждений / предупреждений. ПРИМЕЧАНИЕ. Базовые значения представлены в процентах, все остальные значения являются отображаемыми значениями, которые могут быть изменены с помощью cdef.

en	Trigger
ru	Триггер

en	Duration
ru	Продолжительность

en	Repeat
ru	Повторять

en	In State
ru	Область

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
ru	Срок, в течение которого источник данных должен нарушать Пороговый уровень, чтобы было сделано предупреждение.

en	Acknowledgment required for this Threshold
ru	Подтверждение, необходимое для этого Порогового значения

en	No [Template:Thold]
ru	Не шаблонированные

en	No [Template]
ru	Нет шаблонов

en	No [Thold]
ru	Выберите тип используемых слов (частей речи). & kvoctrain; не обращает внимания на подтипы.

en	%d Triggers
ru	d Триггеры %d

en	No Thresholds
ru	Выберите тип используемых слов (частей речи). & kvoctrain; не обращает внимания на подтипы.

en	Threshold Deleted, can not Edit!
ru	Пороговый уровень Не существует

en	Graph Data
ru	Графические данные

en	Edit Threshold Template
ru	Добавить пороговый уровень Шаблон

en	Data Source Description:
ru	Описание источника данных:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
ru	Связанный график (Графики с использованием этого RRD):

en	Last:
ru	Последний:

en	WHi:
ru	Привет:

en	WLo:
ru	О, Боже:

en	AHi:
ru	Привет:

en	ALo:
ru	Ало:

en	BL Up:
ru	Поднимайся:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
ru	Неизвестный идентификатор шаблона %d

en	Not Templated
ru	Не шаблонированные

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
ru	Источник данных Пункт [%s] - Текущее значение: [%s]

en	Replacement Fields: %s
ru	Поля замены: %s

en	Data Sources: %s
ru	Источники данных: %s

en	Template/Enabled Information
ru	Шаблон/Внесенная информация

en	Template Propagation Enabled
ru	Разрешено распространение шаблонов

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
ru	Будут ли эти параметры распространяться из шаблона Порогового значения или нет.

en	Template Name
ru	Имя Шаблона

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
ru	Название Шаблона порога, из которого был создан порог.

en	Enabled at Template Level
ru	Включено в шаблоне порога

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
ru	Включить порог

en	General Settings
ru	Общие Настройки

en	Name (Displayed)
ru	Отображаемое имя

en	Provide the Thresholds a meaningful name
ru	Придайте пороговым значениям значимое имя

en	Name (Format)
ru	Формат имени

en	Warning HRULE Color
ru	Предупреждение HRULE Цвет

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ru	Пожалуйста, выберите цвет для графика HRULE для предупреждающих порогов. Выберите значение "Нет" для параметра "Нет прав человека". Примечание: Эти функции поддерживаются только для типов манипуляции данными "Точное значение" и "Процент" в настоящее время.

en	Alert HRULE Color
ru	Предупредить HRULE Цвет оповещения

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ru	Пожалуйста, выберите цвет для графика HRULE для порогов оповещения. Выберите значение "Нет" для параметра "Нет прав человека". Примечание: Эти функции поддерживаются только для типов манипуляции данными "Точное значение" и "Процент" в настоящее время.

en	Graph Timespan
ru	Интервал графика

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
ru	Освобождение на выходные

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
ru	Если этот флажок установлен, этот порог не будет оповещать в выходные дни.

en	Disable Restoration Email
ru	Отключить Восстановление электронной почты

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
ru	Если этот флажок установлен, пороговый уровень не будет посылать оповещения, когда пороговый уровень вернется в нормальное состояние.

en	Acknowledgment Options
ru	Параметры подтверждения

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
ru	Существует три уровня подтверждения, которые контролируют то, как вы должны реагировать на пороговое условие нарушения. Они:<br><br><br><ul><li><i>Не требуется</i> - Когда вы выбираете эту опцию, для нарушения порогового значения не требуется подтверждения.</li><li><i>Сброс подтверждения</i> - С этой опцией, после подтверждения порогового значения, вы больше не будете получать уведомления, когда оно будет нарушено.</li><li><i>Персистемное подтверждение</i> - С этой опцией, даже после возвращения порога в нормальное состояние, вы должны подтвердить порог и предоставить дополнительное операторское сообщение.</li></ul>.

en	None Required
ru	Не требуется

en	Suspendible Notification
ru	Уведомления SNMP

en	Persistent Acknowledgment
ru	Персидское признание

en	Threshold Type
ru	Тип порога

en	The type of Threshold that will be monitored.
ru	Тип порога, который будет контролироваться.

en	Re-Alert Cycle
ru	Цикл повторного оповещения

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
ru	Повторите оповещение по истечении этого периода времени с момента последнего оповещения.

en	Warning - High / Low Settings
ru	Предупреждение - Высокие / Низкие настройки

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
ru	Высокий порог

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ru	Если установлено и значение источника данных превышает это число, будет выдано предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть числом RAW. Значение, отображаемое на графике, можно изменить с помощью cdef.

en	Low Threshold
ru	Низкий порог

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ru	Если установлено и значение источника данных опускается ниже этого числа, будет выдано предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть числом RAW. Значение, отображаемое на графике, можно изменить с помощью cdef.

en	Breach Duration
ru	Продолжительность нарушения

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ru	Срок, в течение которого источник данных должен нарушать Пороговый уровень, чтобы было сделано предупреждение.

en	Alert - High / Low Settings
ru	Предупреждение - Высокие / Низкие настройки

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ru	Если установлено и значение источника данных превышает это число, будет активировано предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть числом RAW. Значение, отображаемое на графике, можно изменить с помощью cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ru	Если установлено, а значение источника данных опускается ниже этого числа, будет срабатывать предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть числом RAW. Значение, отображаемое на графике, можно изменить с помощью cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
ru	Срок, в течение которого источник данных должен нарушать Пороговый уровень, для поднятия тревоги.

en	Warning - Time Based Settings
ru	Предупреждение - Настройки, основанные на времени

en	Breach Count
ru	Количество нарушений

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
ru	Количество случаев, когда источник данных нарушает пороговый уровень.

en	Breach Window
ru	Окно Нарушения

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
ru	Количество времени в прошлом, потраченное на проверку на наличие пороговых нарушений.

en	Alert - Time Based Settings
ru	Предупреждение - Настройки, основанные на времени

en	Baseline Settings
ru	Базовые настройки

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function
ru	Функция консолидации

en	Average
ru	Срейдний (мс)

en	Minimum
ru	Минимум

en	Maximum
ru	Максимум

en	Last
ru	Последний:

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
ru	Диапазон времени

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
ru	Указание точки в прошлом (на основе разрешения rrd), которая будет использоваться в качестве ориентира.

en	Deviation UP
ru	Отклонение UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ru	Указание допустимого отклонения в процентах для верхней границы порога. Если верхняя граница не установлена, то пороговый уровень вообще не будет проверяться.

en	Deviation DOWN
ru	Отклонение ВНИЗ

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ru	Указание допустимого отклонения в процентах для нижней границы порога. Если порог не установлен, нижняя граница порога вообще не проверяется.

en	Trigger Count
ru	Количество триггеров

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
ru	Количество раз подряд источник данных должен нарушать базовый порог для повышения тревоги.<br> Оставьте пустым значение по умолчанию (<b>По умолчанию: %s циклы</b>).

en	Data Manipulation
ru	Манипуляция данными

en	Data Type
ru	Тип данных

en	Special formatting for the given data.
ru	Специальное форматирование для заданных данных.

en	Threshold CDEF
ru	Пороговый уровень CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
ru	Перед возвратом данных применяйте данную процедуру CDEF.

en	Percent Data Source
ru	Источник данных в процентах Источник данных

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
ru	Второй Источник данных Пункт, используемый в качестве общей величины для расчета процентной доли.

en	Show Units
ru	Показать единицы измерения

en	Display units for very large or small numbers.
ru	Отображать единицы измерения для очень больших и малых чисел.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display
ru	Отображать цифры после запятой

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
ru	Число цифр после запяттй для отображения в пороге и текущих значениях. Значение по умолчанию - авто или два.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ru	RPN Expression - это RRDtool-совместимое RPN Expression. Синтаксис включает в себя все перечисленные ниже функции, а также выражения замены устройств и запросов данных, такие как <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Чтобы использовать источник данных в RPN выражении, вы должны использовать синтаксис: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Например, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> получит текущее значение параметра traffic_in Data Source для файла(ов) RRD, связанного(их) с графиком. Любой Источник данных для Графа может быть включен.<br><br>Математические операторы: <span class="deviceUp">+, -, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Функции: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br> Операторы потока: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Функции сравнения: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
ru	Источник Данных

en	Upper data source to calculate the total value.
ru	Верхний источник данных для расчета общей стоимости.

en	Notification Settings
ru	Настройки уведомлений

en	Alert Subject
ru	Предупреждения Предустановки

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	Alert Body
ru	Предупреждение Тело электронной почты

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех оповещений о пороговых значениях (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удаляться только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые можно использовать.<br>eg. 060 ОПИСАНИЕ &#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENT VALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062&#060DSNAME&#060DSN062 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#060HI&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060DATE_RFC822 &#060TRIGGER&#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062&#060DATE_RFC822&#060DATE_RFC822&#062 &#062&062&060DATE_RFC822&062.

en	Warning Subject
ru	Восстановление устройства Предмет исследования

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	Warning Body
ru	Тело письма Предупреждение

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Предупреждений о пороговых значениях (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удаляться только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые можно использовать.<br>eg. 060 ОПИСАНИЕ &#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENT VALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062&#060DSNAME&#060DSN062 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#060HI&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#060DATE_RFC822 &#060TRIGGER&#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062&#060DATE_RFC822&#060DATE_RFC822&#062 &#062&062&060DATE_RFC822&062.

en	Restoral Subject
ru	Восстановительное мероприятие

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	Restoral Email Body
ru	Предупреждение Тело электронной почты

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	Warning Notification List
ru	Список предупреждающих уведомлений

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
ru	Вы можете указать выбор списка уведомлений для получения Предупреждений для данного Источника данных.

en	Alert Notification List
ru	Список уведомлений о тревоге

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
ru	Вы можете выбрать Список уведомлений для получения уведомлений для данного Источника данных.

en	Style/Format File
ru	Стиль/формат файла

en	SNMP Notification - Event Category
ru	Уведомление SNMP - Категория события

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
ru	Чтобы упростить NMS категоризацию различных уведомлений SNMP, пожалуйста, заполните категорию уведомлений SNMP, которую следует использовать для данного шаблона. Например "Disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization"....

en	SNMP Event Description
ru	Описание события SNMP Описание события SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
ru	Описание события, отправляемое на приемники уведомлений SNMP, можно настроить с помощью дополнительных связей varbinds. Будут поддерживаться следующие типы привязки переменных:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062;; &#060;HOSTNAME&#062;, &#060;HOSTIP&#062;, &#060;TEMPLATE_ID&#062;; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; и&#060;TEMPLATE_NAME&#062;&#060;;TR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; LOW&#060;062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060; FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_RURATION&#060;FAIL_062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
ru	Уведомление SNMP - Тревожное уведомление о серьезности события

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
ru	Степень тяжести, которая будет использоваться для сигналов тревоги. (незначительное воздействие -> критическое воздействие)

en	Medium
ru	Средний

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
ru	Уведомление SNMP - серьезность предупреждающего события

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
ru	Серьезность, которая будет использоваться для предупреждений. Примечание: Степень серьезности предупреждений должна быть равной или меньшей, чем степень серьезности, определяемая для предупреждений.

en	Notify accounts
ru	Уведомить счета

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот порог будет взломан.

en	Alert Emails
ru	Сообщения по электронной почте

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные адреса электронной почты для получения оповещений для данного источника данных (запятая разделена).

en	Warning Emails
ru	Предупреждающие сообщения электронной почты

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные сообщения электронной почты для получения предупреждений для данного источника данных (запятая разделена).

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
ru	Если флажок установлен, уведомление о пороговом значении будет отправлено в локальный системный журнал.

en	Priority/Level
ru	Приоритет/уровень

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
ru	Это уровень приоритета, который будет записываться в сообщения системного журнала.

en	Facility
ru	Объект

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
ru	Это учреждение будет использоваться для этого Порога.

en	Event Triggering (Shell Command)
ru	Запуск события (команда оболочки)

en	High Trigger Command
ru	Высшее триггерное командование

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ru	Если установлено, и если превышен высокий порог, эта команда будет запущена. Пожалуйста, введите правильную команду. Кроме того, доступно несколько замещающих тегов, которые можно использовать для передачи информации от порогового значения к скрипту. Они включают в себя: 060 ОПИСАНИЕ &#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENT VALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062&#060DSNAME&#060DSN062 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#060HI&#062 &#060HI&#060LOW&#060LOW&#062 &#060SDURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#060DATE_RFC822&#062&062. Наконец, можно выполнить замену хоста, запроса данных и ввода данных. Например, если у вас есть входные пользовательские данные, которые вызываются в ожидании замены, используйте |pending|. Для запроса данных и замены хоста используйте Cacti конвенции |query_xxxx| и |host_xxxx| соответственно.

en	Low Trigger Command
ru	Команда низкого уровня срабатывания

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ru	Если установлено, и если нижний порог превышен, эта команда будет запущена. Пожалуйста, введите правильную команду. Кроме того, доступно несколько замещающих тегов, которые можно использовать для передачи информации от порогового значения к скрипту. Они включают в себя: 060 ОПИСАНИЕ &#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENT VALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062&#060DSNAME&#060DSN062 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#060HI&#062 &#060HI&#060LOW&#060LOW&#062 &#060SDURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#060DATE_RFC822&#062&062. Наконец, можно выполнить замену хоста, запроса данных и ввода данных. Например, если у вас есть входные пользовательские данные, которые вызываются в ожидании замены, используйте |pending|. Для запроса данных и замены хоста используйте Cacti конвенции |query_xxxx| и |host_xxxx| соответственно.

en	Norm Trigger Command
ru	Норма Команда запуска нормального режима

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ru	Если установлено, при возврате тильда к нормальному значению эта команда будет выполнена. Пожалуйста, введите правильную команду. Кроме того, доступно несколько замещающих тегов, которые можно использовать для передачи информации от порогового значения к скрипту. Они включают в себя: 060 ОПИСАНИЕ &#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENT VALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062&#060DSNAME&#060DSN062 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#060HI&#062 &#060HI&#060LOW&#060LOW&#062 &#060SDURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#060DATE_RFC822&#062&062. Наконец, можно выполнить замену хоста, запроса данных и ввода данных. Например, если у вас есть входные пользовательские данные, которые вызываются в ожидании замены, используйте |pending|. Для запроса данных и замены хоста используйте Cacti конвенции |query_xxxx| и |host_xxxx| соответственно.

en	Other Settings
ru	Другие настройки

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
ru	Выберите Пороговый график для параметра Порог.

en	Operator Notes
ru	Примечания оператора

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
ru	Введите здесь инструкции для оператора, который может получать Пороговое сообщение.

en	Select Users(s)
ru	Выберите Пользователей (пользователей)

en	Users Selected
ru	Выбранные пользователи

en	All Users Selected
ru	Все выбранные пользователи

en	< 1 Minute
ru	1 минута

en	Since Created
ru	Создать

en	Log
ru	Лог

en	Time:
ru	Время:

en	User:
ru	Пользователь:

en	System:
ru	Система:

en	Swaps:
ru	Обмен:

en	Pages:
ru	Страницы:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
ru	Ссылка на график в Кактусах

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ru	<html><body><html><body>Вышло предупреждение, которое требует вашего внимания.<br><br><br><b>Устройство</b>: <ОПИСАНИЕ> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Мессендж</b>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH></body></html></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ru	<html><body><html><body>Вышло предупреждение, требующее вашего внимания.<br><br><br><b>Устройство</b>: <ОПИСАНИЕ> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Мессендж</b>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH></body></html></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ru	Выпущено предупреждение, требующее вашего внимания. <br><br><br><strong>Устройство</strong>: <ОПИСАНИЕ> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH><SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
ru	Отклонение UP

en	Abs Val [TIP:%s]
ru	Значение сигнала тревоги

en	%%% Dev [AOT:%s]
ru	Отклонение UP

en	Abs Val [AOT:%s]
ru	Значение сигнала тревоги

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ru	ID устройства не был установлен при попытке создания графика и порогового значения.

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
ru	Идентификатор шаблона не был установлен при попытке создания графика и порогового значения.

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ru	Идентификатор шаблона не был установлен при попытке создания графика и порогового значения.

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
ru	Не удалось создать график для Шаблона порогового значения

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
ru	Порог был автоматически создан благодаря отображению шаблона устройства.

en	Permission Denied
ru	Доступ запрещён

en	Record Updated
ru	Запись обновлена

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
ru	Не удалось найти связанный элемент шаблона графика '%d' на Пороговом уровне '%d'.

en	Created Threshold: %s
ru	Созданный порог: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
ru	Вы должны указать либо 'Порог высокой тревоги', либо 'Порог низкой тревоги', либо оба!<br> Записывать НЕ ПОСЛЕДУЕТСЯ!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ru	Невозможные пороги: "Высокий порог" меньше или равен "Низкий порог" <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
ru	Невозможные пороги: 'Высокий порог предупреждения' меньше или равен 'Низкий порог предупреждения' <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
ru	Невозможные пороги: 'Высокий порог предупреждения' меньше или равен 'Низкий порог предупреждения' <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
ru	Невозможные пороги: 'Высокий порог предупреждения' меньше или равен 'Низкий порог предупреждения' <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	With baseline thresholds enabled.
ru	С включенными исходными пороговыми значениями.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
ru	"%s" должно быть установлено в положительное целое значение!<br>ЗНАЗНАЧИТЬ НЕ ВЫБОРУЕТСЯ!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
ru	Вы должны указать либо 'Baseline Deviation UP', либо 'Baseline Deviation DOWN', либо 'Baseline DeOWN', либо оба!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
ru	Невозможные пороги: "Высокий порог" меньше или равен "Низкий порог" <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
ru	Невозможные пороги: 'Высокий порог предупреждения' меньше или равен 'Низкий порог предупреждения' <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ru	Невозможные пороги: 'Высокий порог предупреждения' меньше или равен 'Низкий порог предупреждения' <br> Записывать НЕ УДАЛИТЬСЯ!

en	Unknown Threshold Type!
ru	Неизвестный порог

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
ru	Нет пороговых значений Шаблоны, связанные с Шаблоном устройства.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
ru	Почтовая ошибка: Нет <b>TO</b> Адрес установлен!!<br>Если используется ссылка <i>Test Mail</i>, пожалуйста, установите параметр <b>Alert Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
ru	Неизвестный порог

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы подтвердить следующий(ые) порог(ы).

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
ru	Пороговый шаблон Шаблон данных субординат Шаблон данных не найден!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
ru	Шаблон Шаблон Источник данных субординат Не найден!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
ru	Столбцы импорта шаблона пороговых значений не соответствуют схеме базы данных

en	Imported
ru	Импортировано

en	Threshold Template '%s' %s!
ru	Пороговый Шаблон '%s' %s!

en	Updated
ru	Обновлено

en	Import
ru	Импорт

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
ru	Пороговый Шаблон '%s' %s Неудачно!

en	Update
ru	Обновить

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
ru	Возникли ошибки при попытке импортировать данные шаблона пороговых значений.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
ru	Пороговый шаблон Шаблон данных субординат Шаблон данных не найден!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
ru	Идентификатор шаблона не был установлен при попытке создания графика и порогового значения.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
ru	Тип порога, который будет контролироваться.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
ru	Порог больше не будет генерировать оповещения, уведомления или выполнять команды.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
ru	Высокие пороговые значения для предупреждения/предупреждения

en	Threshold Status
ru	Пороговое состояние

en	Actions
ru	Действия

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
ru	Порог редактирования

en	Disable Threshold
ru	Отключить пороговый уровень

en	Enable Threshold
ru	Включить порог

en	To enable the Threshold, enable the Template first
ru	Выбор шаблона порогового значения

en	View Graph
ru	Просмотр графика

en	View Threshold History
ru	Просмотр пороговой истории

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
ru	Дублирующий(ые) список(ы) уведомлений

en	Resume Notifications for this breached Threshold
ru	Удалить список(ы) уведомлений

en	Acknowledgement Message
ru	Подтверждение

en	Date
ru	Дата

en	Comment Not Found
ru	Комментарий не найден

en	Ack History

en	No name set
ru	Нет набора имен

en	Hover over icons for help
ru	Наведите указатель мыши на иконки справки

en	A description for the Device
ru	Описание устройства

en	A Cacti unique identifier for the Device
ru	Уникальный идентификатор Cacti для устройства

en	The number of Graphs for this Device
ru	Количество графиков для данного устройства

en	The number of Data Sources for this Device
ru	Количество источников данных для данного устройства

en	The status for this Device as of the last time it was polled
ru	Статус данного устройства на момент последнего опроса.

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
ru	В последний раз, когда Какти нашел проблему с этим Устройством. Это может быть больше, чем время безотказной работы устройства, если оно было перезагружено между циклами опроса Cacti.

en	Uptime
ru	Аптайм

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
ru	Официальное время безотказной работы устройства согласно отчетам SNMP.

en	The official hostname for this Device
ru	Официальное имя хоста для данного устройства

en	Current (ms)
ru	Текущий (мс)

en	The current response time for the Cacti Availability check
ru	Текущее время отклика для проверки доступности Cacti Availability (Кактусы)

en	Average (ms)
ru	Срейдний (мс)

en	The average response time for the Cacti Availability check
ru	Среднее время отклика для проверки доступности Cacti Availability (кактусы)

en	Availability
ru	Доступность

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
ru	Общая доступность данного устройства с момента последнего сброса счетчика в Cacti.

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	No Devices
ru	Устройства

en	Not Up
ru	Упал

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
ru	Пороговый журнал для [ %s ]

en	Log Entries
ru	Записи в журнале

en	Device
ru	Устройство

en	Time
ru	Время

en	Alert Value
ru	Значение сигнала тревоги

en	Measured Value
ru	Измеренное значение

en	No Threshold Logs Found
ru	Пороговые журналы не найдены

en	Entries
ru	Записи

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
ru	Вы не имеете права изменять один или несколько выбранных пороговых значений.

en	%s (%d Thresholds)
ru	%s (%d Пороговые значения)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы экспортировать следующий(ые) пороговый(ые) шаблон(ы).

en	Export Template(s)
ru	Шаблон(ы) экспорта

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы удалить следующий(ые) Пороговый(ые) шаблон(ы).

en	Delete Template(s)
ru	Удалить шаблон(ы)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы повторно применить предложенные имена к пороговым значениям следующего шаблона(ов).

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
ru	Повторно примените предложенные имена к шаблону(ам).

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы включить следующий(ые) порог(ы).

en	Enable Template(s)
ru	Удалить шаблон(ы)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы отключить следующ(ий/ие) порог(и).

en	Disable Template(s)
ru	Удалить шаблон(ы)

en	Threshold Template Creation Wizard
ru	Мастер создания пороговых шаблонов

en	Data Source
ru	Источник Данных

en	Please select a Data Template
ru	Пожалуйста, выберите шаблон данных

en	Please select a Data Source
ru	Пожалуйста, выберите источник данных

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
ru	Нажмите кнопку "Создать", чтобы создать шаблон порогового значения.

en	Create
ru	Создать

en	The Threshold Template requested can not be found
ru	Пороговый уровень Не существует

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
ru	Придайте Шаблону порогового значения значимое имя.

en	Suggested Threshold Name
ru	Предлагаемое пороговое имя

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
ru	Укажите имя, предложенное для Порога, созданного с помощью этого Шаблона. Можно использовать стандартные устройства (|host_*|), запрос данных (|query_*|) и ввод (|input_*_|) заменяющих переменных, а также |graph_title| для названия графика.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
ru	Используемый шаблон данных. (Это не может быть изменено)

en	Data Field
ru	Поле данных

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
ru	Используемое поле данных. (Это не может быть изменено)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
ru	Будет ли этот порог проверяться и предупреждаться об этом или нет.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
ru	Повторите оповещение по истечении этого периода времени с момента последнего оповещения.

en	Min Trigger Duration
ru	Мин Продолжительность срабатывания Мин. пускового механизма

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
ru	Количество времени, в течение которого источник данных должен находиться в состоянии нарушения, необходимом для поднятия тревоги.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
ru	Количество случаев нарушения условий, в которых источник данных должен находиться в состоянии нарушения до вынесения предупреждения.

en	Time Period Length
ru	Длина периода времени

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
ru	Количество случаев, когда источник данных должен находиться в состоянии нарушения, предшествующем выпуску предупреждения.

en	Baseline Monitoring
ru	Базовый мониторинг

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ru	Указание допустимого отклонения в процентах для верхней границы порога. Если верхняя граница не установлена, то пороговый уровень вообще не будет проверяться.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ru	Указание допустимого отклонения в процентах для нижней границы порога. Если порог не установлен, нижняя граница порога вообще не проверяется.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
ru	Количество раз подряд источник данных должен находиться в нарушенном состоянии для поднятия тревоги.<br> Оставьте пустым значение по умолчанию (По умолчанию: %s циклов).

en	Percent Datasource
ru	Процент Источник данных

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
ru	Второй Источник данных Пункт, используемый в качестве общей величины для расчета процента.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ru	RPN Expression - это RRDtool-совместимое RPN Expression. Синтаксис включает в себя все перечисленные ниже функции, а также выражения замены устройств и запросов данных, такие как <span style="color:blue";">|query_ifSpeed|</span>. Чтобы использовать источник данных в RPN выражении, вы должны использовать синтаксис: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. Например, <span style="color:blue";">|ds:traffic_in|</span> получит текущее значение параметра traffic_in Data Source для RRD-файла(ов), связанного(их) с графиком. Любой Источник данных для Графа может быть включен.<br>Математические операторы: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Функции: <span style="color:blue;" >SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br> Операторы потока: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Функции сравнения: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>s%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
ru	Верхний источник данных, используемый для расчета общей стоимости.

en	Alert Email Subject
ru	Сообщения по электронной почте

en	Alert Email Body
ru	Предупреждение Тело электронной почты

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ru	Это сообщение будет отображаться в верхней части всех Пороговых предупреждений (255 Char MAX). HTML разрешен, но будет удален только для текстовых сообщений электронной почты. Существует несколько дескрипторов, которые могут быть использованы.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE&#062 &#060GRAPHID_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#062GRAPHID&#062&#062 #060CURRENT VALUE&#062 &#060THRETHRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062#060DNSOTE&#062

en	Restoral Body
ru	Предупреждение Тело электронной почты

en	Notification List Read Only
ru	Только список уведомлений

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
ru	Если флажок установлен, уведомление о пороговом значении будет отправлено в локальный системный журнал.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
ru	Степень тяжести, которая будет использоваться для сигналов тревоги. (Низкое воздействие -> Критическое воздействие)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены при превышении этого порога.<br><br><br><br><br><br><br>.

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные адреса электронной почты для получения оповещений для данного источника данных (запятая разделена).

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные сообщения электронной почты для получения предупреждений для данного источника данных (запятая разделена).

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
ru	Не удалось создать график для Шаблона порогового значения

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ru	%d Месяцы, %d Дни, %d Часы, %d Минуты, %d Секунды (среднее значение)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ru	%d Месяцы, %d Дни, %d Часы, %d Минуты, %d Секунды

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ru	%d Дни, %d Часы, %d Минуты, %d Секунды (среднее значение)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ru	%d Дни, %d Часы, %d Минуты, %d Секунды

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ru	%d Часы, %d Минуты, %d Секунды (среднее значение)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ru	%d Часы, %d Минуты, %d Секунды

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
ru	%d Минуты, %d Секунды (среднее значение)

en	%d Minutes, %d Seconds
ru	%d Минуты, %d Секунды

en	%d Seconds (Average)
ru	%d Секунды (среднее значение)

en	%d Seconds
ru	%d секунд

en	DS Name
ru	Имя DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ru	Высокие значения предупреждений / предупреждений. ПРИМЕЧАНИЕ. Базовые значения представлены в процентах, все остальные значения являются значениями RAW, не измененными cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ru	Низкие значения предупреждений / предупреждений. ПРИМЕЧАНИЕ. Базовые значения представлены в процентах, все остальные значения являются значениями RAW, не измененными cdef.

en	Import Template from Local File
ru	Импорт шаблона из локального файла

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
ru	Если XML-файл, содержащий данные Шаблона порога, расположен на вашей локальной машине, выберите его здесь.

en	Import Template from Text
ru	Импорт шаблона из текста

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
ru	Если у вас есть XML-файл, содержащий данные шаблона в виде текста, вы можете вставить его в это поле для импорта.

en	Import Results
ru	Импорт Результатов

en	Cacti has imported the following items:
ru	Cacti импортировал следующие элементы:

en	Import Threshold Templates
ru	Импорт пороговых шаблонов

en	The file is too big.
ru	Файл слишком велик.

en	Incomplete file transfer.
ru	Неполная передача файла.

en	No file uploaded.
ru	Нет загруженного файла.

en	Temporary folder missing.
ru	Временная папка отсутствует.

en	Failed to write file to disk
ru	Не удалось записать файл на диск

en	File upload stopped by extension
ru	Загрузка файла остановлена расширением

en	Invalid file extension.
ru	Некорректное расширение файла

en	NOTE:
ru	ПРИМЕЧАНИЕ:

en	ERROR:
ru	ОШИБКА:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
ru	Порог(ы) уже существует - Пороговые значения не установлены

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите тип порога ]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Введите пользовательские данные и нажмите кнопку "Создать" для создания порогового значения и графика ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите доступные строки запроса данных ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите устройство ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите шаблон графика ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите шаблон порогового значения ]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Нажмите кнопку "Создать", чтобы создать пороговый уровень]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите источник данных ]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
ru	Мастер создания пороговых значений [ Выберите график ]

en	Threshold Creation Criteria
ru	Критерии порогового уровня создания

en	Create Type
ru	Создать тип

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
ru	Выберите тип порога, который будет использоваться для создания этого порога.

en	Select a Threshold Type
ru	Выберите тип порога

en	Non Templated
ru	Нешаблонный

en	Threshold Template
ru	Пороговый Шаблон Шаблон

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
ru	Выберите Пороговый шаблон, на основе которого будут построены график и порог.

en	Graph Template
ru	Шаблон Графика

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
ru	Выберите шаблон графика, который будет использоваться для создания графика.

en	Select a Graph Template
ru	Выберите шаблон графика

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
ru	Выберите устройство, которое будет использоваться для создания порога и графика.

en	Select a Device
ru	Выберите устройство

en	Select and Available Item
ru	Выбор и доступный элемент

en	Data Query Item
ru	Пункт запроса данных

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
ru	Выберите подходящую строку в Запросе данных для Графика и Порога.

en	Creation Notes
ru	Примечания к созданию

en	Important Note:
ru	Важное Примечание:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
ru	Этот порог NOT не будет шаблонирован. При использовании параметра Шаблон порогового значения вам будет предложено указать шаблон порогового значения, шаблон графика, устройство и, возможно, информацию о элементе запроса данных перед получением запроса 'Создать', после чего, если на уровне шаблона графика и источника данных будет разрешена переопределяемая информация о графике или источнике данных, вам будет предложено сделать это. Затем, нажав кнопку "Создать", одновременно будут созданы и график, и порог.

en	Graph
ru	График

en	Select the Graph for the Threshold.
ru	Выберите Пороговый график для параметра Порог.

en	Select a Graph
ru	Выбрать график

en	Select a Data Source for the Threshold.
ru	Выберите источник данных для порога.

en	Select a Data Source
ru	Выбор источника данных

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
ru	Этот Порог будет NOT шаблонирован и будет работать только на существующих графиках. Если необходимо одновременно создать график и порог, выберите Шаблон порога из выпадающего списка и продолжайте до появления кнопки "Создать".

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
ru	Этот порог NOT не будет шаблонирован. Вы можете выбрать либо По графику, где вы затем выберите существующее устройство, график и источник данных перед созданием порога, либо Шаблон порога, который позволит вам создать нешаблонный порог и соответствующий график одновременно.

en	Selected Graph
ru	Выбранный график

en	Created graph: %s
ru	Созданный график: %s