en	Indefinitely
pl	Nieokreślony

en	%d Month
pl	%d miesiąc

en	%d Months
pl	%d miesiące

en	%d Year
pl	%d rok

en	From %d Hour Ago
pl	Co %d godzin

en	From %d Hours Ago
pl	Co %d godzin

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
pl	Codziennie %dni

en	From %d Week Ago
pl	%d Tydzień

en	From %d Weeks Ago
pl	Co tydzień

en	From %d Month Ago
pl	%d miesiąc

en	From %d Months Ago
pl	%d miesiące

en	From %d Year Ago
pl	%d rok

en	From %d Years Ago

en	Down
pl	W dół

en	Error
pl	Błąd

en	Recovering
pl	Odzyskiwanie

en	Up
pl	Do góry

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Disabled
pl	Wyłączone

en	Not Monitored
pl	Nie monitorowane

en	Notify - Alert
pl	Powiadomienie - Alert

en	Alert
pl	Alarm

en	Notify - Alert2Warning
pl	Powiadomienie - Alert2 Ostrzeżenie

en	Alert2Warn
pl	Alert-Warn

en	Notify - Warning
pl	Powiadomienie - ostrzeżenie

en	Warning
pl	Ostrzeżenie

en	Notify - Re-Trigger
pl	Powiadomienie - ponowne wyzwalanie

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
pl	Powiadomienie - Restoralizacja

en	Restoral
pl	Restoralizacja

en	Event - Alert Trigger
pl	Zdarzenie - wyzwalacz alarmu

en	Alert Event
pl	Ustawienia alarmów

en	Event - Warning Trigger
pl	Zdarzenie - wyzwalacz ostrzeżenia

en	Warning Event
pl	Ostrzeżenie

en	Event - Restoral
pl	Wydarzenie - Restoralizacja

en	Restoral Event
pl	Impreza Restoralna

en	Event - Acknowledge
pl	Potwierdzenie

en	Acknowledge Event
pl	Potwierdzenie

en	Restore
pl	Przywróć

en	Alert Trigger
pl	Wyzwalacz alarmu

en	Warn Trigger
pl	Ostrzeżenie Wyzwalacz

en	Alert-Warn

en	Acknowledgment
pl	Podziękowania

en	Baseline Alert
pl	Alert bazowy

en	Notice
pl	Powiadomienie

en	Ok

en	Emergency
pl	Awarja

en	Critical
pl	Krytyczny

en	Info
pl	Informacja

en	Debug
pl	Uruchamianie

en	Never
pl	Nigdy

en	Every Minute
pl	Każda minuta

en	Every %d Minutes
pl	Co %d minutę/minut

en	Every Hour
pl	Co godzine

en	Every %d Hours
pl	Co %d godzin

en	Every Day
pl	codziennie

en	Every %d Days
pl	Codziennie %dni

en	Every Week
pl	Raz na tygodzień

en	Every %d Weeks
pl	Co tydzień

en	Every Month
pl	Raz na miesiąc

en	%d Minute
pl	%d minuta

en	%d Minutes
pl	%d minut

en	%d Hour
pl	%d godzina

en	%d Hours
pl	%d godzin

en	%d Day
pl	%d dzień

en	%d Days
pl	%d dni

en	%d Week
pl	%d Tydzień

en	%d Weeks
pl	%d tygodni

en	%0.1f Hours
pl	%0,1f Godziny

en	Every Polling
pl	Każda ankieta

en	Every %d Pollings
pl	Każdy %d Pollings

en	%d Polling

en	%d Pollings
pl	%d Zanieczyszczenia

en	High / Low
pl	Wysoki / Niski

en	Baseline Deviation
pl	Odchylenie bazowe

en	Time Based
pl	Czasowe

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
pl	Odchylenie UP

en	%% Deviation CF [TIP]
pl	Odchylenie UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
pl	Wartość ostrzeżenia

en	Absolute Val of CF [TIP]
pl	Wartość ostrzeżenia

en	%% Deviation Avg [AOT]
pl	Odchylenie UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
pl	Odchylenie UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
pl	Wartość ostrzeżenia

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
pl	Wartość ostrzeżenia

en	Exact Value
pl	Dokładna wartość

en	CDEF

en	Percentage
pl	Procent

en	RPN Expression
pl	Wyrażenie RPN

en	Upper + Lower bytes
pl	Górne + dolne bajty

en	Acknowledge
pl	Potwierdzenie

en	Suspend Notifications
pl	Powiadomienia SNMP

en	Resume Notifications
pl	Powiadomienia SNMP

en	Delete
pl	Usuń

en	Enable
pl	Włącz

en	Disable
pl	Wyłącz

en	Reapply Suggested Names
pl	Ponownie zastosuj sugerowane nazwy

en	Propagate Template
pl	Szablon propagatu

en	Export
pl	Eksport

en	Threshold Mail
pl	Próg

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
pl	Próg

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
pl	%d dni

en	> %d Devices
pl	Urządzenia

en	> %d%%% of Devices Globally

en	> %d Devices in a Site
pl	Urządzenia

en	> %d%%% of Devices in a Site

en	SNMP not in use
pl	SNMP nieużywany

en	N/A
pl	N/D

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
pl	Informacja o urządzeniach: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) zwrócony ze stanu DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
pl	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br>Potencjalna odpowiedź ping: <CUR_TIME> ms<br>Średnia odpowiedź systemu : <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data UP: <LAST_FAIL><br>Devices Poprzednio DOWN dla: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>.

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
pl	Błąd urządzeń: <Pismo> (<HOSTNAME>) jest w dół

en	DOWN
pl	DÓŁ

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
pl	Błąd systemu : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) jest <DOWN/UP><br><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Średnia odpowiedź systemu : <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Data ostatnia sprawdzona w dół : <LAST_FAIL><br>Urządzenia wcześniej UP dla: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>.

en	Thresholds
pl	Progi

en	(actions)
pl	Akcje

en	(edit)
pl	(edytuj)

en	(save)
pl	Zapisz

en	(add)
pl	(dodaj)

en	Threshold Logs
pl	Progi

en	Device Status
pl	Status Urządzenia

en	Thresholds - Failures
pl	Progi - niepowodzenia

en	Thresholds - Normal
pl	Progi - normalne

en	Thresholds - Recovering
pl	Progi - odzyskiwanie

en	Recent Thresholds
pl	Ostatnie progi

en	Recent Device Failures
pl	Niedawne awarie urządzenia

en	Threshold Templates
pl	Szablony progów

en	Threshold Template Import
pl	Próg Import szablonu Import

en	Notification Lists
pl	Listy notyfikacji

en	Notification Lists (edit)
pl	Listy notyfikacji (edytować)

en	Notification Queue
pl	Wykaz zgłoszeniowy

en	Management
pl	Zarządzanie

en	Templates
pl	Szablony

en	Threshold
pl	Próg

en	A template with that Data Source already exists!
pl	Szablon z tym źródłem danych już istnieje!

en	Configure Thresholds
pl	Konfiguracja progów

en	Configure Threshold Templates
pl	Konfiguracja szablonów progów

en	Manage Notification Lists
pl	Zarządzanie listami notyfikacji

en	View Thresholds
pl	Zobacz progi

en	Normal User
pl	Zwykły użytkownik

en	Template Editor
pl	Edytor Szablonu

en	General Administration
pl	Administracja ogólna

en	Device Up/Down Notification Settings
pl	Ustawienia powiadamiania o urządzeniach w górę/w dół

en	Threshold Up/Down Email Notification
pl	Powiadomienie o wartości progowej w górę/w dół

en	Global List
pl	Lista ogólna

en	List Below
pl	Lista poniżej

en	Global and List Below
pl	Lista globalna i lista poniżej

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
pl	Która(e) lista(y) powiadomień powinna(y) zostać powiadomiona(e) o zdarzeniach typu Device Up/Down?

en	Notification List
pl	Wykaz zgłoszeniowy

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
pl	Dodatkowy adres e-mail, oddzielony przecinkami dla wielu wiadomości e-mail.

en	Host Failure Count
pl	Liczba awarii hosta

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
pl	Liczba interwałów odpytywania na tym hoście musi być wyłączona, zanim Thold zarejestruje błąd i zgłosi host jako wyłączony. Wartość domyślna to 0 (użyj ustawienia Cacti)

en	Use Cacti Setting
pl	Ustawienia linii podstawowej

en	%d Polling Interval
pl	%d Polling

en	%d Polling Intervals
pl	%d Zanieczyszczenia

en	Alerting/Thold
pl	Alert/Thold

en	General
pl	Ogólne

en	Disable All Thresholds
pl	Wyłącz wszystkie progi

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
pl	Zaznaczenie tego pola wyłączy Alertowanie na wszystkich Progach. Można ich używać, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji sieci.

en	Auto Create Thresholds
pl	Automatyczne tworzenie progów

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
pl	Jeśli jest wybrana, podczas pracy w trybie automatyzacji lub podczas tworzenia/zapisywania urządzenia, zostaną utworzone wszystkie wartości progowe powiązane z szablonem urządzenia.

en	Consider Unknown Data as Zero
pl	Traktuj nieznane dane jako zero

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
pl	Podczas sprawdzania progów, jeśli źródło danych zwraca nieznane dane („U”), podczas sprawdzania progu należy traktować tę wartość jako zero.

en	Default Management Status
pl	Status zarządzania domyślnego

en	Default Threshold management filter status.
pl	Domyślny stan filtra zarządzania progiem.

en	Any
pl	Dowolny

en	Breached or Triggered
pl	Ostrzeżenie Wyzwalacz

en	Breached
pl	Naruszony

en	Triggered
pl	Wyzwolony

en	Enabled
pl	Włączone

en	Empty ifHighSpeed Default

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
pl	Przy obliczaniu progów wyrażeń, jeśli ifHighSpeed i ifSpeed powracają do zera, należy zamiast tego użyć następującego ustawienia ifHighSpeed. Domyślnie ifHighSpeed to 10000 dla interfejsów 10GE.

en	Notification Preferences
pl	Zestawy wstępnych powiadomień SNMP

en	Disable Legacy Notifications
pl	Powiadomienia o niepełnosprawności

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
pl	Zaznaczenie tego pola wyłączy Legacy Alerting na wszystkich Progach. Legacy Alerting jest zdefiniowany jako każde określone powiadomienie e-mail, które nie jest związane z listą powiadomień.

en	Threshold Notification Templated
pl	Szablon progu

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
pl	Jeśli zaznaczone, podczas tworzenia w szablonie progu, jego ustawienia powiadomień będą domyślnie należały do szablonu progu.

en	Enable Command Execution
pl	Włącz wykonanie polecenia

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
pl	Zaznaczenie tego pola umożliwi uruchamianie poleceń w przypadku naruszenia progu i zdarzeń restoralnych.

en	Enable Per Thold Notification
pl	Włącz powiadomienie o czasie trwania

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
pl	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi zachowanie niestandardowych ciał e-mailowych dla progów.

en	Enable Notification Queue
pl	Włącz powiadomienie o czasie trwania

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
pl	Wykaz powiadomień ostrzegawczych

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
pl	Daemon progu

en	Enable Threshold Daemon
pl	Włącz Daemon progu

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
pl	Zaznaczenie tego pola umożliwi użycie dedykowanego demona Threshold. Może to być wykorzystane do zwiększenia wydajności systemu i/lub dystrybucji monitorowania progów na osobny serwer.

en	Force Threshold Daemon Debug
pl	Daemon progu

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
pl	Ustawienia powiadamiania o urządzeniach w górę/w dół

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
pl	Jeśli demon Tholda nie działa, wyślij powiadomienie e-mail z tą częstotliwością.

en	Every %d Hour
pl	Co %d godzin

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
pl	Maksymalna liczba równoległych procesów, które mogą być obsługiwane przez Daemon Threshold.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
pl	Logowanie

en	Log Threshold Breaches
pl	Naruszenie progu kłód

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
pl	Włączenie rejestrowania wszystkich awarii progu do dziennika kaktusów.

en	Show Data Source in Log
pl	Pokaż źródło danych w dzienniku

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
pl	Pokaż nazwę źródła danych w dzienniku, jeśli nie ma jej w dzienniku.

en	Log Threshold Changes
pl	Zmiany wartości progowej dziennika

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
pl	Włączenie rejestrowania wszystkich zmian wartości progowych w dzienniku kaktusów.

en	Debug Log
pl	Zapis debugowania

en	Enable logging of debug messages with Threshold
pl	Włączanie rejestrowania debugowania wiadomości z Threshold

en	Alert Log Retention
pl	Zachowanie rejestru alarmowego

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
pl	Zachowaj dzienniki progowe dla tej liczby dni.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
pl	Traktuj nieznane dane jako zero

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
pl	Traktuj nieznane dane jako zero

en	Syslog Settings
pl	Ustawienia logu systemowego

en	Syslog Enabled

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
pl	Jeśli jest zaznaczone, podczas tworzenia nowego progu, domyślnie nowe zdarzenia progu będą wysyłane do lokalnego syslogu. To ustawienie jest ustawieniem wstępnym. Ustawienia wartości progowych dyktują rzeczywistą kontrolę syslogu.

en	Default Priority/Level
pl	Domyślny priorytet/poziom

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
pl	Jest to domyślny priorytet/poziom, którego Thold będzie używać do wysyłania wiadomości syslog. To ustawienie jest ustawieniem wstępnym. Ustawienia wartości progowych dyktują rzeczywistą kontrolę syslogu.

en	Default Facility
pl	Instrument domyślny

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
pl	Jest to domyślna funkcja, której Thold będzie używać do wysyłania wiadomości syslog. To ustawienie jest ustawieniem wstępnym. Ustawienia wartości progowych dyktują rzeczywistą kontrolę syslogu.

en	Alert Presets
pl	Ustawienia alarmów

en	Weekend exemptions
pl	Zwolnienia w weekendy

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
pl	Jeśli to jest zaznaczone, Thold nie będzie działać w weekendy.

en	Default Trigger Count
pl	Domyślna liczba wyzwalaczy

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
pl	Domyślna liczba kolejnych przypadków, w których źródło danych musi naruszać wartość progową, aby alarm został podniesiony.

en	Re-Alerting
pl	Ponowne ostrzeganie

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
pl	Powtórzyć Alert po określonej liczbie cykli pomiarowych.

en	Baseline Presets
pl	Wstępne ustawienia linii podstawowej

en	Baseline Time Range Default
pl	Zakres czasu bazowego Domyślne ustawienie

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
pl	Jest to wartość domyślna używana przy tworzeniu progów lub szablonów.

en	Baseline Trigger Count
pl	Podstawowa liczba wyzwalaczy

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
pl	Domyślna liczba kolejnych przypadków, w których źródło danych musi być niezgodne z obliczonym progiem bazowym, aby można było podnieść alarm.

en	Baseline Deviation Percentage
pl	Odchylenie bazowe Procent

en	SNMP Notification Options
pl	Powiadomienia SNMP

en	SNMP Notifications
pl	Powiadomienia SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
pl	Do odbiorników powiadomień SNMP będą wysyłane komunikaty stanu progowego (informujące/pułapki). Obejmuje to domyślnie ustawione Alerty, Ostrzeżenia i Pułapki przywracania. Uwaga: Ta funkcja wymaga wtyczki Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
pl	Wyłącz powiadomienia ostrzegawcze

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
pl	Jeśli jest to zaznaczone, Threshold nie wyśle powiadomienia o przekroczeniu wartości progowej ostrzeżenia.

en	Disable Restoration Notifications
pl	Powiadomienia o wyłączeniu przywracania stanu poprzedniego

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
pl	Jeśli to pole jest zaznaczone, Threshold nie wyśle powiadomienia, gdy Threshold powróci do normalnego stanu.

en	Emailing Options
pl	Opcje poczty elektronicznej

en	Send Emails with Urgent Priority
pl	Wysyłaj e-maile z pilnym priorytetem

en	Allows you to set Emails with urgent priority
pl	Umożliwia ustawienie pilnego priorytetu wiadomości e-mail

en	Send Alerts as Text
pl	Wyślij ostrzeżenia jako tekst

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
pl	Jeśli jest zaznaczone, spowoduje to, że wszystkie powiadomienia będą wysyłane jako zwykłe wiadomości tekstowe bez wykresu. Domyślnie jest to HTML Emails z wykresem osadzonym w Emailu.

en	Send Email separately for each address
pl	Wyślij e-mail oddzielnie dla każdego adresu

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
pl	Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wszystkie e-maile będą wysyłane osobno dla każdego adresu.

en	From Email Address
pl	Adres e-mail Nadawcy

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
pl	Jest to adres e-mail, z którego będzie wyświetlany próg.

en	From Name
pl	Imię i nazwisko nadawcy

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
pl	Jest to rzeczywista nazwa, z której będzie wyświetlany Próg.

en	Device Notification Options
pl	Opcje powiadamiania o urządzeniu

en	Enable Notifications
pl	Włącz powiadomienie o czasie trwania

en	Enable Dead/Recovering host notification
pl	Włącz powiadomienie Dead/Recovering hosta

en	Notification Single Email
pl	Ustawienia powiadomień

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
pl	Opcje powiadamiania o urządzeniu

en	Notification Delay
pl	Wykaz zgłoszeniowy

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
pl	Opcje powiadamiania o urządzeniu

en	Global Notification Email
pl	Dead Device Notifications Email

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
pl	Jest to adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o usuniętym urządzeniu, jeśli zostanie wybrana Lista powiadomień globalnych.

en	Down Subject
pl	Urządzenie w dół Temat

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
pl	Jest to temat wiadomości e-mail, który będzie używany dla komunikatów urządzenia w dół.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
pl	Błąd urządzenia: <Pismo> (<HOSTNAME>) jest w dół

en	Down Message
pl	Komunikat Down Device

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany jako treść komunikatu dla wszystkich komunikatów UP/Dół urządzenia (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
pl	Błąd systemu : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) jest <DOWN/UP><br><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Średnia odpowiedź systemu: <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data: <LAST_FAIL><br>Device Poprzednio UP dla: <DOWNTIME><br><br>NOTES: <NOTES><br>Urządzenia UWAGI: <GŁOSOWANIA>.

en	Recovering Subject
pl	Przedmiot urządzenia do odzysku

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
pl	Jest to temat wiadomości e-mail, który będzie używany do odzyskiwania wiadomości o urządzeniach.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
pl	Zawiadomienie o urządzeniu: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) zwrócony ze stanu DOWN

en	Recovering Message
pl	Komunikat o odzyskaniu urządzenia

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany jako treść komunikatu dla wszystkich komunikatów UP/Dół urządzenia (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
pl	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br><br>Potencjalna odpowiedź ping: <CUR_TIME> ms<br>Średnia odpowiedź systemu: <AVG_TIME> ms<br> Dostępność systemu: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Niedawno sprawdzona data UP: <LAST_FAIL><br><br>Device Poprzednio DOWN dla: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>Nie dotyczy: <NOTES><br>NOTE><br>Urządzenia Notes: <GŁOSOWANIA>.

en	Status Change Command
pl	Polecenie zmiany stanu

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany jako treść komunikatu dla wszystkich komunikatów UP/Dół urządzenia (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
pl	Domyślne ustawienia komunikatu alarmowego/ostrzegawczego

en	Threshold Alert Message
pl	Komunikat alertu progowego

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich alertów progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
pl	Został wydany alert, który wymaga Państwa uwagi. <br><br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
pl	Komunikat ostrzegawczy progu

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
pl	Zostało wydane ostrzeżenie, które wymaga Twojej uwagi. <br><br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
pl	Komunikat alertu progowego

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
pl	Został wydany alert, który wymaga Państwa uwagi. <br><br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	Thold

en	Duplicate
pl	Duplikuj

en	Associate
pl	Współpracownik

en	Disassociate
pl	dysocjacjacja

en	Devices
pl	Urządzenia

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć listy powiadomień. Każde urządzenie(-a) lub próg(-y) powiązane z listą(-ami) zostaną przywrócone do wartości domyślnych.

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Continue
pl	Kontynuuj

en	Delete Notification List(s)
pl	Skreślenie listy(-ów) zgłoszeniowej(-ych)

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby powtórzyć poniższą listę(y) powiadomień.

en	New List Name
pl	Nowa nazwa listy

en	New Notification List
pl	Nowy wykaz notyfikacji

en	Duplicate Notification List(s)
pl	Podwójny(-e) wykaz(-y) notyfikacji

en	%s Threshold Template(s)
pl	%s Progi Wzór(-i)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby dołączyć listę zgłoszeniową '%s' z poniższym(-i) szablonem(-ami) progowym(-i).

en	No Change
pl	Bez zmian

en	Notification List Only
pl	Tylko lista zgłoszeniowa

en	Notification List, Retain Other Settings
pl	Lista powiadomień, Zachowaj inne ustawienia

en	Warning Membership:
pl	Ostrzeżenie o członkostwie:

en	Alert Membership:
pl	Członkostwo w systemie Alert:

en	Associate Notification List(s)
pl	Lista(-y) notyfikacji towarzyszącej(-e)

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć listę zgłoszeniową '%s' z poniższego(-ych) szablonu(-ów) progów.

en	Remove List
pl	Usuń listę

en	Disassociate Notification List(s)
pl	Lista(-y) notyfikacji dysocjujących

en	%s Threshold(s)
pl	%s Próg (progi)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby powiązać listę zgłoszeniową '%s' z poniższym progiem (progami).

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć listę zgłoszeniową '%s' z poniższych progów.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby powiązać listę zgłoszeniową "%" z urządzeniem(-ami) poniżej.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
pl	Możesz również skojarzyć progi urządzeń. Jednak te progi urządzeń muszą pozwolić na nadpisanie listy powiadomień Thrshold.

en	Notification and Global Lists
pl	Powiadomienie i listy globalne

en	Resulting Membership:
pl	Wynikające z tego członkostwo:

en	Device Threshold Warning Membership:
pl	Ostrzeżenie o członkostwie:

en	Device Threshold Alert Membership:
pl	Komunikat alertu progowego

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć listę zgłoszeniową "%" z poniższej(-ych) listy urządzeń.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
pl	Możesz także odłączyć progi urządzeń. Jednak te progi urządzeń muszą pozwolić na nadpisanie listy powiadomień Thrshold.

en	[edit: %s]
pl	[edytuj: %s] [edytuj: %s].

en	[new]
pl	nowy] [nowy].

en	List General Settings
pl	Ustawienia ogólne listy

en	Name
pl	Nazwa

en	Enter a name for this Notification List.
pl	Wprowadź nazwę dla tej listy powiadomień.

en	Description
pl	Opis

en	Enter a description for this Notification List.
pl	Wprowadź opis tej listy powiadomień.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
pl	Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
pl	Wprowadź oddzieloną przecinkiem listę adresów e-mail dla tej listy powiadomień.

en	BCC Email Addresses
pl	Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
pl	Wprowadź oddzieloną przecinkiem listę adresów e-mail dla tej listy powiadomień.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
pl	Połączone urządzenia

en	Search
pl	Szukaj

en	Site
pl	Lokalizacja

en	None
pl	Brak

en	Device Template
pl	Usuń szablon(y)

en	Default
pl	Domyślny

en	Associated
pl	Powiązany

en	Go
pl	Idź

en	Set/Refresh Filters
pl	Ustaw / odśwież filtry

en	Clear
pl	Wyczyść

en	Clear Filters
pl	Wyczyść filtry

en	ID

en	Status

en	Associated Lists
pl	Listy Stowarzyszone

en	Graphs
pl	Wykresy

en	Data Sources
pl	Źródła danych

en	Hostname
pl	Nazwa hosta

en	Current List Only
pl	Tylko aktualna lista

en	Current and Global List(s)
pl	Bieżący i globalny(-e) wykaz(-y)

en	No Associated Devices Found
pl	Nie znaleziono powiązanych urządzeń

en	Associated Thresholds
pl	Powiązane progi

en	Template
pl	Szablon

en	State
pl	Województwo

en	All
pl	Wszystkie

en	Warning Lists
pl	Listy ostrzegawcze

en	Alert Lists
pl	Listy alarmowe

en	Type
pl	Typ

en	Templated
pl	Szablonowany

en	No
pl	Nie

en	Yes
pl	Tak

en	baseline-LOW
pl	Bazylea - NISKI

en	baseline-HIGH
pl	Bazylea - WYSOKA WYSOKOŚĆ

en	Select Users
pl	Wybierz użytkowników

en	Specific Emails
pl	Specyficzne wiadomości e-mail

en	Current List
pl	Bieżąca lista

en	Unknown Threshold
pl	Nieznany Próg

en	Log Only
pl	Tylko rejestr

en	Editable
pl	Do edycji

en	Read Only
pl	Tylko do odczytu

en	No Thresholds Found
pl	Nie znaleziono rejestrów progowych

en	Associated Templates
pl	Powiązane szablony

en	Rows
pl	Wiersze

en	Unknown Template
pl	Nieznany szablon

en	No Threshold Templates
pl	Bez szablonów progów

en	Lists
pl	Listy

en	List Name
pl	Nazwa listy

en	Emails
pl	Emaile

en	No Notification Lists
pl	Brak list notyfikacyjnych

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
pl	Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby powtórzyć poniższą listę(y) powiadomień.

en	Delete Notification
pl	Skreślenie listy(-ów) zgłoszeniowej(-ych)

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
pl	Powiadomienia o awarii urządzenia

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
pl	Powiadomienia SNMP

en	Resume

en	Resume Notification Processing
pl	Powiadomienia SNMP

en	Purge

en	Purge Notification Queue
pl	Zestawy wstępnych powiadomień SNMP

en	Notifications
pl	Wykaz zgłoszeniowy

en	The supported notification topic.
pl	Szablon progu

en	Event Description
pl	Opis wydarzenia

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
pl	Liczba źródeł danych dla tego urządzenia

en	The Notification List used if any.
pl	Tylko lista zgłoszeniowa

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
pl	Oficjalny czas sprawności urządzenia zgłoszony przez SNMP

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
pl	Błąd

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
pl	Czas

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
pl	Błąd

en	Success

en	No Notifications
pl	Powiadomienia SNMP

en	Off
pl	Wyłącz

en	On
pl	Włącz

en	Toggle Threshold VRULES %s
pl	Próg przełączania VRULES %s

en	Create Threshold
pl	Tworzenie progu

en	Alert Hi for %s (%s)
pl	Alert Cześć dla%s (%s)

en	Alert Low for %s (%s)
pl	Alert niski dla%s (%s)

en	Warning Hi for %s (%s)
pl	Listy ostrzegawcze

en	Warning Low for %s (%s)
pl	Listy ostrzegawcze

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
pl	Alert Cześć dla%s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
pl	Alert niski dla%s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
pl	Ostrzeżenie Cześć dla%s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
pl	Ostrzeżenie o niskim poziomie dla%s (%s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
pl	Wartości progowe Alert/Wartości ostrzegawcze

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby zastosować wszystkie odpowiednie progi dla tych urządzeń.

en	Create Threshold from Data Source
pl	Tworzenie wartości progowej na podstawie źródła danych

en	Auto-create Thresholds
pl	Automatyczne tworzenie progów

en	Created %s thresholds
pl	Utworzony próg: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
pl	Nie utworzono progu (progów). Albo już istnieją, albo nie znaleziono pasujących kombinacji.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
pl	Nie utworzono progu (progów). Nie znaleziono szablonu (progów).

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
pl	Następujące źródła danych nie mają przypisanych szablonów progów

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby utworzyć progi dla tych źródeł danych?

en	Available Threshold Templates
pl	Dostępne szablony progów

en	Select a Threshold Template
pl	Wybierz szablon progu

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
pl	Nie ma szablonów progów związanych z następującymi źródłami danych

en	Create Threshold from Template
pl	Tworzenie progu z szablonu

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
pl	Poniższe wykresy nie mają przypisanych szablonów progów

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
pl	Naciśnij 'Kontynuuj', jeśli chcesz utworzyć Próg (progi) dla tych wykresów

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
pl	Nie ma szablonów progów związanych z następującymi wykresami

en	Associated Threshold Templates
pl	Powiązane szablony progów

en	Threshold Exists
pl	Próg Istnieje

en	Threshold Does Not Exist
pl	Próg nie istnieje

en	Delete Threshold Template Association
pl	Wybierz szablon progu

en	No Associated Threshold Templates.
pl	Brak szablonów powiązanych progów.

en	Add Threshold Template
pl	Dodaj szablon progu

en	Add
pl	Dodaj

en	Add Threshold Template to Device
pl	Dodaj szablon progu do szablonu urządzenia

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć poniższy szablon progu zostanie oddzielony od szablonu urządzenia.

en	Threshold Template Name: %s
pl	Nazwa szablonu progów: %s

en	Remove Threshold Template
pl	Usuń szablon progu

en	Add Threshold Template to Device Template
pl	Dodaj szablon progu do szablonu urządzenia

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć poniższy szablon progu zostanie oddzielony od szablonu urządzenia.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
pl	Albo Brak szablonów, albo Progi Już istnieją - nie utworzono żadnych progów.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
pl	Nie jesteś upoważniony do modyfikowania jednego lub więcej z wybranych progów

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
pl	Kliknąć 'Usuń', aby usunąć następujący(-e) próg(-y).

en	Delete Threshold(s)
pl	Usuń Próg (progi)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby włączyć następujące wartości progowe.

en	Enable Threshold(s)
pl	Włączyć Próg (progi)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące wartości progowe.

en	Disable Threshold(s)
pl	Wyłączyć Próg (progi)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby ponownie zastosować sugerowaną nazwę (nazwy) do następującego(-ych) progu(-ów).

en	Apply Suggestion
pl	Zastosuj sugestię

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby zaktualizować następujący próg (progi) wraz ze szczegółami ich szablonów skojarzonych.

en	Reapply Template
pl	Szablon powtórnego zastosowania

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
pl	Kliknij „Kontynuuj”, aby potwierdzić następujące progi. Progi, które na to nie pozwalają lub które nie są wyzwalane, zostaną zignorowane.

en	Acknowledge Threshold(s)
pl	Szablon(-y) potwierdzenia

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
pl	Kliknij przycisk „Kontynuuj”, aby wznowić powiadomienia dla następujących progów. Progi, które na to nie pozwalają lub które nie są wyzwalane, zostaną zignorowane.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
pl	Skreślenie listy(-ów) zgłoszeniowej(-ych)

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
pl	Kliknij przycisk „Kontynuuj”, aby zawiesić powiadomienia dla następujących progów. Progi, które na to nie pozwalają lub które nie są wyzwalane, zostaną zignorowane.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
pl	Podwójny(-e) wykaz(-y) notyfikacji

en	Invalid action detected, can not proceed
pl	Wykryto nieprawidłowe działanie, nie można kontynuować

en	Threshold Management
pl	Zarządzanie progami

en	Apply Filters
pl	Zastosuj filtry

en	Return to Defaults
pl	Powrót do domyślnych ustawień

en	Data Template
pl	Szablon danych

en	Disabled at Template
pl	Szablon danych

en	Disabled at Threshold
pl	Próg wyłączenia

en	Ack Required
pl	Ack Wymagane

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
pl	Aktualne

en	The last measured value for the Data Source
pl	Ostatnia zmierzona wartość dla źródła danych

en	High
pl	Wysoki

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
pl	Wysokie wartości ostrzeżenia / alertu. UWAGA: Wartości linii bazowej są procentami, wszystkie inne wartości są wartościami wyświetlanymi, które mogą być modyfikowane przez cdef.

en	Low
pl	Niski

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
pl	Wartości Low Warning / Alert. UWAGA: Wartości linii bazowej są procentami, wszystkie inne wartości są wartościami wyświetlanymi, które mogą być modyfikowane przez cdef.

en	Trigger
pl	Wyzwalacz

en	Duration
pl	Czas trwania

en	Repeat
pl	Powtórz

en	In State
pl	Województwo

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
pl	Czas, przez jaki źródło danych musi naruszać próg, aby ostrzeżenie zostało podniesione.

en	Acknowledgment required for this Threshold
pl	Potwierdzenie wymagane dla tego progu

en	No [Template:Thold]
pl	Nie szablonowane

en	No [Template]
pl	(brak szablonów)

en	No [Thold]
pl	Progi

en	%d Triggers
pl	%d Wyzwalacze

en	No Thresholds
pl	Progi

en	Threshold Deleted, can not Edit!
pl	Próg nie istnieje

en	Graph Data
pl	Dane z wykresu

en	Edit Threshold Template
pl	Dodaj szablon progu

en	Data Source Description:
pl	Opis źródła danych:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
pl	Wykres skojarzony (wykresy z wykorzystaniem tego RRD):

en	Last:

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:

en	ALo:

en	BL Up:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
pl	Nieznany szablon ID %d

en	Not Templated
pl	Nie szablonowane

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
pl	Pozycja źródła danych [%s] - Wartość bieżąca: [%s]

en	Replacement Fields: %s
pl	Pola zastępcze: %s

en	Data Sources: %s
pl	Źródła danych: %s

en	Template/Enabled Information
pl	Szablon/informacja włączona

en	Template Propagation Enabled
pl	Rozmnażanie szablonów Włączone

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
pl	Czy ustawienia te będą propagowane z szablonu Progu.

en	Template Name
pl	Nazwa Szablonu

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
pl	Nazwa szablonu progów, z którego został utworzony próg.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
pl	Włączyć próg

en	General Settings
pl	Ustawienia główne

en	Name (Displayed)
pl	Nazwa (wyświetlana)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
pl	Podaj Progi znaczącą nazwę

en	Name (Format)
pl	Format imienia i nazwiska

en	Warning HRULE Color
pl	Ostrzeżenie HRULE Kolor

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
pl	Proszę wybrać kolor dla wykresu HRULE dla progów ostrzegawczych. Wybierz 'Brak' dla No HRULE. Uwaga: Funkcje te są obsługiwane dla typów manipulacji danymi "Dokładna wartość" i "Procent" tylko w tym momencie.

en	Alert HRULE Color
pl	Alert HRULE Kolor

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
pl	Proszę wybrać kolor dla wykresu HRULE dla progów alarmowych. Wybierz 'Brak' dla No HRULE. Uwaga: Funkcje te są obsługiwane dla typów manipulacji danymi "Dokładna wartość" i "Procent" tylko w tym momencie.

en	Graph Timespan
pl	Szablon wykresu

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
pl	Weekend Zwolnienie

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
pl	Jeśli to zaznaczone, ten próg nie będzie ostrzegał w weekendy.

en	Disable Restoration Email
pl	Wyłącz Email Restoration

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
pl	Jeśli to pole jest zaznaczone, Próg nie będzie wysyłał powiadomienia, gdy Próg powróci do normalnego stanu.

en	Acknowledgment Options
pl	Opcje potwierdzenia

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
pl	Istnieją trzy poziomy potwierdzenia, które kontrolują, w jaki sposób należy reagować na warunek naruszenia progu. Są to: <br><br><br><ul><li><i>None Required</i> - Po wybraniu tej opcji, potwierdzenie nie jest wymagane dla Threshold breach.</li><li><i>Reset Acknowledgment</i> - Z tą opcją, po potwierdzeniu progu, nie będziesz już otrzymywać powiadomień, gdy jest naruszony.</li><li><i><i>Persist Acknowledgment</i> - Z tą opcją, nawet po powrocie Progu do normy, należy potwierdzić Próg i podać opcjonalny komunikat operatora.</li></ul>

en	None Required
pl	Niewymagane

en	Suspendible Notification
pl	Powiadomienia SNMP

en	Persistent Acknowledgment
pl	Trwałe potwierdzanie

en	Threshold Type
pl	Threshold Type (rodzaj progu)

en	The type of Threshold that will be monitored.
pl	Typ progu, który będzie monitorowany.

en	Re-Alert Cycle
pl	Cykl ponownego ostrzegania

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
pl	Powtórzyć alarm po upływie tego czasu od ostatniego alarmu.

en	Warning - High / Low Settings
pl	Ostrzeżenie - ustawienia wysokie / niskie

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
pl	Wysoki Próg

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
pl	Jeśli ustawiona i wartość źródła danych przekroczy tę liczbę, zostanie uruchomione ostrzeżenie. UWAGA: Ta wartość musi być liczbą RAW. Wartość wyświetlaną na wykresie można zmodyfikować za pomocą cdef.

en	Low Threshold
pl	Niski próg

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
pl	Jeśli ustawiona i wartość źródła danych spadnie poniżej tej liczby, zostanie uruchomione ostrzeżenie. UWAGA: Ta wartość musi być liczbą RAW. Wartość wyświetlaną na wykresie można zmodyfikować za pomocą cdef.

en	Breach Duration
pl	Czas trwania naruszenia

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
pl	Czas, przez jaki źródło danych musi naruszać próg, aby ostrzeżenie zostało podniesione.

en	Alert - High / Low Settings
pl	Alert - Ustawienia Wysokie / Niskie

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
pl	Jeśli ustawiona i wartość źródła danych przekroczy tę liczbę, zostanie wyzwolony alert. UWAGA: Ta wartość musi być liczbą RAW. Wartość wyświetlaną na wykresie można zmodyfikować za pomocą cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
pl	Jeśli ustawiona i wartość źródła danych spadnie poniżej tej liczby, zostanie wyzwolony alert. UWAGA: Ta wartość musi być liczbą RAW. Wartość wyświetlaną na wykresie można zmodyfikować za pomocą cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
pl	Czas, przez jaki źródło danych musi naruszać próg, aby można było podnieść alarm.

en	Warning - Time Based Settings
pl	Ostrzeżenie - Ustawienia czasowe

en	Breach Count
pl	Liczenie naruszeń

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
pl	Liczba przypadków, w których źródło danych musi naruszać wartość progową.

en	Breach Window
pl	Okno przeciągające

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
pl	Ilość czasu w przeszłości na sprawdzenie, czy nie przekroczono progu.

en	Alert - Time Based Settings
pl	Alert - Ustawienia czasowe

en	Baseline Settings
pl	Ustawienia linii podstawowej

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
pl	Średnia (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
pl	Last:

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
pl	Zakres czasu

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
pl	Określa punkt z przeszłości (w oparciu o rozdzielczość rrd), który będzie wykorzystywany jako punkt odniesienia

en	Deviation UP
pl	Odchylenie UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pl	Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla górnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiony, górny próg graniczny nie zostanie w ogóle sprawdzony.

en	Deviation DOWN
pl	Odchylenie DÓŁ

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pl	Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla dolnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiona, dolna granica wartości progowej nie będzie w ogóle sprawdzana.

en	Trigger Count
pl	Liczba wyzwalaczy

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
pl	Liczba kolejnych przypadków, w których źródło danych musi naruszać próg bazowy, aby alert został podniesiony.<br>Opuść pusty, aby użyć wartości domyślnej (<b>Domyślne: %s cykli</b>)

en	Data Manipulation
pl	Manipulacja danymi

en	Data Type
pl	Typ danych

en	Special formatting for the given data.
pl	Specjalne formatowanie danych.

en	Threshold CDEF
pl	Próg CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
pl	Zastosuj to CDEF przed zwróceniem danych.

en	Percent Data Source
pl	Procent Źródło danych

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
pl	Druga pozycja źródła danych do wykorzystania jako wartość całkowita do obliczenia wartości procentowej.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
pl	Wyrażenie RPN jest wyrażeniem RPN zgodnym z RRDtool. Syntaktyka zawiera wszystkie poniższe funkcje oraz wyrażenia zastępujące wyrażenia Device i Data Query, takie jak <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Aby użyć źródła danych w wyrażeniu RPN, musisz użyć składni: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. Na przykład, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> otrzyma bieżącą wartość traffic_in Data Source dla pliku RRD związanego z wykresem. Każde źródło danych dla wykresu może być włączone.<br><br><br>Operatorzy matematyczni: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br> Funkcje: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span></span><br>Operatorzy przepływu: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br> Funkcje porównawcze: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s

en	Upper Data Source
pl	Źródło danych Źródło danych

en	Upper data source to calculate the total value.
pl	Górne źródło danych do obliczenia wartości całkowitej.

en	Notification Settings
pl	Ustawienia powiadomień

en	Alert Subject
pl	Ustawienia alarmów

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Alert Body
pl	Organ ds. poczty elektronicznej

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich alertów progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
pl	Przedmiot urządzenia do odzysku

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Body
pl	Organ ostrzegawczy poczty elektronicznej

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
pl	Impreza Restoralna

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Email Body
pl	Organ ds. poczty elektronicznej

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
pl	Wykaz powiadomień ostrzegawczych

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
pl	Możesz określić listę powiadomień, aby otrzymywać ostrzeżenia dla tego źródła danych

en	Alert Notification List
pl	Wykaz powiadomień o zagrożeniu

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
pl	Możesz wybrać Listę Powiadomień, aby otrzymywać powiadomienia dla tego źródła danych

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
pl	Powiadomienie SNMP - kategoria zdarzenia

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
pl	Aby umożliwić NMS łatwiejsze kategoryzowanie różnych powiadomień SNMP, proszę wypełnić kategorię powiadomień SNMP dla tego szablonu, z którego należy skorzystać. Np: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ....

en	SNMP Event Description
pl	Opis zdarzenia SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
pl	Opis zdarzenia wysyłanego do odbiorników powiadomień SNMP można dostosować za pomocą dodatkowych wariantów. Obsługiwane będą następujące wiązania zmienne:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
pl	Powiadomienie SNMP - Powaga zdarzenia alarmowego

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
pl	Powaga, jaką należy stosować w przypadku wpisów. (niski wpływ -> wpływ krytyczny)

en	Medium
pl	Średni

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
pl	Powiadomienie SNMP - Powaga zdarzenia ostrzegawczego

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
pl	Powaga, którą należy stosować w przypadku ostrzeżeń. (Niski wpływ -> Krytyczny wpływ).<br>Oznaczenie: Powaga ostrzeżeń musi być równa lub niższa niż powaga zdefiniowana dla ostrzeżeń.

en	Notify accounts
pl	Powiadamianie o rachunkach

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
pl	Jest to lista kont, które zostaną zgłoszone w przypadku przekroczenia tego progu.

en	Alert Emails
pl	Wiadomości e-mail z alertami

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
pl	Możesz tutaj określić dodatkowe wiadomości e-mail, które będą otrzymywać powiadomienia dla tego źródła danych (oddzielone przecinkiem)

en	Warning Emails
pl	Emaile ostrzegawcze

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
pl	Możesz tutaj określić dodatkowe wiadomości e-mail, aby otrzymywać ostrzeżenia dla tego źródła danych (oddzielone przecinkami)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
pl	Jeśli jest zaznaczone, powiadomienie o progu zostanie wysłane do lokalnego syslogu.

en	Priority/Level
pl	Priorytet/Poziom

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
pl	Jest to poziom priorytetu, który zostanie zalogowany do Twoich wiadomości syslog.

en	Facility
pl	Określ typ obiektu, na których chciałbyś się reklamować

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
pl	Jest to instrument, który będzie wykorzystywany dla tego progu.

en	Event Triggering (Shell Command)
pl	Wyzwalanie zdarzeń (komenda powłoki)

en	High Trigger Command
pl	Wysokie dowództwo wyzwalające

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
pl	Jeśli jest ustawione, i jeśli przekroczony jest Wysoki Próg, polecenie to zostanie uruchomione. Wprowadź prawidłowe polecenie. Ponadto dostępnych jest kilka zastępczych znaczników, które mogą być używane do przekazywania informacji z Progu do skryptu. Obejmują one: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Wreszcie, host, zapytanie o dane i wymiana danych wejściowych mogą być wykonane. Na przykład, jeśli masz dane wejściowe niestandardowych danych w toku, aby wykonać zastępcze użycie |pending|. Dla zapytań o dane i zastąpienia hosta użyj odpowiednio konwencji Cacti |query_xxxx| i |host_xxxx||.

en	Low Trigger Command
pl	Dowództwo Low Trigger

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
pl	Jeśli jest ustawiona i jeśli zostanie przekroczony niski próg, polecenie to zostanie uruchomione. Wprowadź prawidłowe polecenie. Ponadto dostępnych jest kilka zastępczych znaczników, które mogą być używane do przekazywania informacji z Progu do skryptu. Obejmują one: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Wreszcie, host, zapytanie o dane i wymiana danych wejściowych mogą być wykonane. Na przykład, jeśli masz dane wejściowe niestandardowych danych w toku, aby wykonać zastępcze użycie |pending|. Dla zapytań o dane i zastąpienia hosta użyj odpowiednio konwencji Cacti |query_xxxx| i |host_xxxx||.

en	Norm Trigger Command
pl	Komenda Normalny wyzwalacz

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
pl	Jeżeli jest ustawione, to gdy thold spada do wartości normalnej, to polecenie to zostanie wykonane. Wprowadź prawidłowe polecenie. Ponadto dostępnych jest kilka zastępczych znaczników, które mogą być używane do przekazywania informacji z Progu do skryptu. Obejmują one: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Wreszcie, host, zapytanie o dane i wymiana danych wejściowych mogą być wykonane. Na przykład, jeśli masz dane wejściowe niestandardowych danych w toku, aby wykonać zastępcze użycie |pending|. Dla zapytań o dane i zastąpienia hosta użyj odpowiednio konwencji Cacti |query_xxxx| i |host_xxxx||.

en	Other Settings
pl	Inne ustawienia

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
pl	Wybierz wykres dla wartości progowej.

en	Operator Notes
pl	Uwagi operatora

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
pl	Wprowadź tutaj instrukcje dla operatora, który może odbierać wiadomość Threshold.

en	Select Users(s)
pl	Wybierz użytkowników

en	Users Selected
pl	Użytkownicy Wybrani użytkownicy

en	All Users Selected
pl	Wszyscy wybrani użytkownicy

en	< 1 Minute
pl	1 minuta

en	Since Created
pl	Utwórz

en	Log
pl	Dziennik

en	Time:
pl	Czas:

en	User:
pl	Użytkownik:

en	System:

en	Swaps:
pl	swapy:

en	Pages:
pl	Strony:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
pl	Link do wykresu w kaktusach

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
pl	<html><body>Wysłano powiadomienie, które wymaga Twojej uwagi.<br><br><b>Urządzenie</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></ciało></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
pl	<html><body>Wydano ostrzeżenie, które wymaga Twojej uwagi.<br><br><b>Urządzenie</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></ciało></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
pl	Został wydany alert, który wymaga Państwa uwagi. <br><br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
pl	Odchylenie UP

en	Abs Val [TIP:%s]
pl	Wartość ostrzeżenia

en	%%% Dev [AOT:%s]
pl	Odchylenie UP

en	Abs Val [AOT:%s]
pl	Wartość ostrzeżenia

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
pl	Identyfikator urządzenia nie został ustawiony podczas próby utworzenia wykresu i progu

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
pl	Identyfikator szablonu progów nie został ustawiony podczas próby utworzenia wykresu i progu

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
pl	Identyfikator szablonu progów nie został ustawiony podczas próby utworzenia wykresu i progu

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
pl	Tworzenie wykresu nie powiodło się w przypadku szablonu progowego

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
pl	Próg został automatycznie utworzony dzięki mapowaniu szablonu urządzenia

en	Permission Denied
pl	Brak uprawnień

en	Record Updated
pl	Rejestr uaktualniono

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
pl	Nie udało się znaleźć powiązanego elementu szablonu wykresu "%d" na Progu "%d

en	Created Threshold: %s
pl	Utworzony próg: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
pl	Musisz określić albo 'Wysoki próg alarmowy' lub 'Niski próg alarmowy', albo oba!<br>ZAPISZ NIE WOLNO!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg" mniejszy lub równy "Niski próg"<br>ZAPISZ NIE WOLNO!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg ostrzegawczy" mniejszy lub równy "Niski próg ostrzegawczy"<br>ZAPISZ NIE DOTYCZY!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg ostrzegawczy" mniejszy lub równy "Niski próg ostrzegawczy"<br>ZAPISZ NIE DOTYCZY!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg ostrzegawczy" mniejszy lub równy "Niski próg ostrzegawczy"<br>ZAPISZ NIE DOTYCZY!

en	With baseline thresholds enabled.
pl	Przy włączonych progach bazowych.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
pl	%s" musi być ustawiona na dodatnią wartość całkowitą!<br>RECORD NOT UPDATED!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
pl	Musisz określić albo "odchylenie bazowe w górę" lub "odchylenie bazowe w dół", albo oba te elementy!<br>ZAPISZ NIE WOLNO!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg" mniejszy lub równy "Niski próg"<br>ZAPISZ NIE WOLNO!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg ostrzegawczy" mniejszy lub równy "Niski próg ostrzegawczy"<br>ZAPISZ NIE DOTYCZY!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
pl	Niemożliwe progi: "Wysoki próg ostrzegawczy" mniejszy lub równy "Niski próg ostrzegawczy"<br>ZAPISZ NIE DOTYCZY!

en	Unknown Threshold Type!
pl	Nieznany Próg

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
pl	Brak szablonów progów związanych z szablonem urządzenia.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
pl	Błąd mailingowy: Nie <b>TO</b> adres ustawiony! <br>Jeśli korzystasz z linku <i>Test Mail</i>, ustaw ustawienie <b>Alert Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
pl	Nieznany Próg

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby potwierdzić następujący(-e) próg(-y).

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
pl	Szablon progowy Szablon podrzędny Szablon Danych Nie znaleziono!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
pl	Szablon progowy Nie znaleziono podrzędnego źródła danych!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
pl	Kolumny importu szablonu progu nie są zgodne ze schematem bazy danych

en	Imported
pl	Zaimportowane

en	Threshold Template '%s' %s!
pl	Szablon progowy "%s" %s!

en	Updated
pl	Zaktualizowano

en	Import
pl	Importuj

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
pl	Szablon progowy "%s" %s Nie powiodło się!

en	Update
pl	Aktualizuj

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
pl	Błędy napotkane podczas próby zaimportowania danych szablonu progu.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
pl	Szablon progowy Szablon podrzędny Szablon Danych Nie znaleziono!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
pl	Identyfikator szablonu progów nie został ustawiony podczas próby utworzenia wykresu i progu

en	The Threshold has been Ascknowledged.
pl	Typ progu, który będzie monitorowany.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
pl	Próg nie będzie już generował alertów, powiadomień ani wykonywał poleceń.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
pl	Wysokie wartości progowe dla ostrzeżeń/ostrzeżeń

en	Threshold Status
pl	Status progu

en	Actions
pl	Akcje

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
pl	Edytuj próg

en	Disable Threshold
pl	Próg wyłączenia

en	Enable Threshold
pl	Włączyć próg

en	To enable the Threshold, enable the Template first
pl	Wybierz szablon progu

en	View Graph
pl	Widok Wykres

en	View Threshold History
pl	Historia progów

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
pl	Podwójny(-e) wykaz(-y) notyfikacji

en	Resume Notifications for this breached Threshold
pl	Skreślenie listy(-ów) zgłoszeniowej(-ych)

en	Acknowledgement Message
pl	Podziękowania

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
pl	Nie ustawiono nazwy

en	Hover over icons for help
pl	Przejedź nad ikonami pomocy

en	A description for the Device
pl	Opis urządzenia

en	A Cacti unique identifier for the Device
pl	Unikalny identyfikator Cacti dla urządzenia

en	The number of Graphs for this Device
pl	Liczba wykresów dla tego urządzenia

en	The number of Data Sources for this Device
pl	Liczba źródeł danych dla tego urządzenia

en	The status for this Device as of the last time it was polled
pl	Status tego urządzenia od momentu ostatniego badania

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
pl	Ostatni raz Cacti znalazł problem z tym urządzeniem. Może on być dłuższy niż czas sprawności urządzenia, jeśli został ponownie uruchomiony pomiędzy cyklami wyborczymi Cacti

en	Uptime
pl	Czas działania

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
pl	Oficjalny czas sprawności urządzenia zgłoszony przez SNMP

en	The official hostname for this Device
pl	Oficjalna nazwa hosta tego urządzenia

en	Current (ms)
pl	Prąd (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
pl	Aktualny czas reakcji dla kontroli dostępności kaktusów

en	Average (ms)
pl	Średnia (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
pl	Średni czas reakcji dla kontroli dostępności kaktusów

en	Availability
pl	Dostępność

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
pl	Ogólna dostępność tego urządzenia od ostatniego wyzerowania licznika w kaktusach

en	Edit Device
pl	Edycja urządzenia

en	View Graphs
pl	Wyświetlanie wykresów

en	No Devices
pl	Urządzenia

en	Not Up
pl	Nie w górę

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
pl	Próg Dziennik dla [ %s]

en	Log Entries
pl	Wpisy do rejestru

en	Device
pl	Urządzenie

en	Time
pl	Czas

en	Alert Value
pl	Wartość ostrzeżenia

en	Measured Value
pl	Wartość Mierzona

en	No Threshold Logs Found
pl	Nie znaleziono rejestrów progowych

en	Entries
pl	Wpisy

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
pl	Nie jesteś upoważniony do modyfikowania jednego lub więcej z wybranych progów

en	%s (%d Thresholds)
pl	%s (%d Progi)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyeksportować szablon (szablony) progów.

en	Export Template(s)
pl	Wzór(-i) formularza(-ów) wywozowego(-ych)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć poniższy(-e) szablon(-y) progów.

en	Delete Template(s)
pl	Usuń szablon(y)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby ponownie zastosować sugerowane nazwy do progów następujących szablonów progów.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
pl	Ponowne zastosowanie sugerowanych nazw do szablonu(-ów)

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
pl	Kliknąć 'Kontynuuj', aby włączyć następujące wartości progowe.

en	Enable Template(s)
pl	Usuń szablon(y)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące wartości progowe.

en	Disable Template(s)
pl	Usuń szablon(y)

en	Threshold Template Creation Wizard
pl	Kreator tworzenia szablonów progów

en	Data Source
pl	Źródło danych

en	Please select a Data Template
pl	Proszę wybrać szablon danych

en	Please select a Data Source
pl	Proszę wybrać źródło danych

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
pl	Proszę nacisnąć 'Utwórz', aby utworzyć szablon progów

en	Create
pl	Utwórz

en	The Threshold Template requested can not be found
pl	Próg nie istnieje

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
pl	Podaj szablon progów (Threshold Template) znaczącą nazwę.

en	Suggested Threshold Name
pl	Sugerowany próg Nazwa

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
pl	Podaj sugerowaną nazwę Progu utworzonego przy użyciu tego Szablonu. Dla tytułu wykresu można wykorzystać zmienne zastępcze urządzenia standardowego (|host_*|), Data Query (|query_*|) i Input (|input_*|), jak również zmienne zastępcze |graph_title|.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
pl	Szablon danych, którego używasz. (Nie można tego zmienić)

en	Data Field
pl	Pole danych

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
pl	Pole danych, którego używasz. (Nie można tego zmienić)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
pl	Czy ten próg zostanie sprawdzony i powiadomiony o tym, czy nie.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
pl	Powtórzyć alarm po upływie tego czasu, który upłynął od ostatniego alarmu.

en	Min Trigger Duration
pl	Min. czas trwania wyzwalacza

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
pl	Czas, przez jaki źródło danych musi znajdować się w stanie naruszenia, aby można było podnieść alarm.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
pl	Liczba przypadków, w których źródło danych musi być w stanie naruszenia przed wydaniem ostrzeżenia.

en	Time Period Length
pl	Okres czasu Długość

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
pl	Liczba przypadków, w których źródło danych musi być w stanie naruszenia przed dokonaniem wpisu.

en	Baseline Monitoring
pl	Monitorowanie sytuacji wyjściowej

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pl	Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla górnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiony, górny próg graniczny nie zostanie w ogóle sprawdzony.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
pl	Określa dopuszczalne odchylenie w procentach dla dolnej granicy Próg. Jeśli nie jest ustawiona, dolna granica wartości progowej nie będzie w ogóle sprawdzana.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
pl	Liczba kolejnych cykli, w których źródło danych musi być w stanie naruszonym, aby alert został podniesiony.<br>Opuść pusty, aby użyć wartości domyślnej (Domyślnie: cykle %s

en	Percent Datasource
pl	Procent Źródło danych

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
pl	Wyrażenie RPN jest wyrażeniem RPN zgodnym z RRDtool. Syntaktyka zawiera wszystkie poniższe funkcje, oprócz wyrażeń zastępujących wyrażenia Device i Data Query, takie jak <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Aby użyć źródła danych w wyrażeniu RPN, musisz użyć składni: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. Na przykład, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> uzyska bieżącą wartość traffic_in Data Source dla pliku RRD powiązanego z wykresem. Dowolne źródło danych dla wykresu może być dołączone.<br>Math Operators: <span style="kolor:niebieski;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br> Funkcje: <span style="kolor:niebieski;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Przewoźnicy: <span style="kolor:niebieski;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br> Funkcje porównawcze: <span style="kolor:niebieski;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
pl	Górne źródło danych do obliczenia wartości całkowitej.

en	Alert Email Subject
pl	Wiadomości e-mail z alertami

en	Alert Email Body
pl	Organ ds. poczty elektronicznej

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany na górze wszystkich ostrzeżeń progowych (255 Char MAX). HTML jest dozwolony, ale zostanie usunięty tylko dla wiadomości tekstowych. Istnieje kilka deskryptorów, które mogą być użyte.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Body
pl	Organ ds. poczty elektronicznej

en	Notification List Read Only
pl	Tylko lista zgłoszeniowa

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
pl	Jeśli jest zaznaczone, powiadomienie o progu zostanie wysłane do lokalnego syslogu.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
pl	Powaga, jaką należy stosować w przypadku wpisów. (Niskie oddziaływanie -> Oddziaływanie krytyczne)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
pl	Jest to lista kont, które zostaną zgłoszone, gdy ten próg zostanie przekroczony.<br><br><br><br><br><br>.

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
pl	Możesz tutaj określić dodatkowe wiadomości e-mail, które będą otrzymywać powiadomienia dla tego źródła danych (oddzielone przecinkiem)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
pl	Możesz tutaj określić dodatkowe wiadomości e-mail, aby otrzymywać ostrzeżenia dla tego źródła danych (oddzielone przecinkami)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
pl	Tworzenie wykresu nie powiodło się w przypadku szablonu progowego

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
pl	%d Miesiące, %d Dni, %d Godziny, %d Minuty, %d Sekundy (średnia)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
pl	%d Miesiące, %d Dni, %d Godziny, %d Minuty, %d Sekundy

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
pl	%d dni, %d godzin, %d minut, %d sekund (średnia)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
pl	%d dni, %d godzin, %d minut, %d minut, %d sekund

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
pl	%d Godziny, %d Minuty, %d Sekundy (średnia)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
pl	%d Godziny, %d Minuty, %d Sekundy

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
pl	%d Minuty, %d Sekundy (średnia)

en	%d Minutes, %d Seconds
pl	%d Minuty, %d Sekundy

en	%d Seconds (Average)
pl	%d Sekundy (średnio)

en	%d Seconds
pl	%d sek.

en	DS Name
pl	DS Nazwa

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
pl	Wysokie wartości ostrzeżenia / alertu. UWAGA: Wartości bazowe są procentami, wszystkie inne wartości są wartościami RAW niezmienionymi przez cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
pl	Wartości Low Warning / Alert. UWAGA: Wartości bazowe są procentami, wszystkie inne wartości są wartościami RAW niezmienionymi przez cdef.

en	Import Template from Local File
pl	Szablon importu z pliku lokalnego

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane Threshold Template znajduje się na Twojej lokalnej maszynie, wybierz go tutaj.

en	Import Template from Text
pl	Szablon importowy z tekstu

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający jako tekst dane szablonu progowego, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Import Results
pl	Wyniki przywozu

en	Cacti has imported the following items:
pl	Cacti importowało następujące produkty:

en	Import Threshold Templates
pl	Szablony progów importowych

en	The file is too big.
pl	Plik jest za duży.

en	Incomplete file transfer.
pl	Niekompletny transfer plików.

en	No file uploaded.
pl	Brak plików do wgrania.

en	Temporary folder missing.
pl	Brak folderu tymczasowego.

en	Failed to write file to disk
pl	Nie udało się zapisać pliku na dysku

en	File upload stopped by extension
pl	Ładowanie pliku zatrzymane przez wtyczkę

en	Invalid file extension.
pl	Nieprawidłowe rozszerzenie pliku.

en	NOTE:
pl	Uwaga:

en	ERROR:
pl	BŁĄD:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
pl	Próg (progi) Już istnieje (istnieją) - nie ma utworzonych progów

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz typ progu ].

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wprowadź dane niestandardowe i naciśnij 'Utwórz', aby utworzyć swój próg i wykres]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz dostępne wiersze zapytań danych ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz urządzenie ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz szablon wykresu ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz szablon progu ].

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Naciśnij 'Utwórz', aby utworzyć swój próg ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz źródło danych ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
pl	Kreator tworzenia progów [ Wybierz wykres]

en	Threshold Creation Criteria
pl	Kryteria tworzenia progów

en	Create Type
pl	Utwórz typ

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
pl	Wybierz typ progu, który ma być użyty do utworzenia tego progu.

en	Select a Threshold Type
pl	Wybierz typ progu

en	Non Templated
pl	Nie szablonowane

en	Threshold Template
pl	Szablon progu

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
pl	Wybierz szablon progów, na podstawie którego będzie tworzony wykres i próg.

en	Graph Template
pl	Szablon wykresu

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
pl	Wybierz szablon wykresu, który ma być użyty do utworzenia wykresu.

en	Select a Graph Template
pl	Wybierz szablon wykresu

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
pl	Wybierz urządzenie, które ma być używane dla tworzonego progu i wykresu.

en	Select a Device
pl	Wybór urządzenia

en	Select and Available Item
pl	Wybrany i dostępny element

en	Data Query Item
pl	Pozycja zapytań o dane

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
pl	Wybierz odpowiedni wiersz z zapytania o dane dla wykresu i wartości progowej.

en	Creation Notes
pl	Tworzenie notatek

en	Important Note:
pl	Ważna uwaga:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
pl	Ten próg będzie NOT być Templated. Podczas korzystania z opcji Threshold Template (Szablon progów), przed otrzymaniem monitu "Create" (Utwórz) zostaniesz poproszony o podanie informacji o szablon progów, szablon wykresu, urządzenie i ewentualnie element zapytania o dane, w którym to czasie, jeśli na poziomie Graph and Data Source Template (Szablon wykresu i źródła danych) dozwolone jest uzyskanie nadmiarowych informacji na poziomie Graph and Data Source Template (Wykres i źródło danych), zostaniesz o nie poproszony. Następnie, po naciśnięciu przycisku "Utwórz", wykres i próg zostaną utworzone jednocześnie.

en	Graph
pl	Wykres

en	Select the Graph for the Threshold.
pl	Wybierz wykres dla wartości progowej.

en	Select a Graph
pl	Wybierz wykres

en	Select a Data Source for the Threshold.
pl	Wybierz źródło danych dla wartości progowej.

en	Select a Data Source
pl	Wybór źródła danych

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
pl	Wartość progowa NOT będzie Szablonowana i będzie działać tylko na istniejących wykresach. Jeśli chcesz jednocześnie utworzyć wykres i próg, wybierz z rozwijanego menu Threshold Template i kontynuuj aż pojawi się przycisk "Create" (Utwórz).

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
pl	Ten próg będzie NOT być Templated. Możesz wybrać opcję By Graph (Wykres), gdzie następnie wybierzesz istniejące urządzenie, wykres i źródło danych przed utworzeniem wartości progowej, lub możesz wybrać szablon progów, który pozwoli na jednoczesne utworzenie nieszablonowego progu i odpowiedniego wykresu.

en	Selected Graph
pl	Wybrany wykres

en	Created graph: %s
pl	Utworzony wykres: %s