en	Indefinitely
ja	無期限に

en	%d Month
ja	％d月

en	%d Months
ja	％d月

en	%d Year
ja	％d年

en	From %d Hour Ago
ja	％d時間ごと

en	From %d Hours Ago
ja	％d時間ごと

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
ja	％d日ごと

en	From %d Week Ago
ja	％d週

en	From %d Weeks Ago
ja	週％dごと

en	From %d Month Ago
ja	％d月

en	From %d Months Ago
ja	％d月

en	From %d Year Ago
ja	％d年

en	From %d Years Ago

en	Down
ja	下

en	Error
ja	エラー

en	Recovering
ja	復元中

en	Up
ja	上

en	Unknown
ja	不明

en	Disabled
ja	無効

en	Not Monitored
ja	監視されていない

en	Notify - Alert
ja	通知 - アラート

en	Alert
ja	アラート

en	Notify - Alert2Warning
ja	通知 - アラート2警告

en	Alert2Warn
ja	アラート警告

en	Notify - Warning
ja	通知 - 警告

en	Warning
ja	警告

en	Notify - Re-Trigger
ja	通知 - 再トリガー

en	Re-Trigger
ja	再トリガー

en	Notify - Restoral
ja	通知 - 復元

en	Restoral
ja	回復する

en	Event - Alert Trigger
ja	イベント - アラートトリガー

en	Alert Event
ja	警告イベント

en	Event - Warning Trigger
ja	イベント - 警告トリガー

en	Warning Event
ja	警告

en	Event - Restoral
ja	イベント - 修復

en	Restoral Event
ja	修復イベント

en	Event - Acknowledge
ja	確認

en	Acknowledge Event
ja	確認

en	Restore
ja	復元

en	Alert Trigger
ja	アラートトリガー

en	Warn Trigger
ja	トリガーを警告する

en	Alert-Warn
ja	アラート警告

en	Acknowledgment
ja	確認

en	Baseline Alert
ja	ベースラインアラート

en	Notice
ja	通知

en	Ok
ja	OK

en	Emergency
ja	緊急

en	Critical
ja	深刻

en	Info
ja	情報

en	Debug
ja	デバッグ

en	Never
ja	決して

en	Every Minute
ja	毎分

en	Every %d Minutes
ja	%d 分ごと

en	Every Hour
ja	毎時

en	Every %d Hours
ja	％d時間ごと

en	Every Day
ja	毎日

en	Every %d Days
ja	％d日ごと

en	Every Week
ja	毎週

en	Every %d Weeks
ja	週％dごと

en	Every Month
ja	毎月

en	%d Minute
ja	％d分

en	%d Minutes
ja	%d 分ごと

en	%d Hour
ja	％d時間

en	%d Hours
ja	％d時間

en	%d Day
ja	％d日

en	%d Days
ja	日

en	%d Week
ja	％d週

en	%d Weeks
ja	％d週

en	%0.1f Hours
ja	％0.1f時間

en	Every Polling
ja	すべての投票

en	Every %d Pollings
ja	すべての％d個の投票

en	%d Polling
ja	％d投票

en	%d Pollings
ja	％d件の投票

en	High / Low
ja	高低

en	Baseline Deviation
ja	ベースライン偏差

en	Time Based
ja	時間ベース

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
ja	偏差UP

en	%% Deviation CF [TIP]
ja	偏差UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
ja	アラート値

en	Absolute Val of CF [TIP]
ja	アラート値

en	%% Deviation Avg [AOT]
ja	偏差UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
ja	偏差UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
ja	アラート値

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
ja	アラート値

en	Exact Value
ja	正確な値

en	CDEF

en	Percentage
ja	パーセンテージ

en	RPN Expression
ja	RPNの発現

en	Upper + Lower bytes
ja	上位+下位バイト

en	Acknowledge
ja	承認

en	Suspend Notifications
ja	SNMP通知

en	Resume Notifications
ja	SNMP通知

en	Delete
ja	削除

en	Enable
ja	有効

en	Disable
ja	無効

en	Reapply Suggested Names
ja	推奨名を再適用

en	Propagate Template
ja	伝播テンプレート

en	Export
ja	エクスポート

en	Threshold Mail
ja	しきい値

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
ja	しきい値

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
ja	日

en	> %d Devices
ja	デバイス

en	> %d %%% of Devices Globally
ja	デバイス

en	> %d Devices in a Site
ja	デバイス

en	> %d %%% of Devices in a Site
ja	デバイス

en	SNMP not in use
ja	SNMPが使用されていません

en	N/A
ja	該当なし

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ja	デバイス通知： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ）DOWN状態から戻った

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
ja	<br>システム<DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） 状態： <DOWN/UP><br><br>現在のping応答： <CUR_TIME>ミズ<br>平均システム応答： <AVG_TIME>ミズ<br>システムの可用性<AVAILABILITY><br>クリア以来の合計チェック数： <TOT_POLL><br>失敗したチェックの総数： <FAIL_POLL><br>最終チェック日： <LAST_FAIL><br>以前は以下のデバイスがダウンしていました。 <DOWNTIME><br><br> SNMP情報： <br>お名前 - <SNMP_HOSTNAME><br>場所 - <SNMP_LOCATION><br>稼働時間 - <UPTIMETEXT> （ <UPTIME>ミズ） <br>システム - <SNMP_SYSTEM><br><br>注意： <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ja	デバイスエラー： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） ダウンしています

en	DOWN
ja	Vers le bas

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
ja	システムエラー ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ）です<DOWN/UP><br>理由： <MESSAGE><br><br>平均システム応答： <AVG_TIME>ミズ<br>システムの可用性<AVAILABILITY><br>クリア以来の合計チェック数： <TOT_POLL><br>失敗したチェックの総数： <FAIL_POLL><br>最終チェック日下： <LAST_FAIL><br>以前にUPしていたデバイス<DOWNTIME><br>注意： <NOTES>

en	Thresholds
ja	しきい値

en	(actions)
ja	(操作)

en	(edit)
ja	(編集)

en	(save)
ja	保存

en	(add)
ja	追加

en	Threshold Logs
ja	しきい値

en	Device Status
ja	デバイスの状態

en	Thresholds - Failures
ja	しきい値 - 失敗

en	Thresholds - Normal
ja	しきい値 - 通常

en	Thresholds - Recovering
ja	しきい値 - 回復中

en	Recent Thresholds
ja	最近のしきい値

en	Recent Device Failures
ja	最近のデバイス障害

en	Threshold Templates
ja	しきい値テンプレート

en	Threshold Template Import
ja	しきい値テンプレートのインポート

en	Notification Lists
ja	通知リスト

en	Notification Lists (edit)
ja	通知リスト（編集）

en	Notification Queue
ja	通知リスト

en	Management
ja	マネジメント

en	Templates
ja	テンプレート

en	Threshold
ja	しきい値

en	A template with that Data Source already exists!
ja	そのデータソースを持つテンプレートは既に存在します。

en	Configure Thresholds
ja	しきい値を設定する

en	Configure Threshold Templates
ja	しきい値テンプレートの設定

en	Manage Notification Lists
ja	通知リストを管理する

en	View Thresholds
ja	しきい値を表示

en	Normal User
ja	通常のユーザー

en	Template Editor
ja	テンプレートの

en	General Administration
ja	一般設定

en	Device Up/Down Notification Settings
ja	デバイス起動/停止通知設定

en	Threshold Up/Down Email Notification
ja	しきい値アップ/ダウン電子メール通知

en	Global List
ja	グローバルリスト

en	List Below
ja	以下のリスト

en	Global and List Below
ja	グローバルと下記のリスト

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
ja	Device Up / Downイベントについて通知される通知リストはどれですか。

en	Notification List
ja	通知リスト

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
ja	複数のEメールの場合は追加のEメールアドレス。

en	Host Failure Count
ja	ホスト障害カウント

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
ja	Tholdがエラーをログに記録し、ホストをダウンとして報告する前に、このホストでのポーリング間隔の数はダウンしている必要があります。デフォルトは0（サボテン設定を使用）

en	Use Cacti Setting
ja	ベースライン設定

en	%d Polling Interval
ja	％d投票

en	%d Polling Intervals
ja	％d件の投票

en	Alerting/Thold
ja	警告/売却

en	General
ja	一般

en	Disable All Thresholds
ja	すべてのしきい値を無効にする

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
ja	このチェックボックスをオンにすると、すべてのしきい値で警告が無効になります。ネットワークのメンテナンスを実行する必要があるときに使用できます。

en	Auto Create Thresholds
ja	しきい値を自動作成

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
ja	選択した場合、自動化を実行するとき、またはデバイスを作成または保存するときに、デバイステンプレートに関連付けられているすべてのしきい値が作成されます。

en	Consider Unknown Data as Zero
ja	不明なデータをゼロと見なす

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
ja	しきい値をチェックするときに、データソースが不明なデータ（ 'U'）を返す場合、しきい値チェックでは値をゼロと見なします。

en	Default Management Status
ja	デフォルト管理ステータス

en	Default Threshold management filter status.
ja	デフォルトのしきい値管理フィルターの状況。

en	Any
ja	任意

en	Breached or Triggered
ja	トリガーを警告する

en	Breached
ja	違反

en	Triggered
ja	トリガーされた

en	Enabled
ja	有効

en	Empty ifHighSpeed Default
ja	空のifHighSpeedデフォルト

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
ja	式のしきい値を計算するときに、ifHighSpeedとifSpeedがゼロに戻る場合は、代わりに次のifHighSpeed設定を使用してください。デフォルトのifHighSpeedは、10GEインターフェイスの場合は10000になります。

en	Notification Preferences
ja	SNMP通知プリセット

en	Disable Legacy Notifications
ja	レガシ通知を無効にする

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
ja	このチェックボックスをオンにすると、すべてのしきい値でレガシーアラートが無効になります。レガシーアラートは、通知リストに関連付けられていない特定の電子メールアラートとして定義されています。

en	Threshold Notification Templated
ja	しきい値テンプレート

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
ja	オンにすると、しきい値テンプレートで作成するときに、その通知設定がデフォルトでしきい値テンプレートによって所有されます。

en	Enable Command Execution
ja	コマンド実行を有効にする

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
ja	このチェックボックスをオンにすると、しきい値違反イベントおよび復元イベントに対してコマンドを実行できます。

en	Enable Per Thold Notification
ja	Thold Per Notificationを有効にする

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
ja	このチェックボックスをオンにすると、しきい値のカスタム電子メール本文を管理することができます。

en	Enable Notification Queue
ja	Thold Per Notificationを有効にする

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
ja	警告通知リスト

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
ja	しきい値デーモン

en	Enable Threshold Daemon
ja	しきい値デーモンを有効にする

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
ja	このチェックボックスをオンにすると、専用のThresholdデーモンを使用できるようになります。これを使用して、システムパフォーマンスを向上させたり、しきい値監視を別のサーバーに分散したりできます。

en	Force Threshold Daemon Debug
ja	しきい値デーモン

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
ja	デバイス起動/停止通知設定

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
ja	Thold Daemonがダウンしていることが判明した場合は、この頻度でメール通知を送信します。

en	Every %d Hour
ja	％d時間ごと

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
ja	しきい値デーモンによって処理される並行プロセスの最大数。

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
ja	ログイン

en	Log Threshold Breaches
ja	ログしきい値違反

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
ja	Cactiログへのすべてのしきい値障害のログ記録を有効にします。

en	Show Data Source in Log
ja	ログにデータソースを表示

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
ja	存在しない場合は、ログにデータソース名を表示します。

en	Log Threshold Changes
ja	ログしきい値の変更

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
ja	Cactiログへのすべてのしきい値変更のロギングを有効にします。

en	Debug Log
ja	デバッグログ

en	Enable logging of debug messages with Threshold
ja	しきい値を指定してデバッグメッセージのロギングを有効にする

en	Alert Log Retention
ja	アラートログの保存

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
ja	この日数の間、しきい値ログを保持します。

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
ja	不明なデータをゼロと見なす

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
ja	不明なデータをゼロと見なす

en	Syslog Settings
ja	syslog設定

en	Syslog Enabled
ja	syslogが有効

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ja	チェックすると、新しいしきい値を作成するときに、デフォルトで新しいしきい値イベントがローカルのsyslogに送信されます。この設定はプリセットです。しきい値設定は実際のsyslog制御を決定します。

en	Default Priority/Level
ja	デフォルトの優先順位/レベル

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ja	これは、Tholdがsyslogメッセージを送信するために使用するデフォルトの優先度/レベルです。この設定はプリセットです。しきい値設定は実際のsyslog制御を決定します。

en	Default Facility
ja	デフォルト機能

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
ja	これはTholdがsyslogメッセージを送るのに使うデフォルトの機能です。この設定はプリセットです。しきい値設定は実際のsyslog制御を決定します。

en	Alert Presets
ja	アラートプリセット

en	Weekend exemptions
ja	週末の免除

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
ja	これがチェックされていると、Tholdは週末に実行されません。

en	Default Trigger Count
ja	デフォルトのトリガカウント

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
ja	アラートを発生させるためにデータソースがしきい値を超えていなければならないデフォルトの連続回数。

en	Re-Alerting
ja	再アラート

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
ja	指定されたポーラーサイクル数の後に警告を繰り返す

en	Baseline Presets
ja	ベースラインプリセット

en	Baseline Time Range Default
ja	ベースライン時間範囲のデフォルト

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
ja	これは、しきい値またはテンプレートの作成に使用されるデフォルト値です。

en	Baseline Trigger Count
ja	ベースライントリガーカウント

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
ja	アラートを発生させるために、データソースが計算されたベースラインしきい値に違反しなければならないデフォルトの連続回数。

en	Baseline Deviation Percentage
ja	ベースライン偏差率

en	SNMP Notification Options
ja	SNMP通知

en	SNMP Notifications
ja	SNMP通知

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
ja	しきい値ステータスメッセージ（通知/トラップ）がSNMP通知受信者に送信されます。これには、デフォルトごとの警告、警告、復元のトラップが含まれます。注：この機能にはCacti SNMPAgentプラグインが必要です。

en	Disable Warning Notifications
ja	警告通知を無効にする

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
ja	これがチェックされている場合、警告しきい値に違反したときにしきい値は通知を送信しません。

en	Disable Restoration Notifications
ja	復元通知を無効にする

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
ja	これがチェックされていると、Thresholdが通常の状態に戻ったときにThresholdは通知を送信しません。

en	Emailing Options
ja	メールオプション

en	Send Emails with Urgent Priority
ja	緊急優先でメールを送る

en	Allows you to set Emails with urgent priority
ja	緊急を優先してメールを設定することができます

en	Send Alerts as Text
ja	アラートをテキストとして送信

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
ja	チェックすると、すべてのアラートがグラフなしのプレーンテキストEメールとして送信されます。デフォルトはグラフが電子メールに埋め込まれたHTML電子メールです。

en	Send Email separately for each address
ja	アドレスごとに個別にメールを送信する

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
ja	オンにすると、すべてのメールがアドレスごとに個別に送信されます。

en	From Email Address
ja	メールアドレスから

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
ja	これは、しきい値が表示される電子メールアドレスです。

en	From Name
ja	差出人名

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
ja	これは、しきい値が表示される実際の名前です。

en	Device Notification Options
ja	デバイス通知オプション

en	Enable Notifications
ja	Thold Per Notificationを有効にする

en	Enable Dead/Recovering host notification
ja	デッド/リカバリーホスト通知を有効にする

en	Notification Single Email
ja	通知設定

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
ja	デバイス通知オプション

en	Notification Delay
ja	通知リスト

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
ja	デバイス通知オプション

en	Global Notification Email
ja	デッドデバイス通知メール

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
ja	これは、グローバル通知リストが選択されている場合にデッドデバイス通知が送信されるEメールアドレスです。

en	Down Subject
ja	ダウンデバイスの件名

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
ja	これは、ダウンデバイスメッセージに使用されるEメールの件名です。

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
ja	デバイスエラー： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） ダウンしています

en	Down Message
ja	ダウンデバイスメッセージ

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ja	これは、すべてのUP / Down Device Messages（255 Char MAX）のメッセージ本文として表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_STEM&gt; &lt;可用性&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
ja	システムエラー ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ）です<DOWN/UP><br>理由： <MESSAGE><br><br>平均システム応答： <AVG_TIME>ミズ<br>システムの可用性<AVAILABILITY><br>クリア以来の合計チェック数： <TOT_POLL><br>失敗したチェックの総数： <FAIL_POLL><br>最終チェック日下： <LAST_FAIL><br>デバイスは、以前は次のものに対してUPしていました。 <DOWNTIME><br>ノート： <NOTES><br>デバイスメモ： <DNOTES>

en	Recovering Subject
ja	デバイスの件名の回復

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
ja	これは、デバイスメッセージの回復に使用されるEメールの件名です。

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
ja	デバイス通知： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ）DOWN状態から戻った

en	Recovering Message
ja	デバイスメッセージの回復

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
ja	これは、すべてのUP / Down Device Messages（255 Char MAX）のメッセージ本文として表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_STEM&gt; &lt;可用性&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
ja	<br>システム<DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） 状態： <DOWN/UP><br><br>現在のping応答： <CUR_TIME>ミズ<br>平均システム応答： <AVG_TIME>ミズ<br>システムの可用性<AVAILABILITY><br>クリア以来の合計チェック数： <TOT_POLL><br>失敗したチェックの総数： <FAIL_POLL><br>最終チェック日： <LAST_FAIL><br>以下のデバイスは、以前はDOWNでした。 <DOWNTIME><br><br> SNMP情報： <br>お名前 - <SNMP_HOSTNAME><br>場所 - <SNMP_LOCATION><br>稼働時間 - <UPTIMETEXT> （ <UPTIME>ミズ） <br>システム - <SNMP_SYSTEM><br><br>注意： <NOTES><br>デバイスノート： <DNOTES>

en	Status Change Command
ja	ステータス変更コマンド

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
ja	これは、すべてのUP / Down Device Messages（255 Char MAX）のメッセージ本文として表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_STEM&gt; &lt;可用性&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
ja	警告/警告メッセージのデフォルト

en	Threshold Alert Message
ja	しきい値アラートメッセージ

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ja	これは、すべてのしきい値アラート（255文字のMAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ja	注意が必要なアラートが発行されました。 <br><br> <strong>デバイス</strong> ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） <br> <strong>URL</strong> ： <URL><br> <strong>メッセージ</strong> ： <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
ja	しきい値警告メッセージ

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ja	注意が必要な警告が出されました。 <br><br> <strong>デバイス</strong> ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） <br> <strong>URL</strong> ： <URL><br> <strong>メッセージ</strong> ： <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
ja	しきい値アラートメッセージ

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
ja	注意が必要なアラートが発行されました。 <br><br> <strong>デバイス</strong> ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） <br> <strong>URL</strong> ： <URL><br> <strong>メッセージ</strong> ： <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
ja	と言った

en	Duplicate
ja	複製

en	Associate
ja	アソシエイト

en	Disassociate
ja	関連付け解除

en	Devices
ja	デバイス

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
ja	通知リストを削除するには、[続行]をクリックします。リストに関連付けられているデバイスまたはしきい値は、デフォルトに戻ります。

en	Cancel
ja	取り消し

en	Continue
ja	続ける

en	Delete Notification List(s)
ja	通知リストを削除

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
ja	次の通知リストを複製するには、[続行]をクリックします。

en	New List Name
ja	新しいリスト名

en	New Notification List
ja	新しい通知リスト

en	Duplicate Notification List(s)
ja	重複した通知リスト

en	%s Threshold Template(s)
ja	％sしきい値テンプレート

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
ja	[続行]をクリックして、通知リスト '％s'と下のしきい値テンプレートを関連付けます。

en	No Change
ja	変化なし

en	Notification List Only
ja	通知リストのみ

en	Notification List, Retain Other Settings
ja	通知リスト、その他の設定を保持

en	Warning Membership:
ja	警告会員：

en	Alert Membership:
ja	アラートメンバーシップ：

en	Associate Notification List(s)
ja	通知リストの関連付け

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
ja	[続行]をクリックして、下のしきい値テンプレートから通知リスト '％s'の関連付けを解除してください。

en	Remove List
ja	リストを削除

en	Disassociate Notification List(s)
ja	通知リストの関連付けを解除

en	%s Threshold(s)
ja	％sしきい値

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
ja	[続行]をクリックして、通知リスト '％1！'を以下のしきい値に関連付けます。

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
ja	[続行]をクリックして、下のしきい値から通知リスト '％s'の関連付けを解除してください。

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
ja	[続行]をクリックして、通知リスト '％s'を以下のデバイスに関連付けます。

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ja	また、デバイスのしきい値を関連付けることもできます。ただし、これらのデバイスのしきい値では、しきい値通知リストの上書きを許可する必要があります。

en	Notification and Global Lists
ja	通知リストとグローバルリスト

en	Resulting Membership:
ja	得られた会員：

en	Device Threshold Warning Membership:
ja	警告会員：

en	Device Threshold Alert Membership:
ja	しきい値アラートメッセージ

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
ja	下のデバイスから通知リスト '％s'の関連付けを解除するには、 '続行'をクリックしてください。

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
ja	デバイスのしきい値の関連付けを解除することもできます。ただし、これらのデバイスのしきい値では、しきい値通知リストの上書きを許可する必要があります。

en	[edit: %s]
ja	[編集：％s]

en	[new]
ja	[新規]

en	List General Settings
ja	一般設定の一覧表示

en	Name
ja	名前

en	Enter a name for this Notification List.
ja	この通知リストの名前を入力してください。

en	Description
ja	説明

en	Enter a description for this Notification List.
ja	この通知リストの説明を入力してください。

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
ja	E メールアドレス

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
ja	この通知リストのEメールアドレスのコンマ区切りリストを入力してください。

en	BCC Email Addresses
ja	E メールアドレス

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
ja	この通知リストのEメールアドレスのコンマ区切りリストを入力してください。

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
ja	関連デバイス

en	Search
ja	検索

en	Site
ja	サイト

en	None
ja	なし

en	Device Template
ja	テンプレートを削除

en	Default
ja	デフォルト

en	Associated
ja	関連付けられている

en	Go

en	Set/Refresh Filters
ja	フィルタの設定/更新

en	Clear
ja	クリア

en	Clear Filters
ja	絞り込み条件を解除する

en	ID

en	Status
ja	状態

en	Associated Lists
ja	関連リスト

en	Graphs
ja	グラフ

en	Data Sources
ja	データソース

en	Hostname
ja	ホスト名

en	Current List Only
ja	現在のリストのみ

en	Current and Global List(s)
ja	現在およびグローバルリスト

en	No Associated Devices Found
ja	関連デバイスが見つかりません

en	Associated Thresholds
ja	関連付けられているしきい値

en	Template
ja	テンプレート

en	State
ja	都道府県

en	All
ja	すべて

en	Warning Lists
ja	警告リスト

en	Alert Lists
ja	アラートリスト

en	Type
ja	タイプ

en	Templated
ja	テンプレートの

en	No
ja	いいえ

en	Yes
ja	はい

en	baseline-LOW
ja	ベースラインLOW

en	baseline-HIGH
ja	ベースラインHIGH

en	Select Users
ja	ユーザーを選択

en	Specific Emails
ja	特定のメール

en	Current List
ja	現在のリスト

en	Unknown Threshold
ja	未知のしきい値

en	Log Only
ja	ログのみ

en	Editable
ja	編集

en	Read Only
ja	読み取り専用

en	No Thresholds Found
ja	しきい値ログが見つかりません

en	Associated Templates
ja	関連付けられたテンプレート

en	Rows
ja	行

en	Unknown Template
ja	未知のテンプレート

en	No Threshold Templates
ja	しきい値テンプレートなし

en	Lists
ja	リスト

en	List Name
ja	リスト名

en	Emails
ja	メール

en	No Notification Lists
ja	通知リストなし

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
ja	次の通知リストを複製するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to delete all following Notifications.

en	Delete Notification
ja	通知リストを削除

en	Delete Notifications

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
ja	デッドデバイス通知

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
ja	SNMP通知

en	Resume

en	Resume Notification Processing
ja	SNMP通知

en	Purge

en	Purge Notification Queue
ja	SNMP通知プリセット

en	Notifications
ja	通知リスト

en	The supported notification topic.
ja	しきい値テンプレート

en	Event Description
ja	イベント概要

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
ja	このデバイスのデータソース数

en	The Notification List used if any.
ja	通知リストのみ

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
ja	SNMPによって報告されたデバイスの正式な稼働時間

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
ja	エラー

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
ja	時間

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
ja	エラー

en	Success

en	No Notifications
ja	SNMP通知

en	Off
ja	オフ

en	On
ja	オン

en	Toggle Threshold VRULES %s
ja	しきい値VRULES％sを切り替えます

en	Create Threshold
ja	しきい値を作成

en	Alert Hi for %s (%s)
ja	％s（％s）のこんにちは

en	Alert Low for %s (%s)
ja	％s（％s）の低アラート

en	Warning Hi for %s (%s)
ja	警告リスト

en	Warning Low for %s (%s)
ja	警告リスト

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
ja	％sのアラートハイ（％s %%）

en	Alert Low for %s (%s %%%)
ja	％sのアラート低（％s %%）

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
ja	％sの警告（％s %%）

en	Warning Low for %s (%s %%%)
ja	％sの警告低（％s %%）

en	Threshold Alert/Warning Values
ja	しきい値アラート/警告値

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
ja	これらのデバイスに適切なしきい値をすべて適用するには、[続行]をクリックします。

en	Create Threshold from Data Source
ja	データソースからしきい値を作成

en	Auto-create Thresholds
ja	しきい値の自動作成

en	Created %s thresholds
ja	作成されたしきい値：％s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
ja	しきい値が作成されていません。それらはすでに存在するか、一致する組み合わせが見つかりませんでした。

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
ja	しきい値が作成されていません。しきい値テンプレートが見つかりません。

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
ja	次のデータソースには、関連付けられているしきい値テンプレートがありません。

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
ja	これらのデータソースのしきい値を作成するには、[続行]をクリックしますか。

en	Available Threshold Templates
ja	利用可能なしきい値テンプレート

en	Select a Threshold Template
ja	しきい値テンプレートを選択する

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
ja	以下のデータソースに関連付けられているしきい値テンプレートはありません。

en	Create Threshold from Template
ja	テンプレートからしきい値を作成

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
ja	以下のグラフには、関連付けられたしきい値テンプレートがありません。

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
ja	これらのグラフにしきい値を作成したい場合は、[続行]をクリックしてください。

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
ja	次のグラフに関連付けられているしきい値テンプレートはありません

en	Associated Threshold Templates
ja	関連付けられているしきい値テンプレート

en	Threshold Exists
ja	しきい値が存在します

en	Threshold Does Not Exist
ja	しきい値が存在しません

en	Delete Threshold Template Association
ja	しきい値テンプレートを選択する

en	No Associated Threshold Templates.
ja	関連付けられているしきい値テンプレートはありません。

en	Add Threshold Template
ja	しきい値テンプレートを追加

en	Add
ja	追加

en	Add Threshold Template to Device
ja	デバイステンプレートにしきい値テンプレートを追加する

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
ja	次のしきい値テンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。デバイステンプレートから関連付けが解除されます。

en	Threshold Template Name: %s
ja	しきい値テンプレート名：％s

en	Remove Threshold Template
ja	しきい値テンプレートを削除

en	Add Threshold Template to Device Template
ja	デバイステンプレートにしきい値テンプレートを追加する

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
ja	次のしきい値テンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。デバイステンプレートから関連付けが解除されます。

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
ja	テンプレートまたはしきい値がすでに存在します - しきい値は作成されませんでした。

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
ja	選択した1つ以上のしきい値を変更する権限がありません

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
ja	次のしきい値を削除するには、[削除]をクリックします。

en	Delete Threshold(s)
ja	しきい値を削除

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
ja	次のしきい値を有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Threshold(s)
ja	しきい値を有効にする

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
ja	次のしきい値を無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Threshold(s)
ja	しきい値を無効にする

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
ja	[続行]をクリックして、提案された名前を次のしきい値に再適用します。

en	Apply Suggestion
ja	提案を適用

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
ja	「続行」をクリックして、関連付けられているテンプレートの詳細で次のしきい値を更新します。

en	Reapply Template
ja	テンプレートを再適用

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
ja	[続行]をクリックして、次のしきい値を確認します。これを許可しない、またはトリガーされないしきい値は無視されます。

en	Acknowledge Threshold(s)
ja	確認テンプレート

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ja	[続行]をクリックして、次のしきい値の通知を再開します。これを許可しない、またはトリガーされないしきい値は無視されます。

en	Resume Notifications for Threshold(s)
ja	通知リストを削除

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
ja	[続行]をクリックして、次のしきい値の通知を一時停止します。これを許可しない、またはトリガーされないしきい値は無視されます。

en	Suspend Notification for Threshold(s)
ja	重複した通知リスト

en	Invalid action detected, can not proceed
ja	無効なアクションが検出されました。続行できません

en	Threshold Management
ja	しきい値管理

en	Apply Filters
ja	フィルタを適用

en	Return to Defaults
ja	デフォルトに戻る

en	Data Template
ja	データテンプレート

en	Disabled at Template
ja	データテンプレート

en	Disabled at Threshold
ja	しきい値を無効にする

en	Ack Required
ja	確認が必要

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
ja	現在

en	The last measured value for the Data Source
ja	データソースの最後の測定値

en	High
ja	高い

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ja	高い警告/アラート値。注：ベースライン値はパーセントです。他のすべての値は、cdefによって変更される可能性のある表示値です。

en	Low
ja	低い

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
ja	低警告/警告値。注：ベースライン値はパーセントです。他のすべての値は、cdefによって変更される可能性のある表示値です。

en	Trigger
ja	トリガー

en	Duration
ja	期間

en	Repeat
ja	繰り返し

en	In State
ja	都道府県

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
ja	警告が発生するためにデータソースがしきい値を超えている必要がある時間。

en	Acknowledgment required for this Threshold
ja	このしきい値には確認が必要です

en	No [Template:Thold]
ja	テンプレートなし

en	No [Template]
ja	テンプレートなし

en	No [Thold]
ja	しきい値

en	%d Triggers
ja	％dトリガー

en	No Thresholds
ja	しきい値

en	Threshold Deleted, can not Edit!
ja	しきい値が存在しません

en	Graph Data
ja	グラフデータ

en	Edit Threshold Template
ja	しきい値テンプレートを追加

en	Data Source Description:
ja	データソースの説明：

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
ja	関連付けられたグラフ（このRRDを使ったグラフ）：

en	Last:
ja	最後

en	WHi:
ja	WHi：

en	WLo:
ja	WLo：

en	AHi:
ja	あひ

en	ALo:
ja	ALo：

en	BL Up:
ja	BLアップ：

en	BL Down:
ja	BLダウン：

en	Unknown Template ID %d
ja	不明なテンプレートID％d

en	Not Templated
ja	テンプレートなし

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
ja	データソースアイテム[％s] - 現在の値：[％s]

en	Replacement Fields: %s
ja	置換フィールド：％s

en	Data Sources: %s
ja	データソース：％s

en	Template/Enabled Information
ja	テンプレート/有効化情報

en	Template Propagation Enabled
ja	テンプレート伝播が有効

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
ja	これらの設定がしきい値テンプレートから伝達されるかどうか。

en	Template Name
ja	テンプレート名

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
ja	しきい値が作成されたしきい値テンプレートの名前。

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
ja	しきい値を有効にする

en	General Settings
ja	一般設定

en	Name (Displayed)
ja	名前（表示）

en	Provide the Thresholds a meaningful name
ja	しきい値にわかりやすい名前を付けます。

en	Name (Format)
ja	名前（フォーマット）

en	Warning HRULE Color
ja	警告HRULEカラー

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ja	警告しきい値のグラフHRULEの色を選択してください。 No HRULEには 'None'を選択してください。注：この機能は、現時点でのみデータ操作タイプの「正確な値」と「割合」でサポートされています。

en	Alert HRULE Color
ja	アラートHRULEカラー

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
ja	アラートしきい値のグラフHRULEの色を選択してください。 No HRULEには 'None'を選択してください。注：この機能は、現時点でのみデータ操作タイプの「正確な値」と「割合」でサポートされています。

en	Graph Timespan
ja	グラフのテンプレート

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
ja	週末の免除

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
ja	これがチェックされている場合、このしきい値は週末に警告しません。

en	Disable Restoration Email
ja	復元用メールを無効にする

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
ja	これがチェックされていると、Thresholdが通常の状態に戻ったときにThresholdはアラートを送信しません。

en	Acknowledgment Options
ja	確認オプション

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
ja	しきい値違反状態にどのように対応する必要があるかを制御する3つの承認レベルがあります。彼らです： <br><br><ul><li> <i>なし必須</i> - このオプションを選択すると、しきい値違反に対して確認応答は不要になります。 </li><li> <i>確認のリセット</i> - このオプションを使用すると、しきい値を確認すると、違反している間は通知が表示されなくなります。 </li><li> <i>確認を保持</i> - このオプションでは、しきい値が正常に戻った後でも、しきい値を確認し、オプションのオペレータメッセージを入力する必要があります。 </li></ul>

en	None Required
ja	なし必須

en	Suspendible Notification
ja	SNMP通知

en	Persistent Acknowledgment
ja	永続的確認

en	Threshold Type
ja	しきい値タイプ

en	The type of Threshold that will be monitored.
ja	監視されるしきい値の種類。

en	Re-Alert Cycle
ja	再警告サイクル

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
ja	最後のアラートからこの時間が経過した後でアラートを繰り返します。

en	Warning - High / Low Settings
ja	警告 - 高/低設定

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
ja	高しきい値

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ja	設定し、データソース値がこの数値を超えると、警告がトリガーされます。注：この値はRAW番号である必要があります。グラフに表示される値は、cdefによって変更される場合があります。

en	Low Threshold
ja	低しきい値

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ja	設定され、データソース値がこの数値を下回ると、警告がトリガーされます。注：この値はRAW番号である必要があります。グラフに表示される値は、cdefによって変更される場合があります。

en	Breach Duration
ja	違反期間

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ja	警告が発生するためにデータソースがしきい値を超えている必要がある時間。

en	Alert - High / Low Settings
ja	アラート - 高/低設定

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ja	設定し、データソース値がこの数値を超えると、アラートがトリガーされます。注：この値はRAW番号である必要があります。グラフに表示される値は、cdefによって変更される場合があります。

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
ja	設定され、データソース値がこの数値を下回ると、アラートがトリガーされます。注：この値はRAW番号である必要があります。グラフに表示される値は、cdefによって変更される場合があります。

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
ja	アラートが発生するには、データソースがしきい値を超えている必要がある時間。

en	Warning - Time Based Settings
ja	警告 - 時間ベースの設定

en	Breach Count
ja	違反数

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
ja	データソースがしきい値を超えていなければならない回数。

en	Breach Window
ja	違反ウィンドウ

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
ja	しきい値違反をチェックするための過去の時間。

en	Alert - Time Based Settings
ja	アラート - 時間ベース設定

en	Baseline Settings
ja	ベースライン設定

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
ja	平均 (ミリ秒)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
ja	最後

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
ja	時間帯

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
ja	参照として使用される過去のポイント（rrdの解像度に基づく）を指定します

en	Deviation UP
ja	偏差UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ja	上限しきい値に対する許容偏差をパーセントで指定します。設定されていない場合、上限しきい値はまったくチェックされません。

en	Deviation DOWN
ja	偏差DOWN

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ja	下限しきい値の許容偏差をパーセントで指定します。設定しないと、下限しきい値はまったくチェックされません。

en	Trigger Count
ja	トリガー回数

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
ja	アラートが発生するために、データソースがベースラインのしきい値に違反しなければならない連続回数。 <br>デフォルト値を使用するには空のままにしてください（ <b>デフォルト：％sサイクル</b> ）

en	Data Manipulation
ja	データ操作

en	Data Type
ja	データ型

en	Special formatting for the given data.
ja	与えられたデータのための特別なフォーマット。

en	Threshold CDEF
ja	しきい値CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
ja	データを返す前にこのCDEFを適用してください。

en	Percent Data Source
ja	データソースの割合

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
ja	割合を計算するための合計値として使用する2番目のデータソースアイテム。

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ja	RPN式はRRDtool互換のRPN式です。構文には、 <span class="deviceUp">| query_ifSpeed |の</span>ようなDeviceとData Queryの両方の置換表現に加えて、以下のすべての関数が含まれます<span class="deviceUp">。</span> 。 RPN式でデータソースを使用するには、次の構文を使用する必要があります。 <span class="deviceUp">| ds：dsname |</span> 。例えば、 <span class="deviceUp">| ds：traffic_in |です。</span>グラフに関連付けられたRRDファイルのtraffic_inデータソースの現在の値を取得します。グラフのデータソースはすべて含めることができます。 <br><br>数学演算子： <span class="deviceUp">+、 - 、/、*、％、^</span> <br>機能： <span class="deviceUp">SIN、COS、TAN、ATAN、SQRT、フロア、CEIL、DEG2RAD、RAD2DEG、ABS、EXP、LOG、ATAN、ADNAN</span> <br>フロー演算子： <span class="deviceUp">国連、ISINF、IF、LT、LE、GT、GE、EQ、NE</span> <br>比較関数： <span class="deviceUp">MAX、MIN、INF、NEGINF、NAN、UNKN、COUNT、PREV</span> ％s、％s

en	Upper Data Source
ja	データソース

en	Upper data source to calculate the total value.
ja	合計値を計算するための上位データソース。

en	Notification Settings
ja	通知設定

en	Alert Subject
ja	警告イベント

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Alert Body
ja	警告メール本文

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ja	これは、すべてのしきい値アラート（255文字のMAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールの場合は削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br>例えば。 &lt;ディスクリプション&gt; &lt;ホスト名&gt; &lt;時間&gt; &lt;URL&gt; &lt;グラフィック&gt; &lt;しきい値&gt; &lt;スレッド名&gt; &lt;サブジェクト&gt; &lt;グラフ&gt; &lt;HI&gt; &lt;ロー&gt; &lt;期間&gt; &lt;トリガ&gt; &lt;販売日&gt; &lt;日付&gt; &lt;日付&gt; &lt;日付&gt; 822&gt; &gt;

en	Warning Subject
ja	デバイスの件名の回復

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Warning Body
ja	警告メール本文

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールの場合は削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br>例えば。 &lt;ディスクリプション&gt; &lt;ホスト名&gt; &lt;時間&gt; &lt;URL&gt; &lt;グラフィック&gt; &lt;しきい値&gt; &lt;スレッド名&gt; &lt;サブジェクト&gt; &lt;グラフ&gt; &lt;HI&gt; &lt;ロー&gt; &lt;期間&gt; &lt;トリガ&gt; &lt;販売日&gt; &lt;日付&gt; &lt;日付&gt; &lt;日付&gt; 822&gt; &gt;

en	Restoral Subject
ja	修復イベント

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Restoral Email Body
ja	警告メール本文

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Warning Notification List
ja	警告通知リスト

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
ja	このデータソースに対する警告を受け取る通知リストを選択するように指定できます。

en	Alert Notification List
ja	アラート通知リスト

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
ja	このデータソースのアラートを受け取る通知リストを選択するように指定できます

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
ja	SNMP通知 - イベントカテゴリ

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
ja	NMSがさまざまなSNMP通知をより簡単に分類できるようにするには、このテンプレートのSNMP通知のカテゴリに記入してください。例： "disk_usage"、 "link_utilization"、 "ping_test"、 "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
ja	SNMPイベント説明

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
ja	追加のvarbindを使用して、SNMP通知受信者に送信されるイベントの説明をカスタマイズできます。以下の変数バインディングがサポートされます。 <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
ja	SNMP通知 - アラートイベントの重大度

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
ja	アラートに使用される重大度（低影響→重大影響）

en	Medium
ja	中

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
ja	SNMP通知 - 警告イベントの重大度

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
ja	警告に使用される重大度（低インパクト - >重大インパクト） <br>注：警告の重大度は、アラートに対して定義されている重大度以下でなければなりません。

en	Notify accounts
ja	アカウントを通知する

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
ja	これは、このしきい値に違反したときに通知を受けるアカウントのリストです。

en	Alert Emails
ja	アラートメール

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
ja	このデータソースのアラートを受信するための追加のEメールをここで指定できます（コンマ区切り）。

en	Warning Emails
ja	警告メール

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
ja	このデータソースに対する警告を受け取るためにここで追加のEメールを指定できます（コンマ区切り）

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
ja	チェックすると、しきい値通知がローカルのsyslogに送信されます。

en	Priority/Level
ja	優先度/レベル

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
ja	これはsyslogメッセージに記録される優先度です。

en	Facility
ja	概要

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
ja	これは、このしきい値に使用される機能です。

en	Event Triggering (Shell Command)
ja	イベントトリガ（シェルコマンド）

en	High Trigger Command
ja	高トリガコマンド

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ja	設定されていて、高しきい値に違反していると、このコマンドが実行されます。有効なコマンドを入力してください。さらに、しきい値からスクリプトに情報を渡すために使用できる、利用可能ないくつかの置換タグがあります。 &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;DRIATION&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_FC_8 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;最後に、ホスト、データクエリ、およびデータ入力の置き換えを行うことができます。たとえば、pendingという名前のデータ入力カスタムデータがある場合、置換を実行するには| pending |を使用します。データ照会、およびホスト置換のためには、Cacti規則| query_xxxx |、および| host_xxxx |を使用します。それぞれ。

en	Low Trigger Command
ja	低トリガコマンド

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ja	設定されていて、低しきい値に違反していると、このコマンドが実行されます。有効なコマンドを入力してください。さらに、しきい値からスクリプトに情報を渡すために使用できる、利用可能ないくつかの置換タグがあります。 &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;DRIATION&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_FC_8 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;最後に、ホスト、データクエリ、データ入力の置き換えができます。たとえば、pendingという名前のデータ入力カスタムデータがある場合、置換を実行するには| pending |を使用します。データ照会、およびホスト置換のためには、Cacti規則| query_xxxx |、および| host_xxxx |を使用します。それぞれ。

en	Norm Trigger Command
ja	ノルムトリガコマンド

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
ja	設定されている場合、tholdが通常の値に戻ると、このコマンドが実行されます。有効なコマンドを入力してください。さらに、しきい値からスクリプトに情報を渡すために使用できる、利用可能ないくつかの置換タグがあります。 &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;DRIATION&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_FC_8 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;最後に、ホスト、データクエリ、データ入力の置き換えができます。たとえば、pendingという名前のデータ入力カスタムデータがある場合、置換を実行するには| pending |を使用します。データ照会、およびホスト置換のためには、Cacti規則| query_xxxx |、および| host_xxxx |を使用します。それぞれ。

en	Other Settings
ja	その他の設定

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
ja	しきい値のグラフを選択します。

en	Operator Notes
ja	オペレータノート

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
ja	しきい値メッセージを受信している可能性があるオペレーターの指示をここに入力してください。

en	Select Users(s)
ja	ユーザーを選択

en	Users Selected
ja	選択したユーザー

en	All Users Selected
ja	選択したすべてのユーザー

en	< 1 Minute
ja	1分

en	Since Created
ja	作成

en	Log
ja	ログ

en	Time:
ja	時間：

en	User:
ja	ユーザー

en	System:
ja	システム：

en	Swaps:
ja	スワップ：

en	Pages:
ja	ページ:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
ja	サボテンのグラフへのリンク

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ja	<html><body>注意が必要な警告が出されました。 <br><br> <b>デバイス</b> ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） <br> <b>URL</b> ： <URL><br> <b>メッセージ</b> ： <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ja	<html><body>注意が必要な警告が出されました。 <br><br> <b>デバイス</b> ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） <br> <b>URL</b> ： <URL><br> <b>メッセージ</b> ： <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
ja	注意が必要なアラートが発行されました。 <br><br> <strong>デバイス</strong> ： <DESCRIPTION> （ <HOSTNAME> ） <br> <strong>URL</strong> ： <URL><br> <strong>メッセージ</strong> ： <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
ja	偏差UP

en	Abs Val [TIP:%s]
ja	アラート値

en	%%% Dev [AOT:%s]
ja	偏差UP

en	Abs Val [AOT:%s]
ja	アラート値

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ja	グラフとしきい値の作成中にデバイスIDが設定されませんでした

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
ja	グラフとしきい値を作成しようとしたときに、しきい値テンプレートIDが設定されませんでした

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
ja	グラフとしきい値を作成しようとしたときに、しきい値テンプレートIDが設定されませんでした

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
ja	しきい値テンプレートのグラフ作成に失敗しました

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
ja	デバイステンプレートマッピングによりしきい値が自動作成されました

en	Permission Denied
ja	権限がありません

en	Record Updated
ja	レコード更新

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
ja	しきい値 '％d'でリンクされたグラフテンプレート項目 '％d'が見つかりませんでした

en	Created Threshold: %s
ja	作成されたしきい値：％s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
ja	'High Alert Threshold'または 'Low Alert Threshold'、あるいはその両方を指定する必要があります。 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ja	不可能なしきい値：「低しきい値」以下の「高しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
ja	不可能なしきい値：「低警告しきい値」以下の「高警告しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
ja	不可能なしきい値：「低警告しきい値」以下の「高警告しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
ja	不可能なしきい値：「低警告しきい値」以下の「高警告しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	With baseline thresholds enabled.
ja	ベースラインしきい値が有効になっている。

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
ja	'％s'は正の整数値に設定する必要があります。 <br>記録は更新されていません！

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
ja	'Baseline Deviation UP'または 'Baseline Deviation DOWN'、あるいはその両方を指定する必要があります。 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
ja	不可能なしきい値：「低しきい値」以下の「高しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
ja	不可能なしきい値：「低警告しきい値」以下の「高警告しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
ja	不可能なしきい値：「低警告しきい値」以下の「高警告しきい値」 <br>記録は更新されていません！

en	Unknown Threshold Type!
ja	未知のしきい値

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
ja	デバイスのテンプレートに関連付けられたしきい値テンプレート。

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
ja	メーラーのエラー：いいえ設定したアドレス<b>に</b> !! <br> [ <i>テストメール]</i>リンクを使用している場合は、[ <b>アラートメール]</b>設定を設定してください。

en	Acknowledge Threshold
ja	未知のしきい値

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
ja	次のしきい値を承認するには、[続行]をクリックします。

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
ja	しきい値テンプレート下位データテンプレートが見つかりません。

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
ja	しきい値テンプレート下位データソースが見つかりません。

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
ja	しきい値テンプレートのインポート列がデータベーススキーマと一致しません

en	Imported
ja	インポート済み

en	Threshold Template '%s' %s!
ja	しきい値テンプレート '％s'％s！

en	Updated
ja	更新しました

en	Import
ja	インポート

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
ja	しきい値テンプレート '％1！'％2！失敗しました。

en	Update
ja	更新

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
ja	しきい値テンプレートデータをインポートしようとしたときにエラーが発生しました。

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
ja	しきい値テンプレート下位データテンプレートが見つかりません。

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
ja	グラフとしきい値を作成しようとしたときに、しきい値テンプレートIDが設定されませんでした

en	The Threshold has been Ascknowledged.
ja	監視されるしきい値の種類。

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
ja	しきい値は、アラート、通知を生成したり、コマンドを実行したりしなくなります。

en	The Threshold will restart generating Alerts.
ja	警告/警告の上限しきい値

en	Threshold Status
ja	しきい値状況

en	Actions
ja	操作

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
ja	しきい値を編集

en	Disable Threshold
ja	しきい値を無効にする

en	Enable Threshold
ja	しきい値を有効にする

en	To enable the Threshold, enable the Template first
ja	しきい値テンプレートを選択する

en	View Graph
ja	グラフ表示

en	View Threshold History
ja	しきい値履歴を表示する

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
ja	重複した通知リスト

en	Resume Notifications for this breached Threshold
ja	通知リストを削除

en	Acknowledgement Message
ja	確認

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
ja	名前なし

en	Hover over icons for help
ja	ヘルプのためにアイコンの上にマウスを移動する

en	A description for the Device
ja	デバイスの説明

en	A Cacti unique identifier for the Device
ja	デバイスのCacti固有の識別子

en	The number of Graphs for this Device
ja	このデバイスのグラフ数

en	The number of Data Sources for this Device
ja	このデバイスのデータソース数

en	The status for this Device as of the last time it was polled
ja	最後にポーリングされた時点でのこのデバイスのステータス

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
ja	最後にCactiがこの機器に問題を見つけた時。 Cactiのポーリングサイクルの間に再起動された場合は、デバイスの稼働時間より長くなることがあります

en	Uptime
ja	あなたのアップタイムロボットAPIキー：

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
ja	SNMPによって報告されたデバイスの正式な稼働時間

en	The official hostname for this Device
ja	このデバイスの正式なホスト名

en	Current (ms)
ja	現在 (ミリ秒)

en	The current response time for the Cacti Availability check
ja	Cacti在庫確認の現在の応答時間

en	Average (ms)
ja	平均 (ミリ秒)

en	The average response time for the Cacti Availability check
ja	Cacti在庫確認の平均応答時間

en	Availability
ja	有効性

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
ja	Cactiで最後にカウンタがリセットされてからのこのデバイスの全体的な空き状況

en	Edit Device
ja	デバイスを編集

en	View Graphs
ja	グラフを表示する

en	No Devices
ja	デバイス

en	Not Up
ja	アップしていない

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
ja	[％s]のしきい値ログ

en	Log Entries
ja	エントリー履歴

en	Device
ja	デバイス

en	Time
ja	時間

en	Alert Value
ja	アラート値

en	Measured Value
ja	測定値

en	No Threshold Logs Found
ja	しきい値ログが見つかりません

en	Entries
ja	エントリー

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
ja	選択した1つ以上のしきい値を変更する権限がありません

en	%s (%d Thresholds)
ja	％s（％dしきい値）

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
ja	次のしきい値テンプレートをエクスポートするには、[続行]をクリックします。

en	Export Template(s)
ja	エクスポートテンプレート

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
ja	次のしきい値テンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Template(s)
ja	テンプレートを削除

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
ja	[続行]をクリックして、推奨されている名前を次のしきい値テンプレートのしきい値に再適用します。

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
ja	テンプレートに推奨名を再適用する

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
ja	次のしきい値を有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Template(s)
ja	テンプレートを削除

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
ja	次のしきい値を無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Template(s)
ja	テンプレートを削除

en	Threshold Template Creation Wizard
ja	しきい値テンプレート作成ウィザード

en	Data Source
ja	データソース

en	Please select a Data Template
ja	データテンプレートを選択してください

en	Please select a Data Source
ja	データソースを選択してください

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
ja	しきい値テンプレートを作成するには、[作成]をクリックしてください。

en	Create
ja	作成

en	The Threshold Template requested can not be found
ja	しきい値が存在しません

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
ja	しきい値テンプレートにわかりやすい名前を付けます。

en	Suggested Threshold Name
ja	推奨されるしきい値名

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
ja	このテンプレートを使用して作成されたしきい値の推奨名を入力してください。 | graph_title |と同様に、標準装置（| host_ * |）、データ照会（| query_ * |）および入力（| input_ * |）置換変数を使用することができます。グラフのタイトル

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
ja	使用しているデータテンプレート。 （これは変更できません）

en	Data Field
ja	データフィールド

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
ja	使用しているデータフィールド。 （これは変更できません）

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
ja	このしきい値がチェックされ警告されるかどうか。

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
ja	最後のアラート以降にこの時間がペーストされた後でアラートを繰り返します。

en	Min Trigger Duration
ja	最小トリガー期間

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
ja	アラートを発生させるためにデータソースが違反状態になっている必要がある時間。

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
ja	警告を発行する前にデータソースが違反状態になっている必要がある回数。

en	Time Period Length
ja	期間の長さ

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
ja	アラートを発行する前にデータソースが違反状態になっている必要がある回数。

en	Baseline Monitoring
ja	ベースラインモニタリング

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ja	上限しきい値に対する許容偏差をパーセントで指定します。設定されていない場合、上限しきい値はまったくチェックされません。

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
ja	下限しきい値の許容偏差をパーセントで指定します。設定しないと、下限しきい値はまったくチェックされません。

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
ja	アラートを発生させるためにデータソースが違反状態になっている必要がある連続回数。 <br>デフォルト値を使用するには空のままにしてください（デフォルト：％sサイクル）

en	Percent Datasource
ja	パーセントデータソース

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
ja	割合を計算するための合計値として使用する2番目のデータソースアイテム。

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
ja	RPN式はRRDtool互換のRPN式です。構文には、 <span style="color:blue;">| query_ifSpeed |の</span>ようなDeviceとData Queryの両方の置換表現に加えて、以下のすべての関数が含まれます<span style="color:blue;">。</span> 。 RPN式でデータソースを使用するには、次の構文を使用する必要があります。 <span style="color:blue;">| ds：dsname |</span> 。例えば、 <span style="color:blue;">| ds：traffic_in |です。</span>グラフに関連付けられたRRDファイルのtraffic_inデータソースの現在の値を取得します。グラフのデータソースはすべて含めることができます。 <br>数学演算子： <span style="color:blue;">+、 - 、/、*、％、^</span> <br>機能： <span style="color:blue;">SIN、COS、TAN、ATAN、SQRT、フロア、CEIL、DEG2RAD、RAD2DEG、ABS、EXP、LOG、ATAN、ADNAN</span> <br>フロー演算子： <span style="color:blue;">国連、ISINF、IF、LT、LE、GT、GE、EQ、NE</span> <br>比較関数： <span style="color:blue;">MAX、MIN、INF、NEGINF、NAN、UNKN、COUNT、PREV</span> ％s、％s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
ja	合計値の計算に使用する上位データソース。

en	Alert Email Subject
ja	アラートメール

en	Alert Email Body
ja	警告メール本文

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
ja	これは、すべてのしきい値警告（255 Char MAX）の一番上に表示されるメッセージです。 HTMLは許可されていますが、テキストのみのEメールでは削除されます。使用できる記述子がいくつかあります。 <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Restoral Body
ja	警告メール本文

en	Notification List Read Only
ja	通知リストのみ

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
ja	チェックすると、しきい値通知がローカルのsyslogに送信されます。

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
ja	アラートに使用される重大度（低インパクト - >重大インパクト）

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
ja	これは、このしきい値に違反したときに通知を受けるアカウントのリストです。 <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
ja	このデータソースのアラートを受信するための追加のEメールをここで指定できます（コンマ区切り）。

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
ja	このデータソースに対する警告を受け取るためにここで追加のEメールを指定できます（コンマ区切り）

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
ja	しきい値テンプレートのグラフ作成に失敗しました

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ja	％d月、％d日、％d時、％d分、％d秒（平均）

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ja	％d月、％d日、％d時、％d分、％d秒

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ja	％d日、％d時間、％d分、％d秒（平均）

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ja	％d日、％d時間、％d分、％d秒

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
ja	％d時間、％d分、％d秒（平均）

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
ja	％d時間、％d分、％d秒

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
ja	％d分、％d秒（平均）

en	%d Minutes, %d Seconds
ja	％d分、％d秒

en	%d Seconds (Average)
ja	％d秒（平均）

en	%d Seconds
ja	%d 秒

en	DS Name
ja	DS名

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ja	高い警告/アラート値。注：ベースライン値はパーセントです。他のすべての値は、cdefによって変更されないRAW値です。

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
ja	低警告/警告値。注：ベースライン値はパーセントです。他のすべての値は、cdefによって変更されないRAW値です。

en	Import Template from Local File
ja	ローカルファイルからテンプレートをインポート

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
ja	しきい値テンプレートデータを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここでそれを選択します。

en	Import Template from Text
ja	テキストからテンプレートをインポート

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	テキストとしてしきい値テンプレートデータを含むXMLファイルがある場合は、それをこのボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Results
ja	読み込み結果

en	Cacti has imported the following items:
ja	Cactiは以下の商品を輸入しています：

en	Import Threshold Templates
ja	しきい値テンプレートのインポート

en	The file is too big.
ja	ファイルの容量が越えています。

en	Incomplete file transfer.
ja	不完全なファイル転送。

en	No file uploaded.
ja	ファイルがアップロードされていません。

en	Temporary folder missing.
ja	一時フォルダがありません。

en	Failed to write file to disk
ja	ディスクへのファイルの書き込みに失敗しました

en	File upload stopped by extension
ja	ファイルをアップロードする

en	Invalid file extension.
ja	無効なファイル拡張子。

en	NOTE:
ja	メモ：

en	ERROR:
ja	エラー:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
ja	しきい値はすでに存在します - しきい値は作成されていません

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
ja	しきい値作成ウィザード[しきい値タイプの選択]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
ja	しきい値作成ウィザード[カスタムデータを入力して[作成]を押すとしきい値とグラフを作成できます]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
ja	しきい値作成ウィザード[利用可能なデータクエリ行の選択]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
ja	しきい値作成ウィザード[デバイスの選択]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
ja	しきい値作成ウィザード[グラフテンプレートの選択]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
ja	しきい値作成ウィザード[しきい値テンプレートの選択]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
ja	しきい値作成ウィザード[しきい値を作成するには[作成]をクリックしてください]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
ja	しきい値作成ウィザード[データソースの選択]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
ja	しきい値作成ウィザード[グラフの選択]

en	Threshold Creation Criteria
ja	しきい値作成基準

en	Create Type
ja	タイプを作成

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
ja	このしきい値の作成に使用するしきい値タイプを選択してください。

en	Select a Threshold Type
ja	しきい値の種類を選択

en	Non Templated
ja	テンプレートなし

en	Threshold Template
ja	しきい値テンプレート

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
ja	グラフとしきい値の基準となるしきい値テンプレートを選択します。

en	Graph Template
ja	グラフのテンプレート

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
ja	作成するグラフに使用するグラフテンプレートを選択します。

en	Select a Graph Template
ja	グラフテンプレートを選択

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
ja	作成するしきい値とグラフに使用するデバイスを選択します。

en	Select a Device
ja	デバイスを選択

en	Select and Available Item
ja	選択可能なアイテム

en	Data Query Item
ja	データ照会項目

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
ja	グラフとしきい値のデータクエリから該当する行を選択します。

en	Creation Notes
ja	作成ノート

en	Important Note:
ja	重要：

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
ja	このしきい値はテンプレート化されません 。しきい値テンプレートオプションを使用する場合、上書き可能なグラフまたはデータソース情報がグラフで許可されている場合、その時点で「作成」プロンプトを受け取る前に、しきい値テンプレート、グラフテンプレート、デバイス、および場合によってはデータクエリアイテム情報の入力を求められます。データソーステンプレートレベルの場合は、入力を求められます。次に、「作成」ボタンを押すと、グラフとしきい値の両方が同時に作成されます。

en	Graph
ja	グラフ

en	Select the Graph for the Threshold.
ja	しきい値のグラフを選択します。

en	Select a Graph
ja	グラフを選択

en	Select a Data Source for the Threshold.
ja	しきい値のデータソースを選択します。

en	Select a Data Source
ja	データソースを選択してください

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
ja	このしきい値は、テンプレート化されず 、唯一の既存のグラフ上で動作します。グラフとしきい値の両方を同時に作成する場合は、ドロップダウンからしきい値テンプレートを選択し、[作成]ボタンが表示されるまで続けます。

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
ja	このしきい値はテンプレート化されません 。しきい値を作成する前に既存のデバイス、グラフ、データソースを選択する[グラフ別]を選択するか、非テンプレートしきい値と対応するグラフを同時に作成できる[しきい値テンプレート]を選択できます

en	Selected Graph
ja	選択済グラフテンプレート

en	Created graph: %s
ja	作成したグラフ：％s