en	Indefinitely
pt-pt	Indefinidamente

en	%d Month
pt-pt	%d Mês

en	%d Months
pt-pt	Meses

en	%d Year
pt-pt	%d Ano

en	From %d Hour Ago
pt-pt	Cada %d Horas

en	From %d Hours Ago
pt-pt	Cada %d Horas

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
pt-pt	Cada %d Dias

en	From %d Week Ago
pt-pt	%d Semana

en	From %d Weeks Ago
pt-pt	Cada %d Semanas

en	From %d Month Ago
pt-pt	%d Mês

en	From %d Months Ago
pt-pt	Meses

en	From %d Year Ago
pt-pt	%d Ano

en	From %d Years Ago

en	Down
pt-pt	Widget movido para baixo

en	Error
pt-pt	Erro

en	Recovering
pt-pt	Recuperando

en	Up
pt-pt	Procure

en	Unknown
pt-pt	Desconhecido

en	Disabled
pt-pt	Desativado

en	Not Monitored
pt-pt	Não Monitorado

en	Notify - Alert
pt-pt	Notificar - Alerta

en	Alert
pt-pt	Alerta

en	Notify - Alert2Warning
pt-pt	Notificar - Alert2Warning

en	Alert2Warn
pt-pt	Alerta-aviso

en	Notify - Warning
pt-pt	Notificar - Aviso

en	Warning
pt-pt	Aviso

en	Notify - Re-Trigger
pt-pt	Notificar - Re-Arrancar

en	Re-Trigger
pt-pt	Re-Acionador

en	Notify - Restoral
pt-pt	Notificar - Restaurar

en	Restoral
pt-pt	Restauração

en	Event - Alert Trigger
pt-pt	Evento - Acionador de alerta

en	Alert Event
pt-pt	Predefinições de Alerta

en	Event - Warning Trigger
pt-pt	Evento - Acionador de advertência

en	Warning Event
pt-pt	Aviso

en	Event - Restoral
pt-pt	Evento - Restauração

en	Restoral Event
pt-pt	Evento Restaurador

en	Event - Acknowledge
pt-pt	Reconhecimento

en	Acknowledge Event
pt-pt	Reconhecimento

en	Restore
pt-pt	Restaurar

en	Alert Trigger
pt-pt	Acionador de alerta

en	Warn Trigger
pt-pt	Aviso de disparo

en	Alert-Warn
pt-pt	Alerta-aviso

en	Acknowledgment
pt-pt	Reconhecimento

en	Baseline Alert
pt-pt	Alerta de linha de base

en	Notice
pt-pt	Aviso

en	Ok
pt-pt	OK

en	Emergency
pt-pt	Emergência

en	Critical
pt-pt	Crítico

en	Info
pt-pt	Informação

en	Debug
pt-pt	Saída de depuração personalizada

en	Never
pt-pt	Nunca

en	Every Minute
pt-pt	Cada Minuto

en	Every %d Minutes
pt-pt	A cada %d minutos

en	Every Hour
pt-pt	Cada Hora

en	Every %d Hours
pt-pt	Cada %d Horas

en	Every Day
pt-pt	Todos os dias

en	Every %d Days
pt-pt	Cada %d Dias

en	Every Week
pt-pt	Todas as semanas

en	Every %d Weeks
pt-pt	Cada %d Semanas

en	Every Month
pt-pt	Todos os meses

en	%d Minute
pt-pt	%d Minuto

en	%d Minutes
pt-pt	A cada %d minutos

en	%d Hour
pt-pt	%d Hora

en	%d Hours
pt-pt	%d Horas

en	%d Day
pt-pt	%d Dia

en	%d Days
pt-pt	%d Dias

en	%d Week
pt-pt	%d Semana

en	%d Weeks
pt-pt	%d Semanas

en	%0.1f Hours
pt-pt	%0,1f Horas

en	Every Polling
pt-pt	Todas as sondagens

en	Every %d Pollings
pt-pt	Cada %d Pollings

en	%d Polling

en	%d Pollings

en	High / Low
pt-pt	Alto / Baixo

en	Baseline Deviation
pt-pt	Desvio da linha de base

en	Time Based
pt-pt	Baseado no tempo

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
pt-pt	Desvio UP

en	%% Deviation CF [TIP]
pt-pt	Desvio UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
pt-pt	Valor de alerta

en	Absolute Val of CF [TIP]
pt-pt	Valor de alerta

en	%% Deviation Avg [AOT]
pt-pt	Desvio UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
pt-pt	Desvio UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
pt-pt	Valor de alerta

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
pt-pt	Valor de alerta

en	Exact Value
pt-pt	Valor Exato

en	CDEF

en	Percentage
pt-pt	Percentagem

en	RPN Expression
pt-pt	Expressão RPN

en	Upper + Lower bytes

en	Acknowledge
pt-pt	Reconhecimento

en	Suspend Notifications
pt-pt	Notificações SNMP

en	Resume Notifications
pt-pt	Notificações SNMP

en	Delete
pt-pt	Apagar

en	Enable
pt-pt	Ativar

en	Disable
pt-pt	Desativar

en	Reapply Suggested Names
pt-pt	Reaplicar Nomes Sugeridos

en	Propagate Template

en	Export
pt-pt	Exportar

en	Threshold Mail
pt-pt	Limiar

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
pt-pt	Limiar

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
pt-pt	%d Dias

en	> %d Devices
pt-pt	Dispositivos

en	> %d%%% of Devices Globally

en	> %d Devices in a Site
pt-pt	Dispositivos

en	> %d%%% of Devices in a Site

en	SNMP not in use
pt-pt	SNMP não está em uso

en	N/A
pt-pt	N/D

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
pt-pt	Aviso de Dispositivos: <(<HOSTNAME>) retornado do estado DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
pt-pt	status <br>Sistema <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>): <DWN/UP><br>>br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Resposta média do sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidade do sistema: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br><br>NMP Info:<br>Nome - <SNMP_HOSTNAME><br>>Local - <SNMP_LOCATION><br>Aptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIMEME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NNOTE: <NOTES>.

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
pt-pt	Erro de dispositivos: <(<HOSTNAME>) está BAIXO

en	DOWN
pt-pt	Widget movido para baixo

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
pt-pt	Erro de sistema : <(<HOSTNAME>) é <DOWN/UP><br>Reason: <MESSAGEM><br><br>Resposta média do sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidade do sistema: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DWNTIME><br>NOTE: <NOTES>

en	Thresholds
pt-pt	Limiares

en	(actions)
pt-pt	Acções

en	(edit)
pt-pt	(Editar)

en	(save)
pt-pt	Guardar

en	(add)
pt-pt	(adicionar)

en	Threshold Logs
pt-pt	Limiares

en	Device Status
pt-pt	Estado do dispositivo

en	Thresholds - Failures
pt-pt	Limiares - Falhas

en	Thresholds - Normal
pt-pt	Limiares - Normal

en	Thresholds - Recovering
pt-pt	Limiares - Recuperação

en	Recent Thresholds
pt-pt	Limiares Recentes

en	Recent Device Failures
pt-pt	Falhas recentes no dispositivo

en	Threshold Templates
pt-pt	Modelos de limiar

en	Threshold Template Import
pt-pt	Importação de modelos limiares

en	Notification Lists
pt-pt	Listas de notas

en	Notification Lists (edit)
pt-pt	Listas de notas (processar)

en	Notification Queue
pt-pt	Lista de notas

en	Management
pt-pt	Gestão

en	Templates
pt-pt	Modelos

en	Threshold
pt-pt	Limiar

en	A template with that Data Source already exists!
pt-pt	Um modelo com essa Fonte de Dados já existe!

en	Configure Thresholds
pt-pt	Configurar Limiares

en	Configure Threshold Templates
pt-pt	Configurar modelos de limiar

en	Manage Notification Lists
pt-pt	Administrar listas de notas

en	View Thresholds
pt-pt	Ver Limiares

en	Normal User

en	Template Editor
pt-pt	Template

en	General Administration
pt-pt	Configurações Gerais

en	Device Up/Down Notification Settings
pt-pt	Configurações de notificação para cima/para baixo do dispositivo

en	Threshold Up/Down Email Notification
pt-pt	Notificação por e-mail Limiar para cima/para baixo

en	Global List
pt-pt	Lista Global

en	List Below
pt-pt	Lista abaixo

en	Global and List Below
pt-pt	Global e lista abaixo

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
pt-pt	Qual Lista(s) de Notificação deve(m) ser notificada(s) sobre eventos Device Up/Down?

en	Notification List
pt-pt	Lista de notas

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
pt-pt	Endereço de e-mail adicional, separado por vírgulas para vários e-mails.

en	Host Failure Count

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)

en	Use Cacti Setting
pt-pt	Opções de baseline

en	%d Polling Interval
pt-pt	%d Polling

en	%d Polling Intervals
pt-pt	%d Pollings

en	Alerting/Thold
pt-pt	Alerta/Detenção

en	General
pt-pt	Geral

en	Disable All Thresholds
pt-pt	Desativar Todos os Limiares

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
pt-pt	Marcar esta caixa irá desativar o Alerta em todos os Limiares. Isto pode ser usado quando for necessário para realizar a manutenção na sua rede.

en	Auto Create Thresholds
pt-pt	Auto Criar Limiares

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
pt-pt	Se selecionado, ao executar a automação ou ao criar/salvar um dispositivo, todos os Limiares associados ao Modelo do dispositivo serão criados.

en	Consider Unknown Data as Zero

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.

en	Default Management Status
pt-pt	Status de administração default

en	Default Threshold management filter status.
pt-pt	Predefinição Estado do filtro de gestão do limiar.

en	Any
pt-pt	Qualquer

en	Breached or Triggered
pt-pt	Aviso de disparo

en	Breached
pt-pt	Quebrado

en	Triggered
pt-pt	Acionado

en	Enabled
pt-pt	Activado

en	Empty ifHighSpeed Default
pt-pt	Esvaziar ifHighSpeed Default

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
pt-pt	Ao calcular Limiares de Expressão, se o ifHighSpeed e o ifSpeed voltarem a zero, use a seguinte configuração ifHighSpeed. O padrão do ifHighSpeed será 10000 para interfaces 10GE.

en	Notification Preferences
pt-pt	Predefinições de notificação SNMP

en	Disable Legacy Notifications
pt-pt	Desativar notas antigas

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
pt-pt	Marcar esta caixa irá desativar o Alerta de Legado em todos os Limiares. Alertas Legados é definido como qualquer Alerta Específico de E-mail não associado a uma Lista de Notificações.

en	Threshold Notification Templated
pt-pt	Modelo de limiar

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.

en	Enable Command Execution
pt-pt	Ativar execução de comandos

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
pt-pt	Marcar esta caixa habilitará a capacidade de executar comandos em eventos de violação do limiar e restauração.

en	Enable Per Thold Notification
pt-pt	Habilitar notificação por Thold

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
pt-pt	Marcar esta caixa habilitará a capacidade de manter corpos de e-mail personalizados para Limiares.

en	Enable Notification Queue
pt-pt	Habilitar notificação por Thold

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
pt-pt	Lista de notas de advertência

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
pt-pt	Limiar Daemon

en	Enable Threshold Daemon
pt-pt	Habilitar Limiar Demoníaco

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
pt-pt	Marcar esta caixa habilitará o uso de um daemon Threshold dedicado. Isso pode ser usado para aumentar o desempenho do sistema e/ou para distribuir a monitoração do Limite para um servidor separado.

en	Force Threshold Daemon Debug
pt-pt	Limiar Daemon

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
pt-pt	Configurações de notificação para cima/para baixo do dispositivo

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.

en	Every %d Hour
pt-pt	Cada %d Horas

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
pt-pt	O número máximo de processos simultâneos a serem tratados pelo Limiar daemon.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
pt-pt	Registo de depuração

en	Log Threshold Breaches
pt-pt	Violações do limiar de log

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
pt-pt	Habilitar o registro de todas as falhas do Threshold no Cacti Log.

en	Show Data Source in Log
pt-pt	Mostrar fonte de dados no log

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
pt-pt	Mostre o nome da Fonte de Dados no Registro se não estiver presente.

en	Log Threshold Changes
pt-pt	Modificações no limiar de log

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
pt-pt	Habilitar o registro de todas as alterações do Limiar no Cacti Log.

en	Debug Log
pt-pt	Registro de depuração

en	Enable logging of debug messages with Threshold
pt-pt	Habilitar o registro de mensagens de depuração com Threshold

en	Alert Log Retention
pt-pt	Retenção de registos de alerta

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
pt-pt	Mantenha os registos de limiar para este número de dias.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs

en	Syslog Settings
pt-pt	Configurações do Syslog

en	Syslog Enabled
pt-pt	Syslog habilitado

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
pt-pt	Se marcada, ao criar um novo Limiar, por padrão, novos eventos de Limiar serão enviados para seu syslog local. Esta configuração é uma predefinição. As configurações do limiar ditam o controle real do syslog.

en	Default Priority/Level
pt-pt	Prioridade/nível padrão

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
pt-pt	Esta é a Prioridade/Nível padrão que Thold usará para enviar mensagens syslog. Esta configuração é uma predefinição. As configurações do limiar ditam o controle real do syslog.

en	Default Facility
pt-pt	Facilidade Padrão

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
pt-pt	Este é o recurso padrão que Thold usará para enviar mensagens de syslog. Esta configuração é uma predefinição. As configurações do limiar ditam o controle real do syslog.

en	Alert Presets
pt-pt	Predefinições de Alerta

en	Weekend exemptions
pt-pt	Isenções de fim-de-semana

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
pt-pt	Se isto for verificado, o Thold não corre aos fins-de-semana.

en	Default Trigger Count
pt-pt	Contagem de disparo padrão

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
pt-pt	Número por defeito de vezes consecutivas que a Fonte de Dados tem de estar em violação do Limiar para que um Alerta seja aumentado.

en	Re-Alerting
pt-pt	Re-Alimentação

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
pt-pt	Repita o Alerta após o número especificado de ciclos do polidor.

en	Baseline Presets
pt-pt	Predefinições de linha de base

en	Baseline Time Range Default
pt-pt	Padrão do intervalo de tempo da linha de base

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
pt-pt	Este é o valor padrão usado na criação de Limiares ou modelos.

en	Baseline Trigger Count
pt-pt	Contagem de desencadeamento de baseline

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
pt-pt	Número padrão de vezes consecutivas que a Fonte de dados deve estar violando o Limiar de linha de base calculado para que um Alerta seja aumentado.

en	Baseline Deviation Percentage
pt-pt	Porcentagem do desvio de linha de base

en	SNMP Notification Options
pt-pt	Notificações SNMP

en	SNMP Notifications
pt-pt	Notificações SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
pt-pt	As mensagens de status do limiar (informes/traps) serão enviadas aos receptores de notificação SNMP. Isso inclui Alertas, Avisos e armadilhas de Restauração por padrão. Nota: Este recurso requer o plugin Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
pt-pt	Desativar notificações de advertência

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
pt-pt	Se isto for verificado, a Threshold não enviará uma notificação quando um aviso Threshold tiver sido ultrapassado.

en	Disable Restoration Notifications
pt-pt	Desativar notificações de restauração

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
pt-pt	Se isto for verificado, o Threshold não enviará uma notificação quando o Threshold retornar ao status normal.

en	Emailing Options
pt-pt	Opções de e-mail

en	Send Emails with Urgent Priority
pt-pt	Enviar e-mails com prioridade urgente

en	Allows you to set Emails with urgent priority
pt-pt	Permite-lhe definir E-mails com prioridade urgente

en	Send Alerts as Text
pt-pt	Enviar alertas como texto

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
pt-pt	Se marcada, isso fará com que todos os Alertas sejam enviados como e-mails em texto puro sem gráfico. O padrão são e-mails HTML com o gráfico incorporado no e-mail.

en	Send Email separately for each address

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.

en	From Email Address
pt-pt	Endereço de email do remetente

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
pt-pt	Este é o endereço de e-mail a partir do qual o Limiar aparecerá.

en	From Name
pt-pt	Nome

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
pt-pt	Este é o nome real de onde o Limiar aparecerá.

en	Device Notification Options
pt-pt	Opções de notificação de dispositivos

en	Enable Notifications
pt-pt	Habilitar notificação por Thold

en	Enable Dead/Recovering host notification
pt-pt	Habilitar notificação de hosts mortos/recuperados

en	Notification Single Email
pt-pt	Opções de notas

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
pt-pt	Opções de notificação de dispositivos

en	Notification Delay
pt-pt	Lista de notas

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
pt-pt	Opções de notificação de dispositivos

en	Global Notification Email
pt-pt	Email de Notificações de Dispositivo Morto

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
pt-pt	Este é o endereço de e-mail para o qual as notificações de dispositivo morto serão enviadas se a Lista Global de Notificações for selecionada.

en	Down Subject
pt-pt	Assunto do Dispositivo Down

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
pt-pt	Este é o assunto do e-mail que será usado para as mensagens do Down Device Messages.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
pt-pt	Erro de dispositivo: <(<HOSTNAME>) está BAIXO

en	Down Message
pt-pt	Mensagem do Dispositivo Down

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida como o corpo da mensagem de todas as mensagens do dispositivo UP / Down (255 caracteres MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 060TIME&#062 &#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 060DISPONIBILIDADE&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
pt-pt	Erro de sistema : <(<HOSTNAME>) é <DOWN/UP><br>Reason: MENSAGEM><br><br><br>Resposta média do sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidade do sistema: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DWNTIME NOTES: <NOTAS DO DISPOSITIVO: <NÃO...

en	Recovering Subject
pt-pt	Recuperando o Assunto do Dispositivo

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
pt-pt	Este é o assunto do e-mail que será usado para recuperar mensagens do dispositivo.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
pt-pt	Aviso de dispositivo: <(<HOSTNAME>) retornado do estado DOWN

en	Recovering Message
pt-pt	Mensagem de recuperação de dispositivo

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida como o corpo da mensagem de todas as mensagens do dispositivo UP / Down (255 caracteres MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 060TIME&#062 &#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 060DISPONIBILIDADE&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
pt-pt	status <br>Sistema <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>): <DWN/UP><br>>br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Resposta média do sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilidade do sistema: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Anteriormente DOWN para: <DOWNTIME><br><br>br>Nome - <SNMP_HOSTNAME><br>>Localização - <SNMP_LOCATION><br>Aptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIMEME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>br>NOTES>br>Device Notes: <NÃO...

en	Status Change Command

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida como o corpo da mensagem de todas as mensagens do dispositivo UP / Down (255 caracteres MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 060TIME&#062 &#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 060DISPONIBILIDADE&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
pt-pt	Predefinições da mensagem de alerta/aviso

en	Threshold Alert Message
pt-pt	Mensagem de Alerta de Limiar

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os Alertas de Limiar (255 caracteres MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
pt-pt	Foi emitido um alerta que requer a sua atenção. <br><br><br>>Força>Dispositivo</sforça>: <(<HOSTNAME>)<br><trong>URL</strong>: <URL><br>>strong>Mensagem</strong>: SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
pt-pt	Mensagem de aviso de limiar

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
pt-pt	Foi emitido um aviso que requer a vossa atenção. <br><br><br>>Força>Dispositivo</sforça>: <(<HOSTNAME>)<br><trong>URL</strong>: <URL><br>>strong>Mensagem</strong>: SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
pt-pt	Mensagem de Alerta de Limiar

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
pt-pt	Foi emitido um alerta que requer a sua atenção. <br><br><br>>Força>Dispositivo</sforça>: <(<HOSTNAME>)<br><trong>URL</strong>: <URL><br>>strong>Mensagem</strong>: SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	Thold

en	Duplicate
pt-pt	Duplicar

en	Associate
pt-pt	Associado

en	Disassociate
pt-pt	Desassociar

en	Devices
pt-pt	Dispositivos

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para excluir listas de notificação. Qualquer Dispositivo(s) ou Limiar(s) associados à(s) Lista(s) serão revertidos para o padrão.

en	Cancel
pt-pt	Cancelar

en	Continue
pt-pt	Continuar

en	Delete Notification List(s)
pt-pt	Eliminar lista(s) de notas

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para duplicar a(s) seguinte(s) lista(s) de notificação.

en	New List Name
pt-pt	Novo nome da lista

en	New Notification List
pt-pt	Nova lista de notas

en	Duplicate Notification List(s)
pt-pt	Lista(s) de notificação duplicada(s)

en	%s Threshold Template(s)
pt-pt	%s Limiar(is) Template(s)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para Associar a Lista de Notificações '%s' com o(s) Modelo(s) de Limiar abaixo.

en	No Change
pt-pt	Não alterar

en	Notification List Only
pt-pt	Apenas lista de notas

en	Notification List, Retain Other Settings
pt-pt	Lista de notas, Manter outras opções

en	Warning Membership:
pt-pt	Aviso de Inscrição:

en	Alert Membership:
pt-pt	Alerta Membership:

en	Associate Notification List(s)
pt-pt	Lista(s) de notificação de associados

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para Desassociar a Lista de Notificações '%s' do(s) Modelo(s) de Limiares abaixo.

en	Remove List
pt-pt	Remover lista

en	Disassociate Notification List(s)
pt-pt	Lista(s) de Notificação de Desassociados

en	%s Threshold(s)
pt-pt	%s Limiar(es)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para associar a Lista de Notificações '%s' com o(s) Limiar(es) abaixo.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para Desassociar a Lista de Notificações '%s' dos Limiares abaixo.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para associar a lista de notificação '%s' com o(s) dispositivo(s) abaixo.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.

en	Notification and Global Lists
pt-pt	Notificação e listas globais

en	Resulting Membership:
pt-pt	Sócio resultante:

en	Device Threshold Warning Membership:
pt-pt	Aviso de Inscrição:

en	Device Threshold Alert Membership:
pt-pt	Mensagem de Alerta de Limiar

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para Desassociar a Lista de Notificações '%s' do(s) Dispositivo(s) abaixo.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.

en	[edit: %s]
pt-pt	[editar: %s]

en	[new]
pt-pt	[novo]

en	List General Settings
pt-pt	Opções gerais da lista

en	Name
pt-pt	Nome

en	Enter a name for this Notification List.
pt-pt	Entrar um nome para esta Lista de notas.

en	Description
pt-pt	Descrição

en	Enter a description for this Notification List.
pt-pt	Entrar uma descrição para esta Lista de notas.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
pt-pt	Apenas endereços de e-mail

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
pt-pt	Introduza uma lista separada por vírgulas de endereços de e-mail para esta Lista de Notificações.

en	BCC Email Addresses
pt-pt	Apenas endereços de e-mail

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
pt-pt	Introduza uma lista separada por vírgulas de endereços de e-mail para esta Lista de Notificações.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
pt-pt	Dispositivos Associados

en	Search
pt-pt	Pesquisar

en	Site

en	None
pt-pt	Nenhum

en	Device Template
pt-pt	Eliminar modelo(s)

en	Default
pt-pt	Padrão

en	Associated
pt-pt	Associados

en	Go
pt-pt	Ir

en	Set/Refresh Filters
pt-pt	Filtros Set/Refresh

en	Clear
pt-pt	Limpar

en	Clear Filters
pt-pt	Limpar Filtros

en	ID

en	Status
pt-pt	Estado

en	Associated Lists
pt-pt	Listas Associadas

en	Graphs
pt-pt	Gráficos

en	Data Sources
pt-pt	Fontes de Dados

en	Hostname

en	Current List Only
pt-pt	Somente lista atual

en	Current and Global List(s)
pt-pt	Lista(s) atual(is) e global(is)

en	No Associated Devices Found
pt-pt	Nenhum dispositivo associado encontrado

en	Associated Thresholds
pt-pt	Limiares Associados

en	Template
pt-pt	Modelo

en	State
pt-pt	Estado

en	All
pt-pt	Todos

en	Warning Lists
pt-pt	Listas de advertência

en	Alert Lists
pt-pt	Listas de Alerta

en	Type
pt-pt	Tipo

en	Templated
pt-pt	Template

en	No
pt-pt	Não

en	Yes
pt-pt	Sim

en	baseline-LOW
pt-pt	Baseline-LOW

en	baseline-HIGH
pt-pt	Baseline-HIGH

en	Select Users
pt-pt	Selecionar usuários

en	Specific Emails
pt-pt	Emails Específicos

en	Current List
pt-pt	Lista atual

en	Unknown Threshold
pt-pt	Desconhecido Limiar

en	Log Only
pt-pt	Somente Log

en	Editable
pt-pt	Ativar

en	Read Only

en	No Thresholds Found
pt-pt	Nenhum registro de limiar encontrado

en	Associated Templates
pt-pt	Templates associados

en	Rows
pt-pt	Linhas

en	Unknown Template
pt-pt	Desconhecido Template

en	No Threshold Templates
pt-pt	Sem Modelos de Limiares

en	Lists
pt-pt	Listas

en	List Name
pt-pt	Lista de Nomes

en	Emails
pt-pt	E-mails

en	No Notification Lists
pt-pt	Listas de notas

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para duplicar a(s) seguinte(s) lista(s) de notificação.

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para duplicar a(s) seguinte(s) lista(s) de notificação.

en	Delete Notification
pt-pt	Eliminar lista(s) de notas

en	Delete Notifications
pt-pt	Eliminar lista(s) de notas

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
pt-pt	Notificações de dispositivos mortos

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
pt-pt	Notificações SNMP

en	Resume

en	Resume Notification Processing
pt-pt	Notificações SNMP

en	Purge

en	Purge Notification Queue
pt-pt	Predefinições de notificação SNMP

en	Notifications
pt-pt	Lista de notas

en	The supported notification topic.
pt-pt	Modelo de limiar

en	Event Description
pt-pt	Descrição do evento

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
pt-pt	O número de fontes de dados para este dispositivo

en	The Notification List used if any.
pt-pt	Apenas lista de notas

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
pt-pt	O tempo de atividade oficial do Dispositivo conforme relatado pelo SNMP

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
pt-pt	Erro

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
pt-pt	Tempo

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
pt-pt	Erro

en	Success

en	No Notifications
pt-pt	Notificações SNMP

en	Off
pt-pt	Desligado

en	On
pt-pt	Ligado

en	Toggle Threshold VRULES %s
pt-pt	Alternar entre VRULES de Limiar %s

en	Create Threshold
pt-pt	Criar limiar

en	Alert Hi for %s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
pt-pt	Listas de advertência

en	Warning Low for %s (%s)
pt-pt	Listas de advertência

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
pt-pt	Listas de advertência

en	Alert Low for %s (%s %%%)
pt-pt	Listas de advertência

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
pt-pt	Listas de advertência

en	Warning Low for %s (%s %%%)
pt-pt	Listas de advertência

en	Threshold Alert/Warning Values
pt-pt	Valores de alerta/aviso de limiar

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para aplicar todos os Limiares apropriados a estes Dispositivos.

en	Create Threshold from Data Source
pt-pt	Criar limiar a partir da fonte de dados

en	Auto-create Thresholds
pt-pt	Auto-criar Limiares

en	Created %s thresholds
pt-pt	Limiar criado: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
pt-pt	Sem limiar(s) Criado(s). Ou já existem, ou não foram encontradas combinações correspondentes.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
pt-pt	Sem limiar(s) Criado(s). Limiar(es) Template não encontrado.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
pt-pt	As seguintes Fontes de Dados não têm Modelos de Limiar associados a elas

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
pt-pt	Clique em 'Continuar' para criar Limiares para essas Fontes de Dados?

en	Available Threshold Templates
pt-pt	Modelos de limiar disponíveis

en	Select a Threshold Template
pt-pt	Selecione um modelo de limiar

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
pt-pt	Não existem Modelos de Limiar associados às seguintes Fontes de Dados

en	Create Threshold from Template
pt-pt	Criar limiar a partir do modelo

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
pt-pt	Os seguintes Gráficos não têm Templates de Limiar associados a eles

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
pt-pt	Pressione 'Continuar' se você deseja criar Limiar(s) para este(s) Gráfico(s)

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
pt-pt	Não existem Modelos de Limiar associados aos seguintes Gráficos

en	Associated Threshold Templates
pt-pt	Modelos de Limiares Associados

en	Threshold Exists
pt-pt	O limiar existe

en	Threshold Does Not Exist
pt-pt	O limiar não existe

en	Delete Threshold Template Association
pt-pt	Selecione um modelo de limiar

en	No Associated Threshold Templates.
pt-pt	Sem Modelos de Limiares Associados.

en	Add Threshold Template
pt-pt	Adicionar modelo de limiar

en	Add
pt-pt	Adicionar

en	Add Threshold Template to Device
pt-pt	Adicionar modelo de limiar ao modelo do dispositivo

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para Excluir o seguinte Modelo de Limiar será dissociado do Modelo de Dispositivo.

en	Threshold Template Name: %s
pt-pt	Nome do modelo do limiar: %s

en	Remove Threshold Template
pt-pt	Remover modelo de limiar

en	Add Threshold Template to Device Template
pt-pt	Adicionar modelo de limiar ao modelo do dispositivo

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para Excluir o seguinte Modelo de Limiar será dissociado do Modelo de Dispositivo.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
pt-pt	Já existe - Não foram criados limiares.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
pt-pt	Não está autorizado a modificar um ou mais dos Limiares seleccionados

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Eliminar' para eliminar o(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Delete Threshold(s)
pt-pt	Eliminar limiar(s)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Enable Threshold(s)
pt-pt	Habilitar Limiar(es)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para desativar o(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Disable Threshold(s)
pt-pt	Desativar Limiar(es)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para reaplicar o(s) nome(s) sugerido(s) no(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Apply Suggestion
pt-pt	Aplicar Sugestão

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
pt-pt	Clique em 'Continuar' para atualizar o(s) seguinte(s) Limiar(s) com os detalhes do modelo de associado.

en	Reapply Template
pt-pt	Reaplicar modelo

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.

en	Acknowledge Threshold(s)
pt-pt	Modelo(s) de agradecimento

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
pt-pt	Eliminar lista(s) de notas

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
pt-pt	Lista(s) de notificação duplicada(s)

en	Invalid action detected, can not proceed
pt-pt	Acção inválida detectada, não pode prosseguir

en	Threshold Management
pt-pt	Administração de limiares

en	Apply Filters
pt-pt	Aplicar filtros

en	Return to Defaults
pt-pt	Retornar aos padrões

en	Data Template
pt-pt	Modelo de dados

en	Disabled at Template
pt-pt	Modelo de dados

en	Disabled at Threshold
pt-pt	Desativar Limiar

en	Ack Required
pt-pt	Ack Necessário

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
pt-pt	Actual

en	The last measured value for the Data Source
pt-pt	O último valor medido para a Fonte de Dados

en	High
pt-pt	Alta

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.

en	Low
pt-pt	Baixa

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.

en	Trigger
pt-pt	Gatilho

en	Duration
pt-pt	Duração

en	Repeat
pt-pt	Repetir

en	In State
pt-pt	Estado

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
pt-pt	A quantidade de tempo que a fonte de dados deve estar violando o Limiar para que um aviso seja exibido.

en	Acknowledgment required for this Threshold
pt-pt	Confirmação necessária para este Limiar

en	No [Template:Thold]
pt-pt	Não Template

en	No [Template]
pt-pt	Modelos

en	No [Thold]
pt-pt	Não Limiares

en	%d Triggers
pt-pt	%d Accionadores

en	No Thresholds
pt-pt	Não Limiares

en	Threshold Deleted, can not Edit!
pt-pt	O limiar não existe

en	Graph Data
pt-pt	Dados do gráfico

en	Edit Threshold Template
pt-pt	Adicionar modelo de limiar

en	Data Source Description:
pt-pt	Descrição da fonte de dados:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
pt-pt	Gráfico Associado (Gráficos usando este RRD):

en	Last:
pt-pt	Último

en	WHi:
pt-pt	Olá:

en	WLo:

en	AHi:
pt-pt	Olá:

en	ALo:
pt-pt	Olá:

en	BL Up:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
pt-pt	Desconhecido ID do modelo %d

en	Not Templated
pt-pt	Não Template

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
pt-pt	Item de origem de dados [%s] - Valor atual: [%s]

en	Replacement Fields: %s
pt-pt	Campos de substituição: %s

en	Data Sources: %s
pt-pt	Fontes de dados: %s

en	Template/Enabled Information
pt-pt	Modelo/Informação Activada

en	Template Propagation Enabled
pt-pt	Propagação do modelo habilitada

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
pt-pt	Se essas configurações serão ou não propagadas a partir do modelo Threshold.

en	Template Name
pt-pt	Nome do modelo

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
pt-pt	Nome do Modelo do Limiar do qual o Limiar foi criado.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
pt-pt	Habilitar Limiar

en	General Settings
pt-pt	Configurações Gerais

en	Name (Displayed)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
pt-pt	Fornecer aos Limiares um nome significativo

en	Name (Format)

en	Warning HRULE Color
pt-pt	Aviso Cor do HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
pt-pt	Escolha uma Cor para o Gráfico HRULE para os Limiares de Aviso. Selecione 'Nenhum' para Nenhum HRULE. Nota: Este recurso é suportado para os tipos de manipulação de dados 'Valor Exato' e 'Porcentagem' somente neste momento.

en	Alert HRULE Color
pt-pt	Alerta Cor do HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
pt-pt	Escolha uma Cor para o Gráfico HRULE para os Limiares de Alerta. Selecione 'Nenhum' para Nenhum HRULE. Nota: Este recurso é suportado para os tipos de manipulação de dados 'Valor Exato' e 'Porcentagem' somente neste momento.

en	Graph Timespan
pt-pt	Modelo de gráfico

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
pt-pt	Isenção de fim de semana

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
pt-pt	Se isto for verificado, este Limiar não alertará aos fins-de-semana.

en	Disable Restoration Email
pt-pt	Desativar e-mail de restauração

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
pt-pt	Se isto for verificado, o Threshold não enviará um alerta quando o Threshold voltar ao estado normal.

en	Acknowledgment Options
pt-pt	Opções de confirmação

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
pt-pt	Há três níveis de confirmação que controlam como você deve responder a uma condição de violação de limite. Eles são:<br><br><br><ul><li><i>>Nenhuma Necessária</i> - Quando você seleciona esta opção, não é necessário Reconhecimento para uma violação do Limite.</li><li><li><i>>Resetar Reconhecimento</i> - Com esta opção, após reconhecer o Limiar, você não receberá mais Notificações enquanto ele for violado.</li><li><li><i> Reconhecimento do Permisso</i> - Com esta opção, mesmo após o Limiar ter retornado ao normal, você deve Reconhecer o Limiar e fornecer uma Mensagem do Operador opcional.</li></ul>

en	None Required
pt-pt	Nenhum Necessário

en	Suspendible Notification
pt-pt	Notificações SNMP

en	Persistent Acknowledgment
pt-pt	Reconhecimento de Persistência

en	Threshold Type
pt-pt	Tipo de limiar

en	The type of Threshold that will be monitored.
pt-pt	O tipo de Limiar que será monitorado.

en	Re-Alert Cycle
pt-pt	Re-Alerta Ciclo

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
pt-pt	Repita o alerta depois de decorrido este período de tempo desde o último alerta.

en	Warning - High / Low Settings
pt-pt	Aviso - Definições Alto / Baixo

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
pt-pt	Limiar Alto

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	Low Threshold
pt-pt	Limiar Baixo

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	Breach Duration
pt-pt	Duração da Violação

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
pt-pt	A quantidade de tempo que a fonte de dados deve estar violando o Limiar para que um aviso seja exibido.

en	Alert - High / Low Settings
pt-pt	Alerta - Definições Alto / Baixo

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
pt-pt	A quantidade de tempo que a fonte de dados deve estar violando o Limiar para que um alerta seja levantado.

en	Warning - Time Based Settings
pt-pt	Aviso - Definições baseadas no tempo

en	Breach Count
pt-pt	Contagem de Violações

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
pt-pt	O número de vezes que a fonte de dados deve estar em violação do Limiar.

en	Breach Window
pt-pt	Janela de Violação

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
pt-pt	A quantidade de tempo no passado para verificar violações do limiar.

en	Alert - Time Based Settings
pt-pt	Alerta - Definições baseadas no tempo

en	Baseline Settings
pt-pt	Opções de baseline

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
pt-pt	Média (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
pt-pt	Último

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
pt-pt	Intervalo de tempo

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
pt-pt	Especifica o ponto no passado (baseado na resolução rrd) que será usado como referência

en	Deviation UP
pt-pt	Desvio UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pt-pt	Especifica o desvio permitido em porcentagem para o limite superior Limiar. Se não estiver definido, o Limiar superior não será verificado.

en	Deviation DOWN
pt-pt	Desvio para BAIXO

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pt-pt	Especifica o desvio permitido em porcentagem para o limite inferior Limiar. Se não estiver definido, o limite inferior Limiar não será verificado.

en	Trigger Count
pt-pt	Contagem de disparo

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
pt-pt	Número de vezes consecutivas que a fonte de dados deve estar em violação da linha de base Limiar para que um alerta seja aumentado.<br>Deixe vazio para usar o valor padrão (<b>Padrão: %s ciclos</b>)

en	Data Manipulation
pt-pt	Manipulação de Dados

en	Data Type
pt-pt	Tipo de dados

en	Special formatting for the given data.
pt-pt	Formatação especial para os dados fornecidos.

en	Threshold CDEF
pt-pt	Limiar CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
pt-pt	Aplique este CDEF antes de retornar os dados.

en	Percent Data Source
pt-pt	Fonte de dados percentual

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
pt-pt	Segundo item de origem de dados a ser usado como valor total para calcular a porcentagem a partir de.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
pt-pt	Uma expressão RPN é uma expressão RPN compatível com RRDtool. A sintaxe inclui todas as funções abaixo, além das expressões de substituição Device e Data Query, como <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Para utilizar uma fonte de dados na expressão RPN, é necessário utilizar a sintaxe: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Por exemplo, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> obterá o valor atual do tráfego_na Fonte de Dados para os arquivos RRD associados ao Gráfico. Qualquer Fonte de Dados para um Gráfico pode ser incluída.<br><br>br>Operadores Matemáticos: <span class="deviceUp">+, -, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funções: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operadores: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Funções de comparação: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
pt-pt	Origem dos dados

en	Upper data source to calculate the total value.

en	Notification Settings
pt-pt	Opções de notas

en	Alert Subject
pt-pt	Predefinições de Alerta

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Alert Body
pt-pt	Alerta Corpo do Email

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os Alertas de Limiar (255 caracteres MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para e-mails com texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>eg. 060DESCRIÇÃO&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#062 &#060DSNAME&#062 060SUBJETIVO&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
pt-pt	Recuperando o Assunto do Dispositivo

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Body
pt-pt	Corpo do e-mail de aviso

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os Avisos de Limiar (255 caracteres MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para e-mails com texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>eg. 060DESCRIÇÃO&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#062 &#060DSNAME&#062 060SUBJETIVO&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
pt-pt	Evento Restaurador

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Email Body
pt-pt	Alerta Corpo do Email

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
pt-pt	Lista de notas de advertência

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
pt-pt	Você pode especificar escolher uma Lista de Notificações para receber Avisos para esta Fonte de Dados

en	Alert Notification List
pt-pt	Lista de Notificações de Alerta

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
pt-pt	Você pode especificar escolher uma Lista de Notificações para receber Alertas para esta Fonte de Dados

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
pt-pt	Notificação SNMP - Categoria de evento

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
pt-pt	Para permitir que um NMS categorize diferentes notificações SNMP mais facilmente, preencha a categoria que as notificações SNMP para este modelo devem usar. Por exemplo..: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
pt-pt	Descrição do evento SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
pt-pt	Você pode personalizar a descrição do evento que está sendo enviado para os receptores de notificação SNMP usando varbinds adicionais. As seguintes ligações variáveis serão suportadas:<THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#60;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
pt-pt	Notificação SNMP - Gravidade de evento de alerta

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
pt-pt	Gravidade a utilizar para os alertas. (baixo impacto -> impacto crítico)

en	Medium
pt-pt	Média

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
pt-pt	Notificação SNMP - Gravidade do evento de aviso

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
pt-pt	Gravidade a utilizar nas advertências. (Baixo impacto -> Impacto crítico).<br>Nota: A gravidade dos avisos tem de ser igual ou inferior à gravidade definida para os alertas.

en	Notify accounts
pt-pt	Notificar contas

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
pt-pt	Esta é uma lista de contas que será notificada quando este Limiar for violado.

en	Alert Emails
pt-pt	Emails de Alerta

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
pt-pt	Você pode especificar aqui Emails extras para receber alertas para esta fonte de dados (separados por vírgulas)

en	Warning Emails
pt-pt	Emails de aviso

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
pt-pt	Você pode especificar aqui Emails extras para receber avisos para esta fonte de dados (separados por vírgulas)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
pt-pt	Se marcada, a notificação de Limiar será enviada para o seu syslog local.

en	Priority/Level
pt-pt	Prioridade/Nível

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
pt-pt	Este é o nível de prioridade que será registrado nas mensagens do syslog.

en	Facility
pt-pt	Instalação

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
pt-pt	Esta é a Facilidade que será usada para este Limiar.

en	Event Triggering (Shell Command)
pt-pt	Acionamento de evento (Comando Shell)

en	High Trigger Command
pt-pt	Alto comando de disparo

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
pt-pt	Se definido, e se um Limiar Superior for violado, este comando será executado. Por favor, introduza um comando válido. Além disso, existem várias tags de substituição disponíveis que podem ser usadas para passar informações do Limiar para o script. Incluem: 060DESCRIÇÃO&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#062 &#060DSNAME&#062 060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finalmente, a substituição de Host, Data Query e Data Input pode ser feita. Por exemplo, se você tiver uma entrada de dados com dados personalizados chamada pendente, para realizar a substituição use |pendendo|. Para Data Query, e Host replacement use as convenções Cacti |query_xxxxxx|, e |host_xxxxxx| respectivamente.

en	Low Trigger Command
pt-pt	Comando Low Trigger

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
pt-pt	Se definido, e se um Limiar Inferior for violado, este comando será executado. Por favor, introduza um comando válido. Além disso, existem várias tags de substituição disponíveis que podem ser usadas para passar informações do Limiar para o script. Incluem: 060DESCRIÇÃO&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#062 &#060DSNAME&#062 060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finalmente, a substituição de Host, Data Query e Data input pode ser feita. Por exemplo, se você tiver uma entrada de dados com dados personalizados chamada pendente, para realizar a substituição use |pendendo|. Para Data Query, e Host replacement use as convenções Cacti |query_xxxxxx|, e |host_xxxxxx| respectivamente.

en	Norm Trigger Command
pt-pt	Comando Norm Trigger

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
pt-pt	Se definido, quando um thold cai para um valor normal, este comando será executado. Por favor, introduza um comando válido. Além disso, existem várias tags de substituição disponíveis que podem ser usadas para passar informações do Limiar para o script. Incluem: 060DESCRIÇÃO&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#062 &#060DSNAME&#062 060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finalmente, a substituição de Host, Data Query e Data input pode ser feita. Por exemplo, se você tiver uma entrada de dados com dados personalizados chamada pendente, para realizar a substituição use |pendendo|. Para Data Query, e Host replacement use as convenções Cacti |query_xxxxxx|, e |host_xxxxxx| respectivamente.

en	Other Settings
pt-pt	Outras Definições

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
pt-pt	Selecione o Gráfico para o Limiar.

en	Operator Notes
pt-pt	Notas do Operador

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
pt-pt	Introduza aqui as instruções para um operador que possa estar a receber a mensagem Threshold.

en	Select Users(s)
pt-pt	Selecione Usuários(as)

en	Users Selected
pt-pt	Usuários selecionados

en	All Users Selected
pt-pt	Todos os usuários selecionados

en	< 1 Minute
pt-pt	%d Minuto

en	Since Created
pt-pt	Criar

en	Log
pt-pt	Registos

en	Time:
pt-pt	Tempo

en	User:
pt-pt	Utilizador:

en	System:
pt-pt	Sistema

en	Swaps:
pt-pt	Trocas:

en	Pages:
pt-pt	Páginas:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
pt-pt	Link para Gráfico em Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
pt-pt	<Foi emitido um alerta que requer a sua atenção: <(<HOSTNAME>)<br><b>b>URL</b>: <URL><br>b>b>Mensagem</b>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
pt-pt	<Foi emitido um aviso que requer a sua atenção: <(<HOSTNAME>)<br><b>b>URL</b>: <URL><br>b>b>Mensagem</b>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
pt-pt	Foi emitido um alerta que requer a sua atenção. <br><br><br>>Força>Dispositivo</sforça>: <(<HOSTNAME>)<br><trong>URL</strong>: <URL><br>>strong>Mensagem</strong>: SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
pt-pt	Desvio UP

en	Abs Val [TIP:%s]
pt-pt	Valor de alerta

en	%%% Dev [AOT:%s]
pt-pt	Desvio UP

en	Abs Val [AOT:%s]
pt-pt	Valor de alerta

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
pt-pt	O ID do dispositivo não foi definido ao tentar criar Graph e Threshold

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
pt-pt	O ID do modelo Threshold não foi definido ao tentar criar Graph e Threshold

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
pt-pt	O ID do modelo Threshold não foi definido ao tentar criar Graph e Threshold

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
pt-pt	A criação do gráfico falhou para o modelo de limiar

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
pt-pt	O limiar foi criado automaticamente devido ao mapeamento do modelo do dispositivo

en	Permission Denied
pt-pt	Permissão negada

en	Record Updated
pt-pt	Registro Atualizado

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
pt-pt	Não foi possível encontrar o item '%d' do modelo de gráfico ligado no limite '%d' do limite

en	Created Threshold: %s
pt-pt	Limiar criado: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
pt-pt	Você deve especificar o 'Limiar de alerta alto' ou 'Limiar de alerta baixo' ou ambos!<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar alto' menor ou igual a 'Limiar baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar de advertência alto' menor ou igual a 'Limiar de advertência baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar de advertência alto' menor ou igual a 'Limiar de advertência baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar de advertência alto' menor ou igual a 'Limiar de advertência baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	With baseline thresholds enabled.
pt-pt	Com os limiares da linha de base activados.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
pt-pt	'%s' deve ser definido para valor inteiro positivo!<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
pt-pt	Você deve especificar 'Baseline Deviation UP' ou 'Baseline Deviation DOWN' ou ambos!<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar alto' menor ou igual a 'Limiar baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar de advertência alto' menor ou igual a 'Limiar de advertência baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
pt-pt	Limiares impossíveis: 'Limiar de advertência alto' menor ou igual a 'Limiar de advertência baixo'<br>RECORD NÃO ATUALIZADO!

en	Unknown Threshold Type!
pt-pt	Desconhecido Limiar

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
pt-pt	No Thresholds Templates associados ao Template do dispositivo.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
pt-pt	Erro de Mailer: Não <b>TO</b>conjunto de endereços!!<br>Se estiver usando o link <i>Teste Mail</i>, defina a configuração <b>Alerta Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
pt-pt	Desconhecido Limiar

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para reconhecer o(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
pt-pt	Modelo de Limiar Modelo de Dados Subordinados Não Encontrado!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
pt-pt	Modelo de Limiar Modelo de Limiar Fonte de Dados Subordinada Não Encontrada!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema

en	Imported
pt-pt	Importado

en	Threshold Template '%s' %s!
pt-pt	Template Threshold '%s' %s'!

en	Updated
pt-pt	Actualizado

en	Import
pt-pt	Importar

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
pt-pt	Template do Limiar '%s' %s Fracassou!

en	Update
pt-pt	Atualizar

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
pt-pt	Modelo de Limiar Modelo de Dados Subordinados Não Encontrado!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
pt-pt	O ID do modelo Threshold não foi definido ao tentar criar Graph e Threshold

en	The Threshold has been Ascknowledged.
pt-pt	O tipo de Limiar que será monitorado.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
pt-pt	Valores limiares elevados para aviso/alerta

en	Threshold Status
pt-pt	Status do limiar

en	Actions
pt-pt	Acções

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
pt-pt	Processar limiar

en	Disable Threshold
pt-pt	Desativar Limiar

en	Enable Threshold
pt-pt	Habilitar Limiar

en	To enable the Threshold, enable the Template first
pt-pt	Selecione um modelo de limiar

en	View Graph
pt-pt	Ver Gráfico

en	View Threshold History
pt-pt	Ver Histórico do Limiar

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
pt-pt	Lista(s) de notificação duplicada(s)

en	Resume Notifications for this breached Threshold
pt-pt	Eliminar lista(s) de notas

en	Acknowledgement Message
pt-pt	Reconhecimento

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
pt-pt	Nenhum conjunto de nomes

en	Hover over icons for help
pt-pt	Passe o mouse sobre os ícones para obter ajuda

en	A description for the Device
pt-pt	Uma descrição para o dispositivo

en	A Cacti unique identifier for the Device
pt-pt	Um identificador Cacti único para o dispositivo

en	The number of Graphs for this Device
pt-pt	O número de Gráficos para este Dispositivo

en	The number of Data Sources for this Device
pt-pt	O número de fontes de dados para este dispositivo

en	The status for this Device as of the last time it was polled
pt-pt	O status para este Dispositivo na última vez em que foi sondado

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
pt-pt	A última vez que Cacti encontrou um problema com este dispositivo. Pode ser maior do que o Uptime para o Dispositivo, se ele foi reinicializado entre os ciclos de sondagem Cacti

en	Uptime
pt-pt	Tempo de funcionamento

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
pt-pt	O tempo de atividade oficial do Dispositivo conforme relatado pelo SNMP

en	The official hostname for this Device
pt-pt	O nome de host oficial para este Dispositivo

en	Current (ms)
pt-pt	Corrente (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
pt-pt	O tempo de resposta atual para a verificação de disponibilidade de Cacti

en	Average (ms)
pt-pt	Média (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
pt-pt	O tempo de resposta médio para a verificação de disponibilidade de Cacti

en	Availability
pt-pt	Disponibilidade

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
pt-pt	A disponibilidade geral deste dispositivo desde a última reinicialização do contador em Cacti

en	Edit Device
pt-pt	Editar dispositivo

en	View Graphs
pt-pt	Ver gráficos

en	No Devices
pt-pt	Dispositivos

en	Not Up
pt-pt	Não Up

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
pt-pt	Threshold Log para [ %s ]

en	Log Entries
pt-pt	Entradas de log

en	Device
pt-pt	Dispositivo

en	Time
pt-pt	Tempo

en	Alert Value
pt-pt	Valor de alerta

en	Measured Value
pt-pt	Valor medido

en	No Threshold Logs Found
pt-pt	Nenhum registro de limiar encontrado

en	Entries
pt-pt	Registos

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
pt-pt	Não está autorizado a modificar um ou mais dos Limiares seleccionados

en	%s (%d Thresholds)
pt-pt	%s (%d Limiares)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para exportar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Limiar.

en	Export Template(s)
pt-pt	Exportar modelo(s)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para eliminar o(s) seguinte(s) Modelo(s) de Limiar.

en	Delete Template(s)
pt-pt	Eliminar modelo(s)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para reaplicar nomes sugeridos aos limites do(s) seguinte(s) modelo(s) de limiar.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
pt-pt	Reaplicar Nomes Sugeridos ao(s) Modelo(s)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Enable Template(s)
pt-pt	Eliminar modelo(s)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
pt-pt	Clique em 'Continuar' para desativar o(s) seguinte(s) Limiar(s).

en	Disable Template(s)
pt-pt	Eliminar modelo(s)

en	Threshold Template Creation Wizard
pt-pt	Assistente de criação de modelo de limiar

en	Data Source
pt-pt	Origem dos dados

en	Please select a Data Template
pt-pt	Selecione um Modelo de Dados

en	Please select a Data Source
pt-pt	Selecione uma fonte de dados

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
pt-pt	Pressione 'Criar' para criar seu Modelo de Limiar

en	Create
pt-pt	Criar

en	The Threshold Template requested can not be found
pt-pt	O limiar não existe

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
pt-pt	Forneça ao Modelo do Limiar um nome significativo.

en	Suggested Threshold Name
pt-pt	Nome do Limiar Sugerido

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
pt-pt	Forneça o nome sugerido para um Limiar criado usando este Modelo. As variáveis de substituição Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) e Input (|input_*|) podem ser usadas assim como |graph_title|para o título do gráfico.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
pt-pt	Modelo de dados que está a utilizar. (Isso não pode ser modificado)

en	Data Field
pt-pt	Campo de dados

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
pt-pt	Campo de dados que você está usando. (Isso não pode ser modificado)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
pt-pt	Se este Limiar será ou não verificado e alertado.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
pt-pt	Repita o alerta após este período de tempo ter passado desde o último alerta.

en	Min Trigger Duration
pt-pt	Duração mínima do acionamento

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
pt-pt	A quantidade de tempo que a fonte de dados deve estar em uma condição de violação para que um alerta seja gerado.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
pt-pt	O número de vezes que a fonte de dados deve estar em condição de violação antes de emitir um aviso.

en	Time Period Length
pt-pt	Duração do período de tempo

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
pt-pt	O número de vezes que a fonte de dados deve estar em situação de infracção antes da inserção de uma indicação.

en	Baseline Monitoring
pt-pt	Monitoramento de linha de base

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pt-pt	Especifica o desvio permitido em porcentagem para o limite superior Limiar. Se não estiver definido, o Limiar superior não será verificado.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pt-pt	Especifica o desvio permitido em porcentagem para o limite inferior Limiar. Se não estiver definido, o limite inferior Limiar não será verificado.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
pt-pt	Número de vezes consecutivas que a fonte de dados deve estar em uma condição de violação para que um alerta seja ativado.<br>Deixe vazio para usar o valor padrão (Padrão: %s ciclos

en	Percent Datasource
pt-pt	Porcentagem de origem de dados

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
pt-pt	Segundo item de origem de dados a ser utilizado como valor total para calcular a porcentagem a partir de.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
pt-pt	Uma expressão RPN é uma expressão RPN compatível com RRDtool. A sintaxe inclui todas as funções abaixo, além das expressões de substituição Device e Data Query, como <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Para utilizar uma fonte de dados na expressão RPN, é necessário utilizar a sintaxe: <span style="color:blue;">ds:dsname|</span>. Por exemplo, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> obterá o valor atual do tráfego_na Fonte de Dados para os arquivos RRD associados ao Gráfico. Qualquer Fonte de Dados para um Gráfico pode ser incluída.<br>Operadores Matemáticos: <span style="color:blue;">+, -, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funções: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operadores: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Funções de comparação: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.

en	Alert Email Subject
pt-pt	Emails de Alerta

en	Alert Email Body
pt-pt	Alerta Corpo do Email

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pt-pt	Esta é a mensagem que será exibida no topo de todos os avisos de Limiar (255 Char MAX). HTML é permitido, mas será removido apenas para Emails de texto. Existem vários descritores que podem ser usados.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Body
pt-pt	Alerta Corpo do Email

en	Notification List Read Only
pt-pt	Apenas lista de notas

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
pt-pt	Se marcada, a notificação de Limiar será enviada para o seu syslog local.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
pt-pt	Gravidade a utilizar para os alertas. (Baixo impacto -> Impacto crítico)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
pt-pt	Esta é uma lista de contas que serão notificadas quando este Limiar for violado.<br><br><br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
pt-pt	Você pode especificar aqui Emails extras para receber alertas para esta fonte de dados (separados por vírgulas)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
pt-pt	Você pode especificar aqui Emails extras para receber avisos para esta fonte de dados (separados por vírgulas)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
pt-pt	A criação do gráfico falhou para o modelo de limiar

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
pt-pt	Meses, %d Dias, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos (Média)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
pt-pt	Meses, %d Dias, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
pt-pt	Dias, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos (Média)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
pt-pt	Dias, %d Horas, %d Minutos, %d Segundos

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
pt-pt	%d Horas, %d Minutos, %d Segundos (Média)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
pt-pt	Horas, minutos, segundos

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
pt-pt	Minutos, %d Segundos (Média)

en	%d Minutes, %d Seconds
pt-pt	%d Minutos, %d Segundos

en	%d Seconds (Average)
pt-pt	%d Segundos (Média)

en	%d Seconds
pt-pt	%d Segundos

en	DS Name
pt-pt	Nome DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.

en	Import Template from Local File
pt-pt	Importar modelo do arquivo local

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
pt-pt	Se o ficheiro XML contendo dados do Template Threshold estiver localizado na sua máquina local, seleccione-o aqui.

en	Import Template from Text
pt-pt	Importar modelo do texto

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
pt-pt	Se você tiver o arquivo XML contendo dados do Modelo Limite como texto, você pode colá-lo nesta caixa para importá-lo.

en	Import Results
pt-pt	Importar resultados

en	Cacti has imported the following items:
pt-pt	Cacti importou os seguintes itens:

en	Import Threshold Templates
pt-pt	Importar modelos de limiar

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	NOTE:
pt-pt	NOTA:

en	ERROR:
pt-pt	ERRO:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
pt-pt	Limiar(es) Já existe(m) - Não foi criado(s) limiar(es)

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
pt-pt	Assistente de criação de limites [ Selecione um tipo de limite]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
pt-pt	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
pt-pt	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ] (Assistente de criação de limites)

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
pt-pt	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ] (Assistente de criação de limites)

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
pt-pt	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ] (Assistente de criação de limites)

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
pt-pt	Assistente de criação de limites [ Selecione um modelo de limite]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
pt-pt	Threshold Creation Wizard [ Pressione 'Create' para criar seu Threshold ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
pt-pt	Assistente de criação de limites [ Selecione uma fonte de dados ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
pt-pt	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ] (Assistente de criação de limites)

en	Threshold Creation Criteria
pt-pt	Critérios de Criação de Limiares

en	Create Type
pt-pt	Criar tipo

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
pt-pt	Selecione um Tipo de Limiar a ser utilizado para criar este Limiar.

en	Select a Threshold Type
pt-pt	Selecione um Tipo de Limiar

en	Non Templated
pt-pt	Não Templates

en	Threshold Template
pt-pt	Modelo de limiar

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
pt-pt	Selecione um Modelo de Limiar no qual o Gráfico e o Limiar serão baseados.

en	Graph Template
pt-pt	Modelo de gráfico

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
pt-pt	Seleccione um Modelo de Gráfico a utilizar para o Gráfico a ser criado.

en	Select a Graph Template
pt-pt	Selecione um modelo de gráfico

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
pt-pt	Selecione um Dispositivo a ser usado para o Limite e Gráfico a serem criados.

en	Select a Device
pt-pt	Selecione um dispositivo

en	Select and Available Item
pt-pt	Selecionar e item disponível

en	Data Query Item
pt-pt	Item de consulta de dados

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
pt-pt	Selecione a linha aplicável da Consulta de dados para o Gráfico e Limiar.

en	Creation Notes
pt-pt	Notas de criação

en	Important Note:
pt-pt	Nota importante:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
pt-pt	Este Limiar irá NÃOser Gabaritado. Ao usar a opção Modelo Limiar, você será solicitado a fornecer um Modelo Limiar, Modelo de Gráfico, Dispositivo e possivelmente informações de item de consulta de dados antes de receber o prompt 'Criar', e nesse momento, se qualquer informação de Gráficos ou Fonte de Dados substituível for permitida no nível do Modelo de Gráfico e Fonte de Dados, você será solicitado a fazê-lo. Em seguida, ao pressionar o botão "Criar", tanto o Gráfico como o Limiar serão criados simultaneamente.

en	Graph
pt-pt	Gráfico

en	Select the Graph for the Threshold.
pt-pt	Selecione o Gráfico para o Limiar.

en	Select a Graph
pt-pt	Selecione um gráfico

en	Select a Data Source for the Threshold.
pt-pt	Selecione uma fonte de dados para o Limiar.

en	Select a Data Source
pt-pt	Selecione uma fonte de dados

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
pt-pt	Este Limiar NÃO será Templado e só funcionará em Gráficos existentes. Se você deseja criar o gráfico e o limiar simultaneamente, selecione Modelo de limiar no menu suspenso e continue até que o botão 'Criar' apareça.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
pt-pt	Este Limiar irá NÃOser Gabaritado. Você pode selecionar Por Gráfico onde você selecionará um Dispositivo, Gráfico e Fonte de Dados existentes antes de criar seu Limiar, ou você pode selecionar Modelo de Limiar que permitirá que você crie um Limiar Não Modelado e o Gráfico correspondente simultaneamente.

en	Selected Graph
pt-pt	Gráfico selecionado

en	Created graph: %s
pt-pt	Gráfico criado: %s