en	Indefinitely
it	Finché non sblocco

en	%d Month
it	%d Mese

en	%d Months
it	%d Mesi

en	%d Year
it	%d Anno

en	From %d Hour Ago
it	Ogni % di ore

en	From %d Hours Ago
it	Ogni % di ore

en	From %d Day Ago

en	From %d Days Ago
it	Ogni %d giorni

en	From %d Week Ago
it	%d Settimana

en	From %d Weeks Ago
it	Ogni %d Settimane

en	From %d Month Ago
it	%d Mese

en	From %d Months Ago
it	%d Mesi

en	From %d Year Ago
it	%d Anno

en	From %d Years Ago

en	Down
it	Giù

en	Error
it	Errore

en	Recovering
it	Recupero in corso

en	Up
it	Su

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Disabled
it	Disabilitato

en	Not Monitored
it	Controllato

en	Notify - Alert
it	Notifica - Allarme

en	Alert
it	Avviso

en	Notify - Alert2Warning
it	Notifica - Allarme2Avviso

en	Alert2Warn
it	Avviso - Avviso - Avviso

en	Notify - Warning
it	Notifica - Avviso

en	Warning
it	Attenzione

en	Notify - Re-Trigger
it	Notifica - Re-Trigger

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
it	Notifica - Restauro

en	Restoral
it	Restauro

en	Event - Alert Trigger
it	Evento - Attivazione dell'allarme

en	Alert Event
it	Preset di allarme

en	Event - Warning Trigger
it	Evento - Trigger di avvertimento

en	Warning Event
it	Attenzione

en	Event - Restoral
it	Evento - Restauro

en	Restoral Event
it	Evento restaurativo

en	Event - Acknowledge
it	Confermare

en	Acknowledge Event
it	Confermare

en	Restore
it	Ripristina

en	Alert Trigger
it	Attivazione dell'allarme

en	Warn Trigger
it	Avviso Trigger

en	Alert-Warn
it	Avviso - Avviso - Avviso

en	Acknowledgment
it	Ringraziamenti

en	Baseline Alert
it	Allarme di base

en	Notice
it	Avviso

en	Ok

en	Emergency
it	Emergenza

en	Critical
it	Critica

en	Info

en	Debug

en	Never
it	Mai

en	Every Minute
it	Ogni minuto

en	Every %d Minutes
it	Ogni %d minuti

en	Every Hour
it	Ogni Ora

en	Every %d Hours
it	Ogni % di ore

en	Every Day
it	Ogni giorno

en	Every %d Days
it	Ogni %d giorni

en	Every Week
it	Ogni settimana

en	Every %d Weeks
it	Ogni %d Settimane

en	Every Month
it	Ogni mese

en	%d Minute
it	%d Minuto

en	%d Minutes
it	minuti

en	%d Hour
it	%d Ora

en	%d Hours
it	%d Ore

en	%d Day
it	%d Giorno

en	%d Days
it	%d Giorni

en	%d Week
it	%d Settimana

en	%d Weeks
it	%d Settimane

en	%0.1f Hours
it	%0.1f Ore

en	Every Polling
it	Ogni sondaggio

en	Every %d Pollings
it	Ogni %d Sondaggi

en	%d Polling
it	%d Sondaggio

en	%d Pollings
it	%d Sondaggi

en	High / Low
it	Alto/Basso

en	Baseline Deviation
it	Deviazione dalla linea di base

en	Time Based
it	Basato sul tempo

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
it	Deviazione UP

en	%% Deviation CF [TIP]
it	Deviazione UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
it	Valore di allarme

en	Absolute Val of CF [TIP]
it	Valore di allarme

en	%% Deviation Avg [AOT]
it	Deviazione UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
it	Deviazione UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
it	Valore di allarme

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
it	Valore di allarme

en	Exact Value
it	Valore esatto

en	CDEF

en	Percentage
it	Percentuale

en	RPN Expression
it	Espressione RPN

en	Upper + Lower bytes
it	Byte superiori + inferiori

en	Acknowledge
it	Confermare

en	Suspend Notifications
it	Notifiche SNMP

en	Resume Notifications
it	Notifiche SNMP

en	Delete
it	Elimina

en	Enable
it	Abilita

en	Disable
it	Disabilita

en	Reapply Suggested Names
it	Riapplicare i nomi suggeriti

en	Propagate Template
it	Modello Propagate

en	Export
it	Esporta

en	Threshold Mail
it	Soglia

en	Down Host Mail

en	Up Host Mail

en	Threshold Cmd
it	Soglia

en	Down Host Cmd

en	Up Host Cmd

en	Auto

en	0 Digits

en	1 Digit

en	%d Digits
it	%d Giorni

en	> %d Devices
it	Dispositivi

en	> %d %%% of Devices Globally
it	Dispositivi

en	> %d Devices in a Site
it	Dispositivi

en	> %d %%% of Devices in a Site
it	Dispositivi

en	SNMP not in use
it	SNMP non in uso

en	N/A

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
it	Avviso sui dispositivi: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) restituito dallo stato DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
it	<br>Sistema <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) stato: <DOWN/UP><br><br><br>Risposta ping corrente: <CUR_TIME> ms<br>Risposta media del sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilità del sistema: < DISPONIBILITÀ><br>Controlli totali da chiaro: <TOT_POLL><br>Controlli totali falliti: <FAIL_POLL><br>L'ultima data è stata controllata: <LAST_FAIL><br>Dispositivi in precedenza DOWN for: <DOWNTIME><br><br><br>Info SNMP:<br>Nome - <SNMP_HOSTNAME><br>Posizione - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>Sistema - <SNMP_SYSTEM><br><br><br>Nota: <NOTES>.

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
it	Errore dei dispositivi: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) è DOWNNN

en	DOWN
it	BASSO

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
it	Errore di sistema : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) è <DOWN/UP><br>Ragione: <MESSAGGGGIO><br><br>Risposta media del sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilità del sistema: < DISPONIBILITÀ><br>Controlli totali da chiaro: <TOT_POLL><br>Controlli totali falliti: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Dispositivi Precedentemente UP per: <DOWNTIME><br>Attenzione: <Nota>.

en	Thresholds
it	Soglie

en	(actions)
it	Azioni

en	(edit)
it	(modificare)

en	(save)
it	Salva

en	(add)
it	(aggiungere)

en	Threshold Logs
it	Soglie

en	Device Status
it	Stato dei dispositivi

en	Thresholds - Failures
it	Soglie - Guasti

en	Thresholds - Normal
it	Soglie - Normale

en	Thresholds - Recovering
it	Soglie - Recupero

en	Recent Thresholds
it	Soglie recenti

en	Recent Device Failures
it	Guasti recenti del dispositivo

en	Threshold Templates
it	Modelli di soglia

en	Threshold Template Import
it	Importazione del modello di soglia

en	Notification Lists
it	Elenchi di notifica

en	Notification Lists (edit)
it	Elenchi di notifica (modifica)

en	Notification Queue
it	Elenco delle notifiche

en	Management
it	Gestione

en	Templates
it	Modelli

en	Threshold
it	Soglia

en	A template with that Data Source already exists!
it	Esiste già un modello con quell'origine dati!

en	Configure Thresholds
it	Configurare le soglie

en	Configure Threshold Templates
it	Configurare i modelli di soglia

en	Manage Notification Lists
it	Gestire le liste di notifica

en	View Thresholds
it	Visualizza Soglie

en	Normal User
it	Utente Normale

en	Template Editor
it	Editor di template

en	General Administration
it	Amministrazione Generale

en	Device Up/Down Notification Settings
it	Impostazioni di notifica su/giù del dispositivo

en	Threshold Up/Down Email Notification
it	Soglia Su/Giù Notifica via e-mail

en	Global List
it	Elenco globale

en	List Below
it	Elenco qui sotto

en	Global and List Below
it	Globale e lista qui sotto

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
it	Quali liste di notifiche di eventi Device Up/Down devono essere notificate?

en	Notification List
it	Elenco delle notifiche

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
it	Indirizzo e-mail aggiuntivo, separato da virgole per e-mail multiple.

en	Host Failure Count
it	Conteggio errori host

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
it	Il numero di intervalli di polling su questo host deve essere basso prima che Thold registri un errore e segnali l'host come inattivo. L'impostazione predefinita è 0 (usa l'impostazione Cacti)

en	Use Cacti Setting
it	Impostazioni della linea di base

en	%d Polling Interval
it	%d Sondaggio

en	%d Polling Intervals
it	%d Sondaggi

en	Alerting/Thold
it	Allarme/Pieghevole

en	General
it	Generale

en	Disable All Thresholds
it	Disattivare tutte le soglie

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
it	Selezionando questa casella si disattiva l'opzione Avviso su tutte le soglie. Questa funzione può essere utilizzata quando è necessario eseguire la manutenzione della rete.

en	Auto Create Thresholds
it	Creazione automatica delle soglie

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
it	Se selezionato, sia durante l'esecuzione di un'automazione, sia durante la creazione/salvataggio di un Dispositivo, verranno create tutte le Soglie associate al Template Dispositivo.

en	Consider Unknown Data as Zero
it	Considera i dati sconosciuti come zero

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
it	Quando si controllano le soglie, se un'origine dati restituisce dati sconosciuti ("U"), considerare il valore come zero per il controllo delle soglie.

en	Default Management Status
it	Stato di gestione predefinito

en	Default Threshold management filter status.
it	Stato del filtro di gestione delle soglie predefinito.

en	Any
it	Qualsiasi

en	Breached or Triggered
it	Avviso Trigger

en	Breached
it	Infranto

en	Triggered
it	innescato

en	Enabled
it	Abilitato

en	Empty ifHighSpeed Default
it	Vuoto ifHighSpeed Default

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
it	Quando si calcolano le soglie di espressione, se ifHighSpeed e ifSpeed tornano a zero, utilizzare invece la seguente impostazione ifHighSpeed. SeHighSpeed sarà 10000 per interfacce 10GE.

en	Notification Preferences
it	Preset di notifica SNMP

en	Disable Legacy Notifications
it	Disattivare le notifiche precedenti

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
it	Selezionando questa casella si disabilita l'avviso Legacy Alerting su tutte le soglie. L'Avviso Legacy è definito come qualsiasi Avviso Email Specifico non associato ad un Elenco notifiche.

en	Threshold Notification Templated
it	Modello di soglia

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
it	Se selezionato, quando si crea un modello di soglia, le sue impostazioni di notifica saranno, per impostazione predefinita, di proprietà del modello di soglia.

en	Enable Command Execution
it	Attivare l'esecuzione dei comandi

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
it	Selezionando questa casella si abilita la possibilità di eseguire comandi sulla violazione della soglia e sugli eventi di ripristino.

en	Enable Per Thold Notification
it	Abilita per ogni notifica Thold

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
it	Selezionando questa casella si abilita la possibilità di mantenere corpi e-mail personalizzati per le soglie.

en	Enable Notification Queue
it	Abilita per ogni notifica Thold

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
it	Elenco delle notifiche di avvertimento

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.

en	Threshold Daemon
it	Demone Soglia

en	Enable Threshold Daemon
it	Attivare Daemon Soglia

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
it	Selezionando questa casella sarà possibile utilizzare un demone di soglia dedicato. Questo può essere utilizzato per aumentare le prestazioni del sistema e/o per distribuire il monitoraggio della soglia ad un server separato.

en	Force Threshold Daemon Debug
it	Demone Soglia

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.

en	Daemon Down Notification Frequency
it	Impostazioni di notifica su/giù del dispositivo

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
it	Se il Thold Daemon si trova inattivo, invia una notifica e-mail con questa frequenza.

en	Every %d Hour
it	Ogni % di ore

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
it	Il numero massimo di processi simultanei che il demone Threshold Daemon deve gestire.

en	1 Process

en	%d Processes

en	Logging
it	Registrazione

en	Log Threshold Breaches
it	Registrare le violazioni della soglia di soglia

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
it	Attivare la registrazione di tutti i guasti di soglia nel registro Cacti.

en	Show Data Source in Log
it	Mostra origine dati nel log

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
it	Mostra il nome dell'origine dati nel Log se non presente.

en	Log Threshold Changes
it	Modifiche della soglia di log

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
it	Abilita la registrazione di tutte le modifiche di soglia nel registro Cacti.

en	Debug Log
it	Log di Debug

en	Enable logging of debug messages with Threshold
it	Abilita la registrazione dei messaggi di debug con Threshold

en	Alert Log Retention
it	Conservazione del registro degli avvisi

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
it	Conservare i registri di soglia per questo numero di giorni.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
it	Considera i dati sconosciuti come zero

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
it	Considera i dati sconosciuti come zero

en	Syslog Settings
it	Impostazioni Syslog

en	Syslog Enabled
it	Syslog Abilitato

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
it	Se l'opzione è selezionata, quando si crea una nuova Soglia, per impostazione predefinita i nuovi eventi di Soglia saranno inviati al proprio syslog locale. Questa impostazione è preimpostata. Le impostazioni delle soglie impongono il controllo effettivo del registro di sistema.

en	Default Priority/Level
it	Priorità/livello predefinito

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
it	Questa è la Priorità/Livello predefinito che Thold utilizzerà per inviare messaggi di syslog. Questa impostazione è preimpostata. Le impostazioni delle soglie impongono il controllo effettivo del registro di sistema.

en	Default Facility
it	Dispositivo predefinito

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
it	Questa è la struttura predefinita che Thold utilizzerà per inviare messaggi di syslog. Questa impostazione è preimpostata. Le impostazioni delle soglie impongono il controllo effettivo del registro di sistema.

en	Alert Presets
it	Preset di allarme

en	Weekend exemptions
it	Esenzioni per i fine settimana

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
it	Se questa opzione è selezionata, Thold non funzionerà nei fine settimana.

en	Default Trigger Count
it	Conteggio dei trigger predefiniti

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
it	Numero predefinito di volte consecutive in cui l'origine dati deve essere in violazione della soglia affinché un allarme venga generato.

en	Re-Alerting

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
it	Ripetere l'Allarme dopo un numero specificato di cicli di poller.

en	Baseline Presets
it	Preimpostazioni di base

en	Baseline Time Range Default
it	Intervallo di tempo di riferimento Predefinito

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
it	Questo è il valore predefinito utilizzato nella creazione di Soglie o modelli.

en	Baseline Trigger Count
it	Conteggio dei trigger della linea di base

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
it	Numero predefinito di volte consecutive in cui l'origine dati deve essere in violazione della soglia di base calcolata affinché un allarme possa essere innalzato.

en	Baseline Deviation Percentage
it	Percentuale di deviazione dalla linea di base

en	SNMP Notification Options
it	Notifiche SNMP

en	SNMP Notifications
it	Notifiche SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
it	I messaggi di stato delle soglie (informazioni/trappole) saranno inviati ai ricevitori di notifica SNMP. Ciò include avvisi, avvertenze e trappole di ripristino per impostazione predefinita. Nota: Questa funzione richiede il plugin Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
it	Disattivare le notifiche di avvertimento

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
it	Se questa opzione è selezionata, Threshold non invia una notifica quando una soglia di avviso è stata superata.

en	Disable Restoration Notifications
it	Disattivare le notifiche di ripristino

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
it	Se questa opzione è selezionata, Threshold non invia una notifica quando la Soglia è tornata allo stato normale.

en	Emailing Options
it	Opzioni di invio di e-mail

en	Send Emails with Urgent Priority
it	Inviare e-mail con priorità urgente

en	Allows you to set Emails with urgent priority
it	Consente di impostare e-mail con priorità urgente

en	Send Alerts as Text
it	Invio di avvisi come testo

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
it	Se l'opzione è selezionata, tutti gli avvisi saranno inviati come e-mail di testo senza grafico. L'impostazione predefinita è HTML Emails con il grafico incorporato nell'Email.

en	Send Email separately for each address
it	Invia e-mail separatamente per ogni indirizzo

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
it	Se selezionato, tutte le email verranno inviate separatamente per ciascun indirizzo.

en	From Email Address
it	Indirizzo e-mail del mittente

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
it	Questo è l'indirizzo e-mail da cui apparirà la Soglia.

en	From Name
it	Da Nome

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
it	Questo è il nome effettivo da cui apparirà la Soglia.

en	Device Notification Options
it	Opzioni di notifica dei dispositivi

en	Enable Notifications
it	Abilita per ogni notifica Thold

en	Enable Dead/Recovering host notification
it	Attivare la notifica di Dead/Recovering host

en	Notification Single Email
it	Impostazioni delle notifiche

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.

en	Device Notification Delay Options
it	Opzioni di notifica dei dispositivi

en	Notification Delay
it	Elenco delle notifiche

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?

en	Device Notification Email Options
it	Opzioni di notifica dei dispositivi

en	Global Notification Email
it	Notifiche dispositivo morto Email di notifica

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
it	Questo è l'indirizzo e-mail a cui verranno inviate le notifiche dei dispositivi morti se si seleziona l'elenco globale delle notifiche.

en	Down Subject
it	Oggetto del dispositivo in basso

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
it	Questo è l'oggetto dell'e-mail che verrà utilizzato per i messaggi dei dispositivi di discesa.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
it	Errore del dispositivo: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) è DOWNNN

en	Down Message
it	Messaggio dispositivo giù

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato come corpo del messaggio di tutti i messaggi UP / Down Device Messages (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#060TIME&#062 &#060DATE&#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
it	Errore di sistema : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) è <DOWN/UP><br>Ragione: <MESSAGGGIO><br><br>Risposta media del sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilità del sistema: < DISPONIBILITÀ><br>Controlli totali da chiaro: <TOT_POLL><br>Controlli totali falliti: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Precedentemente UP per: <DOWNTIME><br>Note: <Note><br>Note del dispositivo: <{\AN8}L'ULTIMA VOLTA CHE L'HO VISTO.... ...&LT;/ I&GT.

en	Recovering Subject
it	Recupero del dispositivo Oggetto

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
it	Questo è l'oggetto dell'e-mail che verrà utilizzato per recuperare i messaggi del dispositivo.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
it	Avviso dispositivo: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) restituito dallo stato DOWN

en	Recovering Message
it	Recupero del messaggio del dispositivo

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato come corpo del messaggio di tutti i messaggi UP / Down Device Messages (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#060TIME&#062 &#060DATE&#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
it	<br>Sistema <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) stato: <DOWN/UP><br><br><br>Risposta ping corrente: <CUR_TIME> ms<br>Risposta media del sistema: <AVG_TIME> ms<br>Disponibilità del sistema: < DISPONIBILITÀ><br>Controlli totali da chiaro: <TOT_POLL><br>Controlli totali falliti: <FAIL_POLL><br>L'ultima data è stata controllata: <LAST_FAIL><br>Dispositivo precedentemente GIÙ per: <DOWNTIME><br><br><br>Informazioni su <br>Nome - <SNMP_HOSTNAME><br>Posizione - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>Sistema - <SNMP_SYSTEM><br><br><br>Nota: <NOTES><br><br>Device Notes: <{\AN8}L'ULTIMA VOLTA CHE L'HO VISTO.... ...&LT;/ I&GT.

en	Status Change Command
it	Comando di modifica dello stato

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato come corpo del messaggio di tutti i messaggi UP / Down Device Messages (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060UPTIME&#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#060TIME&#062 &#060DATE&#060DATE_RFC822&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062

en	Alert/Warning Message Defaults
it	Impostazioni predefinite dei messaggi di allerta/avviso

en	Threshold Alert Message
it	Messaggio di allarme soglia

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
it	È stato emesso un allarme che richiede la vostra attenzione. <br><br><strong>Dispositivo</strong>: <DESCRIZIONE> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Messaggio</strong>: <soggetto><br><br><br><GRAPH>.

en	Threshold Warning Message
it	Messaggio di avviso di soglia

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
it	È stato emesso un avviso che richiede la vostra attenzione. <br><br><strong>Dispositivo</strong>: <DESCRIZIONE> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Messaggio</strong>: <soggetto><br><br><br><GRAPH>.

en	Threshold Restoral Message
it	Messaggio di allarme soglia

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
it	È stato emesso un allarme che richiede la vostra attenzione. <br><br><strong>Dispositivo</strong>: <DESCRIZIONE> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Messaggio</strong>: <soggetto><br><br><br><GRAPH>.

en	Thold
it	# Thold # # # Thold # # Thold #

en	Duplicate
it	Duplica

en	Associate
it	Socio

en	Disassociate
it	Dissociare

en	Devices
it	Dispositivi

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
it	Fare clic su "Continua" per eliminare gli elenchi di notifica. Qualsiasi dispositivo o soglia(i) associata(i) alla(e) lista(i) verrà ripristinata al valore predefinito.

en	Cancel
it	Annulla

en	Continue
it	Continua

en	Delete Notification List(s)
it	Cancellare l'elenco o gli elenchi di notifica

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
it	Fare clic su "Continua" per duplicare il seguente elenco di notifiche.

en	New List Name
it	Nome della nuova lista

en	New Notification List
it	Nuovo elenco delle notifiche

en	Duplicate Notification List(s)
it	Duplicare l'elenco o gli elenchi di notifica duplicati

en	%s Threshold Template(s)
it	Modello(i) di soglia %s Template(i)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
it	Fare clic su 'Continua' per associare l'elenco di notifica '%s' con il/i modello/i di soglia qui sotto.

en	No Change
it	Nessuna Modifica

en	Notification List Only
it	Solo elenco delle notifiche

en	Notification List, Retain Other Settings
it	Elenco notifiche, mantenimento di altre impostazioni

en	Warning Membership:
it	Avviso di appartenenza:

en	Alert Membership:
it	Allarme di appartenenza:

en	Associate Notification List(s)
it	Elenco delle notifiche degli associati

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
it	Fare clic su 'Continua' per dissociare l'elenco di notifica '%s' dal/i modello/i di soglia qui sotto.

en	Remove List
it	Rimuovi la lista

en	Disassociate Notification List(s)
it	Dissociare l'elenco o gli elenchi delle notifiche

en	%s Threshold(s)
it	Soglia(i) % Soglia(i)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
it	Fare clic su 'Continua' per associare l'elenco delle notifiche '%s' con la(e) soglia(i) sottostante(i).

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
it	Fare clic su 'Continua' per dissociare l'elenco delle notifiche '%s' dalle soglie sottostanti.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
it	Fare clic su 'Continua' per associare l'elenco di notifica '%s' con il/i dispositivo/i qui sotto.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
it	Puoi anche associare le soglie dei dispositivi. Tuttavia, queste Treshold Device dovranno consentire la sovrascrittura dell'elenco di notifiche Thrshold.

en	Notification and Global Lists
it	Notifica e liste globali

en	Resulting Membership:
it	Soci che ne risultano:

en	Device Threshold Warning Membership:
it	Avviso di appartenenza:

en	Device Threshold Alert Membership:
it	Messaggio di allarme soglia

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
it	Fare clic su 'Continua' per dissociare l'elenco di notifica '%s' dal/i dispositivo/i qui sotto.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
it	Puoi anche dissociare le soglie dei dispositivi. Tuttavia, queste Treshold Device dovranno consentire la sovrascrittura dell'elenco di notifiche Thrshold.

en	[edit: %s]
it	[modifica: %s]

en	[new]
it	new

en	List General Settings
it	Elenco Impostazioni generali

en	Name
it	Nome

en	Enter a name for this Notification List.
it	Immettere un nome per l'elenco delle notifiche.

en	Description
it	Descrizione

en	Enter a description for this Notification List.
it	Inserire una descrizione per l'elenco delle notifiche.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.

en	To Email Addresses
it	Indirizzo email

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
it	Immettere un elenco separato da virgole di indirizzi e-mail per questo elenco di notifica.

en	BCC Email Addresses
it	Indirizzo email

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
it	Immettere un elenco separato da virgole di indirizzi e-mail per questo elenco di notifica.

en	Email Style/Format File

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.

en	Associated Devices
it	Dispositivi associati

en	Search
it	Cerca

en	Site
it	Sito

en	None
it	Nessuno

en	Device Template
it	Cancellare il/i modello/i

en	Default
it	Predefinito

en	Associated
it	Associato

en	Go
it	Vai

en	Set/Refresh Filters
it	Impostazione/Rifresh Filtri

en	Clear
it	Cancella

en	Clear Filters
it	Pulisci filtri

en	ID

en	Status
it	Stato

en	Associated Lists
it	Elenchi associati

en	Graphs
it	Grafici

en	Data Sources
it	Fonte Dati

en	Hostname
it	Nome Host

en	Current List Only
it	Solo elenco corrente

en	Current and Global List(s)
it	Elenco(i) attuale(i) e globale(i)

en	No Associated Devices Found
it	Nessun dispositivo associato trovato

en	Associated Thresholds
it	Soglie associate

en	Template
it	Modello

en	State
it	Stato

en	All
it	Tutti

en	Warning Lists
it	Elenchi di avvertimento

en	Alert Lists
it	Elenchi di allarme

en	Type
it	Tipo

en	Templated

en	No

en	Yes
it	Si

en	baseline-LOW

en	baseline-HIGH
it	baselina-alta

en	Select Users
it	Seleziona Utenti

en	Specific Emails
it	Email specifiche

en	Current List
it	Elenco corrente

en	Unknown Threshold
it	Soglia sconosciuta

en	Log Only
it	Solo log

en	Editable
it	Modificabile

en	Read Only
it	Sola Lettura

en	No Thresholds Found
it	Nessun registro di soglia trovato

en	Associated Templates
it	Modelli associati

en	Rows
it	Righe

en	Unknown Template
it	Modello Sconosciuto

en	No Threshold Templates
it	Modelli senza soglia

en	Lists
it	Liste

en	List Name
it	Nome lista

en	Emails
it	Email

en	No Notification Lists
it	Nessuna lista di notifica

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
it	Fare clic su "Continua" per duplicare il seguente elenco di notifiche.

en	Delete Notification
it	Cancellare l'elenco o gli elenchi di notifica

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]

en	Event Notifications
it	Notifiche sui dispositivi morti

en	Topic

en	Processed

en	Suspend

en	Suspend Notification Processing
it	Notifiche SNMP

en	Resume

en	Resume Notification Processing
it	Notifiche SNMP

en	Purge

en	Purge Notification Queue
it	Preset di notifica SNMP

en	Notifications
it	Elenco delle notifiche

en	The supported notification topic.
it	Modello di soglia

en	Event Description
it	Descrizione Evento

en	The name of the object as defined by the caller.

en	The hostname that was the source of this event.
it	Il numero di fonti di dati per questo dispositivo

en	The Notification List used if any.
it	Solo elenco delle notifiche

en	Object ID

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.

en	Event Time

en	The time of the event as defined by the caller.
it	Il tempo di attività ufficiale del dispositivo come riportato da SNMP

en	Has the Notification Event been processed.

en	Errors
it	Errore

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.

en	Run Time
it	Orario

en	The time in seconds it took to process the event.

en	Not Specified

en	Done

en	Pending

en	Errored
it	Errore

en	Success

en	No Notifications
it	Notifiche SNMP

en	Off

en	On

en	Toggle Threshold VRULES %s
it	VRULI DI Soglia Toggle VRULES %s

en	Create Threshold
it	Crea soglia

en	Alert Hi for %s (%s)
it	Avviso Ciao per %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
it	Avviso basso per %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
it	Elenchi di avvertimento

en	Warning Low for %s (%s)
it	Elenchi di avvertimento

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
it	Avviso Ciao per %s ( %s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
it	Avviso basso per %s ( %s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
it	Avviso Salve per %s ( %s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
it	Avviso basso per %s ( %s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
it	Valori di allarme/avviso di soglia

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
it	Fare clic su 'Continua' per applicare tutte le soglie appropriate a questi dispositivi.

en	Create Threshold from Data Source
it	Creare una soglia dall'origine dati

en	Auto-create Thresholds
it	Auto-creare le soglie

en	Created %s thresholds
it	Soglia creata: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
it	No Threshold(s) Created. O esistono già, o non sono state trovate combinazioni corrispondenti.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
it	No Threshold(s) Created. Soglia(i) Template non trovato.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
it	Le seguenti fonti di dati non hanno modelli di soglia ad esse associati

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
it	Fare clic su "Continua" per creare soglie per queste fonti di dati?

en	Available Threshold Templates
it	Modelli di soglia disponibili

en	Select a Threshold Template
it	Selezionare un modello di soglia

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
it	Non ci sono modelli di soglia associati alle seguenti fonti di dati

en	Create Threshold from Template
it	Creazione di una soglia dal modello

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
it	I seguenti grafici non hanno modelli di soglia associati ai quali non sono associati modelli di soglia

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
it	Premere 'Continua' se si desidera creare una o più soglie per questi grafici.

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
it	Non ci sono Modelli di Soglia associati ai seguenti Grafici

en	Associated Threshold Templates
it	Modelli di soglia associati

en	Threshold Exists
it	La soglia esiste

en	Threshold Does Not Exist
it	La soglia non esiste

en	Delete Threshold Template Association
it	Selezionare un modello di soglia

en	No Associated Threshold Templates.
it	Nessun modello di soglia associato.

en	Add Threshold Template
it	Aggiunta di un modello di soglia

en	Add
it	Aggiungi

en	Add Threshold Template to Device
it	Aggiunta di un modello di soglia al modello del dispositivo

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
it	Fare clic su 'Continua' per cancellare il seguente modello di soglia che verrà dissociato dal modello del dispositivo.

en	Threshold Template Name: %s
it	Nome del modello di soglia: %s

en	Remove Threshold Template
it	Rimuovi modello di soglia

en	Add Threshold Template to Device Template
it	Aggiunta di un modello di soglia al modello del dispositivo

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
it	Fare clic su 'Continua' per cancellare il seguente modello di soglia che verrà dissociato dal modello del dispositivo.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
it	Non sono stati creati modelli o soglie già esistenti - Non sono state create soglie.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
it	Non si è autorizzati a modificare una o più delle Soglie selezionate.

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
it	Fare clic su "Elimina" per eliminare le seguenti soglie.

en	Delete Threshold(s)
it	Cancellare Soglia(i)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
it	Fare clic su "Continua" per attivare le seguenti soglie.

en	Enable Threshold(s)
it	Abilita Soglia(i) di abilitazione

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti soglie.

en	Disable Threshold(s)
it	Disabilita Soglia(i) di disabilitazione

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
it	Fare clic su "Continua" per riapplicare i nomi suggeriti alle seguenti soglie.

en	Apply Suggestion
it	Applicare il suggerimento

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
it	Fare clic su 'Continua' per aggiornare le seguenti soglie con i dettagli del modello associato.

en	Reapply Template
it	Riapplicare il modello

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
it	Fare clic su "Continua" per confermare le seguenti soglie. Le soglie che non lo consentono o che non vengono attivate verranno ignorate.

en	Acknowledge Threshold(s)
it	Riconoscere il/i modello/i di riconoscimento

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
it	Fare clic su "Continua" per riprendere le notifiche per le seguenti soglie. Le soglie che non lo consentono o che non vengono attivate verranno ignorate.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
it	Cancellare l'elenco o gli elenchi di notifica

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
it	Fare clic su "Continua" per sospendere le notifiche per le seguenti soglie. Le soglie che non lo consentono o che non vengono attivate verranno ignorate.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
it	Duplicare l'elenco o gli elenchi di notifica duplicati

en	Invalid action detected, can not proceed
it	Azione non valida rilevata, non può procedere

en	Threshold Management
it	Gestione delle soglie

en	Apply Filters
it	Applica Filtri

en	Return to Defaults
it	Ritorno alle impostazioni predefinite

en	Data Template
it	Modello dati

en	Disabled at Template
it	Modello dati

en	Disabled at Threshold
it	Disattivare Soglia

en	Ack Required
it	ck Richiesto

en	External ID

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.

en	DSName

en	Current
it	Attuale

en	The last measured value for the Data Source
it	L'ultimo valore misurato per la Fonte Dati

en	High
it	Alta

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
it	I valori di avviso / avviso alti. NOTA: i valori di base sono una percentuale, tutti gli altri valori sono valori visualizzati che possono essere modificati da un cdef.

en	Low
it	Bassa

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
it	I valori di avviso / avviso bassi. NOTA: i valori di base sono una percentuale, tutti gli altri valori sono valori visualizzati che possono essere modificati da un cdef.

en	Trigger

en	Duration
it	Durata

en	Repeat
it	Ripeti

en	In State
it	Stato

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
it	La quantità di tempo in cui l'origine dei dati deve essere in violazione della Soglia per l'invio di un avviso.

en	Acknowledgment required for this Threshold
it	Riconoscimento richiesto per questa Soglia

en	No [Template:Thold]
it	Non modellato

en	No [Template]
it	Nessun Modello

en	No [Thold]
it	Soglie

en	%d Triggers
it	%d Trigger

en	No Thresholds
it	Soglie

en	Threshold Deleted, can not Edit!
it	La soglia non esiste

en	Graph Data
it	Dati grafico

en	Edit Threshold Template
it	Aggiunta di un modello di soglia

en	Data Source Description:
it	Fonte dei dati Descrizione:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
it	Grafico associato (Grafici che utilizzano questo RRD):

en	Last:
it	Cognome:

en	WHi:
it	Che schifo:

en	WLo:

en	AHi:
it	Ciao:

en	ALo:

en	BL Up:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
it	ID modello sconosciuto %d

en	Not Templated
it	Non modellato

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
it	Fonte dei dati Voce [%s] - Valore corrente: [%s]

en	Replacement Fields: %s
it	Campi di sostituzione: %s

en	Data Sources: %s
it	Fonti dei dati: %s

en	Template/Enabled Information
it	Template / informazioni abilitate

en	Template Propagation Enabled
it	Propagazione modello abilitata

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
it	Se queste impostazioni saranno propagate o meno dal modello Threshold.

en	Template Name
it	Nome del Modello

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
it	Nome del modello di soglia da cui è stata creata la soglia.

en	Enabled at Template Level

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.

en	Enabled at Threshold Level
it	Abilita Soglia

en	General Settings
it	Impostazioni generali

en	Name (Displayed)
it	Nome (visualizzato)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
it	Fornire alle Soglie un nome significativo

en	Name (Format)
it	Nome (formato)

en	Warning HRULE Color
it	Avvertenza Colore HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
it	Scegliere un colore per il grafico HRULE per le soglie di avviso. Scegliere "Nessuno" per Nessun HRULE. Nota: Questa funzione è supportata per i tipi di manipolazione dei dati 'Valore esatto' e 'Percentuale' solo in questo momento.

en	Alert HRULE Color
it	Allarme Colore HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
it	Scegliere un colore per il grafico HRULE per le soglie di allarme. Scegliere "Nessuno" per Nessun HRULE. Nota: Questa funzione è supportata per i tipi di manipolazione dei dati 'Valore esatto' e 'Percentuale' solo in questo momento.

en	Graph Timespan
it	Modello grafico

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.

en	Skip Scaling on HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.

en	Weekend Exemption
it	Esenzione Weekend

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
it	Se questa opzione è selezionata, la Soglia non emette un avviso nei fine settimana.

en	Disable Restoration Email
it	Disattivare Restauro Email

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
it	Se questa opzione è selezionata, Soglia non invia un avviso quando la Soglia è tornata allo stato normale.

en	Acknowledgment Options
it	Opzioni di riconoscimento

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
it	Ci sono tre livelli di riconoscimento che controllano come rispondere a una condizione di violazione della soglia. Sono:<br><br><br><ul><li><i><i>Nessuno richiesto</i> - Quando si seleziona questa opzione, non è richiesto alcun riconoscimento per una violazione della soglia.</li><li><i><i>Ripristina riconoscimento</i> - Con questa opzione, una volta che si riconosce la soglia, non si ricevono più notifiche durante la violazione.</li><li><i>Con questa opzione, anche dopo che la soglia è tornata alla normalità, è necessario Riconoscere la soglia e fornire un messaggio operatore opzionale.</li></ul></ul>.

en	None Required
it	Nessuno Richiesto

en	Suspendible Notification
it	Notifiche SNMP

en	Persistent Acknowledgment
it	Persistere Riconoscimento

en	Threshold Type
it	Tipo di soglia

en	The type of Threshold that will be monitored.
it	Il tipo di Soglia che verrà monitorata.

en	Re-Alert Cycle
it	Ciclo di Re-allarme

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
it	Ripetere l'avviso dopo che è trascorso questo periodo di tempo dall'ultimo avviso.

en	Warning - High / Low Settings
it	Avviso - Impostazioni Alto / Basso

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
it	Soglia alta

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
it	Se impostato e il valore dell'origine dati supera questo numero, verrà attivato un avviso. NOTA: questo valore deve essere un numero RAW. Il valore visualizzato sul grafico può essere modificato da un cdef.

en	Low Threshold
it	Soglia bassa

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
it	Se impostato e il valore dell'origine dati è inferiore a questo numero, verrà attivato un avviso. NOTA: questo valore deve essere un numero RAW. Il valore visualizzato sul grafico può essere modificato da un cdef.

en	Breach Duration
it	Durata della violazione

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
it	La quantità di tempo in cui l'origine dei dati deve essere in violazione della Soglia per l'invio di un avviso.

en	Alert - High / Low Settings
it	Allarme - Impostazioni Alto / Basso

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
it	Se impostato e il valore dell'origine dati supera questo numero, verrà attivato un avviso. NOTA: questo valore deve essere un numero RAW. Il valore visualizzato sul grafico può essere modificato da un cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
it	Se impostato e il valore dell'origine dati è inferiore a questo numero, verrà attivato un avviso. NOTA: questo valore deve essere un numero RAW. Il valore visualizzato sul grafico può essere modificato da un cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
it	La quantità di tempo in cui la fonte di dati deve essere in violazione della Soglia per l'emissione di un'allerta.

en	Warning - Time Based Settings
it	Avviso - Impostazioni basate sul tempo

en	Breach Count
it	Conteggio delle violazioni

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
it	Il numero di volte in cui l'origine dati deve essere in violazione della Soglia.

en	Breach Window
it	Finestra di violazione

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
it	La quantità di tempo in passato per verificare la presenza di violazioni della soglia.

en	Alert - Time Based Settings
it	Allarme - Impostazioni basate sul tempo

en	Baseline Settings
it	Impostazioni della linea di base

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.

en	Consolidation Function

en	Average
it	Media (ms)

en	Minimum

en	Maximum

en	Last
it	Cognome:

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.

en	Time Range
it	Intervallo di tempo

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
it	Specifica il punto del passato (basato sulla risoluzione rrd) che verrà utilizzato come riferimento.

en	Deviation UP
it	Deviazione UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
it	Specifica la deviazione consentita in percentuale per la Soglia limite superiore. Se non è impostata, la soglia superiore non verrà controllata.

en	Deviation DOWN
it	Deviazione verso il basso

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
it	Specifica lo scostamento consentito in percentuale per la soglia limite inferiore. Se non è impostata, la soglia limite inferiore non verrà controllata.

en	Trigger Count
it	Conteggio dei trigger

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
it	Numero di volte consecutive in cui l'origine dati deve essere in violazione della soglia di base affinché un avviso venga sollevato.<br>Lasciare vuoto per utilizzare il valore predefinito (<b>Default: %s cycles</b>).

en	Data Manipulation
it	Manipolazione dei dati

en	Data Type
it	Tipo data

en	Special formatting for the given data.
it	Formattazione speciale per i dati forniti.

en	Threshold CDEF
it	Soglia CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
it	Applicare questo CDEF prima di restituire i dati.

en	Percent Data Source
it	Fonte dati percentuale

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
it	Seconda voce della fonte dati da utilizzare come valore totale per calcolare la percentuale da.

en	Show Units

en	Display units for very large or small numbers.

en	Force Units Suffix

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.

en	Decimal Digits to Display

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
it	Un'espressione RPN è un'espressione RRDtool compatibile con RPN. La sintassi include tutte le funzioni riportate di seguito, oltre alle espressioni sostitutive di Device e Data Query come <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. Per utilizzare una Data Source nella RPN Expression, è necessario utilizzare la sintassi: <span class="deviceUp">||ds:dsname|</span>. Ad esempio, <span class="deviceUp">||ds:traffic_in|</span> otterrà il valore corrente della sorgente dati traffic_in per i file RRDfile(i) associati al grafico. Qualsiasi origine dati per un grafico può essere inclusa.<br><br><br>Operatori matematici: <span class="deviceUp">+, -, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funzioni: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Produttori di flusso: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GT, GE, EQ, NE</span><br>Funzioni di confronto: <span class="deviceUp">MAX, MIN, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s%s %s

en	Upper Data Source
it	Origine Dati

en	Upper data source to calculate the total value.
it	Fonte dati superiore per calcolare il valore totale.

en	Notification Settings
it	Impostazioni delle notifiche

en	Alert Subject
it	Preset di allarme

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Alert Body
it	Corpo Email di Allarme

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma sarà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>eg. &#060DESCRIZIONE&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060GRAPH&#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Warning Subject
it	Recupero del dispositivo Oggetto

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Body
it	Corpo dell'e-mail di avvertimento

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma sarà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>eg. &#060DESCRIZIONE&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060GRAPH&#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062

en	Restoral Subject
it	Evento restaurativo

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Email Body
it	Corpo Email di Allarme

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Warning Notification List
it	Elenco delle notifiche di avvertimento

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
it	È possibile specificare di scegliere un elenco di notifiche per ricevere gli avvisi per questa origine dati.

en	Alert Notification List
it	Elenco delle notifiche di allarme

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
it	È possibile specificare di scegliere un elenco di notifiche per ricevere avvisi per questa origine dati.

en	Style/Format File

en	SNMP Notification - Event Category
it	Notifica SNMP - Categoria evento

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
it	Per consentire ad un NMS di categorizzare più facilmente le diverse notifiche SNMP, si prega di compilare la categoria notifiche SNMP per questo modello. Ad es: "utilizzo del disco", "utilizzo del collegamento", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilizzo" ....

en	SNMP Event Description
it	Descrizione evento SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
it	È possibile personalizzare la descrizione dell'evento da inviare ai ricevitori di notifica SNMP utilizzando varbind aggiuntivi. Saranno supportati i seguenti collegamenti variabili:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#0602; &#0602; EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
it	Notifica SNMP - Allarme evento di gravità

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
it	Gravità da utilizzare per le segnalazioni. (basso impatto -> impatto critico)

en	Medium
it	Medio

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
it	Notifica SNMP - Avviso sulla gravità dell'evento

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
it	Gravità da utilizzare per le avvertenze. (Basso impatto -> Impatto critico).<br>Nota: La gravità delle segnalazioni deve essere uguale o inferiore alla gravità definita per le segnalazioni.

en	Notify accounts
it	Notifica i conti

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
it	Questo è un elenco di conti che saranno notificati quando questa Soglia viene superata.

en	Alert Emails
it	Email di Allarme

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
it	È possibile specificare qui e-mail extra per ricevere avvisi per questa fonte di dati (separati da virgola)

en	Warning Emails
it	Email di avvertimento

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
it	È possibile specificare qui e-mail extra per ricevere avvisi per questa fonte di dati (separati da virgola)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
it	Se l'opzione è selezionata, la notifica della soglia sarà inviata al vostro syslog locale.

en	Priority/Level
it	Priorità/livello

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
it	Questo è il livello di priorità che verrà registrato nei messaggi del tuo syslog.

en	Facility
it	Servizio

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
it	Questa è la Struttura che verrà utilizzata per questa Soglia.

en	Event Triggering (Shell Command)
it	Attivazione dell'evento (comando Shell)

en	High Trigger Command
it	Comando trigger alto

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
it	Se impostato, e se viene superata una Soglia Alta, questo comando verrà eseguito. Inserisci un comando valido. Inoltre, sono disponibili diversi tag sostitutivi che possono essere usati per passare informazioni dalla soglia allo script. Tra cui: &#060DESCRIZIONE&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060GRAPH&#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Infine, è possibile effettuare la sostituzione di Host, Data Query e Data Input. Ad esempio, se si dispone di un'immissione di dati personalizzati chiamati in attesa, per eseguire la sostituzione utilizzare |in attesa|. Per la consultazione dei dati e la sostituzione dell'host utilizzare le convenzioni Cacti |query_xxxxxx| e |host_xxxxxx| rispettivamente.

en	Low Trigger Command
it	Comando di attivazione basso

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
it	Se impostato, e se viene superata una soglia bassa, questo comando viene eseguito. Inserisci un comando valido. Inoltre, sono disponibili diversi tag sostitutivi che possono essere usati per passare informazioni dalla soglia allo script. Tra cui: &#060DESCRIZIONE&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060GRAPH&#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Infine, è possibile effettuare la sostituzione di Host, Data Query e Data input. Ad esempio, se si dispone di un'immissione di dati personalizzati chiamati in attesa, per eseguire la sostituzione utilizzare |in attesa|. Per la consultazione dei dati e la sostituzione dell'host utilizzare le convenzioni Cacti |query_xxxxxx| e |host_xxxxxx| rispettivamente.

en	Norm Trigger Command
it	Comando di attivazione della norma

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
it	Se impostato, quando un thold scende ad un valore normale, questo comando verrà eseguito. Inserisci un comando valido. Inoltre, sono disponibili diversi tag sostitutivi che possono essere usati per passare informazioni dalla soglia allo script. Tra cui: &#060DESCRIZIONE&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060GRAPH&#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Infine, è possibile effettuare la sostituzione di Host, Data Query e Data input. Ad esempio, se si dispone di un'immissione di dati personalizzati chiamati in attesa, per eseguire la sostituzione utilizzare |in attesa|. Per la consultazione dei dati e la sostituzione dell'host utilizzare le convenzioni Cacti |query_xxxxxx| e |host_xxxxxx| rispettivamente.

en	Other Settings
it	Altre impostazioni

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
it	Selezionare il grafico per la soglia.

en	Operator Notes
it	Note per l'operatore

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
it	Immettere qui le istruzioni per un operatore che potrebbe ricevere il messaggio Soglia.

en	Select Users(s)
it	Seleziona Utenti

en	Users Selected
it	Utenti selezionati

en	All Users Selected
it	Tutti gli utenti selezionati

en	< 1 Minute
it	1 Minuto

en	Since Created
it	Crea

en	Log
it	Registro

en	Time:
it	Ora:

en	User:
it	Utente:

en	System:
it	系统:

en	Swaps:
it	Scambi:

en	Pages:
it	Pagine:

en	Only logging, maint device

en	Link to Graph in Cacti
it	Collegamento al grafico in Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
it	<html><body><body>È stato emesso un avviso che richiede la vostra attenzione.<br><br><b>Dispositivo</b>: <DESCRIZIONE> (<NAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Messaggio</b>: <Soggetto><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
it	<html><body>È stato emesso un avviso che richiede la vostra attenzione.<br><br><b><b>Dispositivo</b>: <DESCRIZIONE> (<NAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Messaggio</b>: <Soggetto><br><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
it	È stato emesso un allarme che richiede la vostra attenzione. <br><br><strong>Dispositivo</strong>: <DESCRIZIONE> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Messaggio</strong>: <soggetto><br><br><br><GRAPH>.

en	%% Dev [TIP:%s]
it	Deviazione UP

en	Abs Val [TIP:%s]
it	Valore di allarme

en	%%% Dev [AOT:%s]
it	Deviazione UP

en	Abs Val [AOT:%s]
it	Valore di allarme

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
it	L'ID dispositivo non è stato impostato mentre si tentava di creare il grafico e la soglia.

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
it	L'ID del modello di soglia non è stato impostato mentre si tentava di creare il grafico e la soglia.

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
it	L'ID del modello di soglia non è stato impostato mentre si tentava di creare il grafico e la soglia.

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
it	La creazione del grafico non è riuscita per il modello di soglia

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
it	La soglia è stata creata automaticamente grazie alla mappatura Device Template.

en	Permission Denied
it	Permesso Negato

en	Record Updated
it	Aggiornamento dei record

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
it	Non è riuscito a trovare la voce collegata del modello di grafico '%d' sulla soglia '%d'.

en	Created Threshold: %s
it	Soglia creata: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
it	È necessario specificare 'High Alert Threshold' o 'Low Alert Threshold' o entrambe le opzioni <br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
it	Soglie impossibili: 'High Threshold' inferiore o uguale a 'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
it	Soglie impossibili: 'High Warning Threshold' inferiore o uguale a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
it	Soglie impossibili: 'High Warning Threshold' inferiore o uguale a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
it	Soglie impossibili: 'High Warning Threshold' inferiore o uguale a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	With baseline thresholds enabled.
it	Con le soglie di base abilitate.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
it	%s' deve essere impostato su valore intero positivo <br>RECORD NON AGGIORNATO!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
it	È necessario specificare 'Deviazione linea di base UP' o 'Deviazione linea di base DOWN' o entrambi <br>RECORDO NON AGGIORNATO!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
it	Soglie impossibili: 'High Threshold' inferiore o uguale a 'Low Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
it	Soglie impossibili: 'High Warning Threshold' inferiore o uguale a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
it	Soglie impossibili: 'High Warning Threshold' inferiore o uguale a 'Low Warning Threshold'<br>RECORD NOT UPDATED!

en	Unknown Threshold Type!
it	Soglia sconosciuta

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
it	No Thresholds Template associato al Template del dispositivo.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
it	Errore di Mailer: No <b>TO</b>indirizzo impostato! <br>Se si utilizza il link <i>Test Mail</i>, impostare l'impostazione <b>Alert Email</b>.

en	Acknowledge Threshold
it	Soglia sconosciuta

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
it	Fare clic su "Continua" per confermare le seguenti soglie.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
it	Template Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
it	Soglia Template Subordinate Data Source Not Found!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
it	Le colonne di importazione del modello di soglia non corrispondono allo schema del database

en	Imported
it	Importato

en	Threshold Template '%s' %s!
it	Soglia Template '%s' %s' %s!

en	Updated
it	Aggiornato

en	Import
it	Importa

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
it	Soglia Modello '%s' %s %s %s Non riuscito!

en	Update
it	Aggiorna

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
it	Sono stati rilevati errori durante il tentativo di importare i dati del modello di soglia.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
it	Template Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
it	L'ID del modello di soglia non è stato impostato mentre si tentava di creare il grafico e la soglia.

en	The Threshold has been Ascknowledged.
it	Il tipo di Soglia che verrà monitorata.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
it	La soglia non genererà più avvisi, notifiche o eseguirà comandi.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
it	Valori di soglia elevati per Avviso / Allarme

en	Threshold Status
it	Stato della soglia

en	Actions
it	Azioni

en	Ack Detail

en	Edit Threshold
it	Modifica soglia

en	Disable Threshold
it	Disattivare Soglia

en	Enable Threshold
it	Abilita Soglia

en	To enable the Threshold, enable the Template first
it	Selezionare un modello di soglia

en	View Graph
it	Visualizza grafico

en	View Threshold History
it	Visualizza la cronologia delle soglie

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
it	Duplicare l'elenco o gli elenchi di notifica duplicati

en	Resume Notifications for this breached Threshold
it	Cancellare l'elenco o gli elenchi di notifica

en	Acknowledgement Message
it	Ringraziamenti

en	Date

en	Comment Not Found

en	Ack History

en	No name set
it	Nessun set di nomi

en	Hover over icons for help
it	Passa con il mouse sulle icone di aiuto

en	A description for the Device
it	Una descrizione del dispositivo

en	A Cacti unique identifier for the Device
it	Un identificatore unico Cacti per il dispositivo

en	The number of Graphs for this Device
it	Il numero di grafici per questo dispositivo

en	The number of Data Sources for this Device
it	Il numero di fonti di dati per questo dispositivo

en	The status for this Device as of the last time it was polled
it	Lo stato di questo dispositivo all'ultima volta che è stato interrogato.

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
it	L'ultima volta che Cacti ha trovato un problema con questo dispositivo. Può essere superiore all'Uptime per il dispositivo, se è stato riavviato tra i cicli di polling di Cacti.

en	Uptime
it	Tempo di attività

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
it	Il tempo di attività ufficiale del dispositivo come riportato da SNMP

en	The official hostname for this Device
it	L'hostname ufficiale per questo dispositivo

en	Current (ms)
it	Corrente (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
it	Il tempo di risposta attuale per la verifica della disponibilità di Cacti Availability

en	Average (ms)
it	Media (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
it	Il tempo medio di risposta per la verifica della disponibilità di Cacti Availability

en	Availability
it	Disponibilità

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
it	La disponibilità complessiva di questo dispositivo dall'ultimo reset del contatore in Cacti

en	Edit Device
it	Modifica apparecchio

en	View Graphs
it	Visualizza i grafici

en	No Devices
it	Nessuna periferica

en	Not Up
it	Non su

en	No Export Rows Found.

en	Threshold Log for [ %s ]
it	Registro delle soglie per [ %s ].

en	Log Entries
it	Voci log

en	Device
it	Dispositivo

en	Time
it	Orario

en	Alert Value
it	Valore di allarme

en	Measured Value
it	Valore misurato

en	No Threshold Logs Found
it	Nessun registro di soglia trovato

en	Entries
it	Voci

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
it	Non si è autorizzati a modificare una o più delle Soglie selezionate.

en	%s (%d Thresholds)
it	%s (%d Soglie)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
it	Fare clic su "Continua" per esportare i seguenti modelli di soglia.

en	Export Template(s)
it	Esporta modello(i) di esportazione

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti modelli di soglia.

en	Delete Template(s)
it	Cancellare il/i modello/i

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
it	Fare clic su "Continua" per riapplicare i nomi suggeriti alle soglie dei seguenti modelli di soglia.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
it	Riapplicare i nomi suggeriti ai modelli

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
it	Fare clic su "Continua" per attivare le seguenti soglie.

en	Enable Template(s)
it	Cancellare il/i modello/i

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti soglie.

en	Disable Template(s)
it	Cancellare il/i modello/i

en	Threshold Template Creation Wizard
it	Procedura guidata per la creazione di modelli di soglia

en	Data Source
it	Origine Dati

en	Please select a Data Template
it	Selezionare un modello di dati

en	Please select a Data Source
it	Selezionare un'origine dati

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
it	Premete 'Crea' per creare il vostro modello di soglia

en	Create
it	Crea

en	The Threshold Template requested can not be found
it	La soglia non esiste

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
it	Fornire al modello di soglia un nome significativo.

en	Suggested Threshold Name
it	Nome della soglia suggerita

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
it	Fornire il nome suggerito per una Soglia creata utilizzando questo Template. È possibile utilizzare variabili di sostituzione di dispositivi standard (|host_*||), Data Query (|query_*||) e Input (|input_*|||) e |graph_title| per il titolo del grafico.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
it	Data Template che si sta utilizzando. (Questo non può essere cambiato)

en	Data Field
it	Campo dati

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
it	Campo dati che si sta utilizzando. (Questo non può essere cambiato)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
it	Se questa Soglia sarà controllata e allertata o meno.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
it	Ripetere l'avviso dopo che questo lasso di tempo è stato incollato dall'ultimo avviso.

en	Min Trigger Duration
it	Durata minima di attivazione

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
it	La quantità di tempo in cui l'origine dei dati deve essere in condizione di violazione per l'emissione di un'allerta.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
it	Il numero di volte in cui la fonte di dati deve essere in condizioni di violazione prima di emettere un avviso.

en	Time Period Length
it	Periodo di tempo Durata

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
it	Il numero di volte in cui la fonte di dati deve essere in condizioni di violazione prima di emettere una segnalazione.

en	Baseline Monitoring
it	Monitoraggio di base

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
it	Specifica la deviazione consentita in percentuale per la Soglia limite superiore. Se non è impostata, la soglia superiore non verrà controllata.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
it	Specifica lo scostamento consentito in percentuale per la soglia limite inferiore. Se non è impostata, la soglia limite inferiore non verrà controllata.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
it	Numero di volte consecutive in cui l'origine dati deve essere in una condizione di violazione affinché un avviso venga generato.<br>Lasciare vuoto per utilizzare il valore predefinito (Predefinito: cicli %s).

en	Percent Datasource
it	Origine dati percentuale

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
it	Seconda voce dell'origine dati da utilizzare come valore totale per calcolare la percentuale da.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
it	Un'espressione RPN è un'espressione RRDtool compatibile con RPN. La sintassi include tutte le funzioni riportate di seguito, oltre alle espressioni sostitutive di Device e Data Query come <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. Per utilizzare una Data Source nella RPN Expression, è necessario utilizzare la sintassi: <span style="colore:blu;">||ds:dsname|</span>. Ad esempio, <span style="color:blue;">||ds:traffic_in|</span> otterrà il valore corrente della sorgente dati traffic_in per i file RRDD associati al grafico. È possibile includere qualsiasi origine dati per un grafico.<br>Operatori matematici: <span style="color:blue;">+, -, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Funzioni: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Funzioni di confronto: <span style="colore:blu;">MAX, MIN, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
it	Origine dati superiore da utilizzare per calcolare il valore totale.

en	Alert Email Subject
it	Email di Allarme

en	Alert Email Body
it	Corpo Email di Allarme

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato in cima a tutti gli avvisi di soglia (255 Char MAX). L'HTML è consentito, ma verrà rimosso solo per le e-mail di testo. Ci sono diversi descrittori che possono essere utilizzati.<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062

en	Restoral Body
it	Corpo Email di Allarme

en	Notification List Read Only
it	Solo elenco delle notifiche

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
it	Se l'opzione è selezionata, la notifica della soglia sarà inviata al vostro syslog locale.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
it	Gravità da utilizzare per le segnalazioni. (Basso impatto -> Impatto critico)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
it	Questo è un elenco di account che saranno notificati quando questa soglia viene superata.<br><br><br><br><br><br><br><br>.

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
it	È possibile specificare qui e-mail extra per ricevere avvisi per questa fonte di dati (separati da virgola)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
it	È possibile specificare qui e-mail extra per ricevere avvisi per questa fonte di dati (separati da virgola)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
it	La creazione del grafico non è riuscita per il modello di soglia

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
it	%d Mesi, %d Giorni, %d Ore, %d Minuti, %d Secondi (Media)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
it	%d Mesi, %d Giorni, %d Ore, %d Minuti, %d Secondi

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
it	%d giorni, %d ore, %d minuti, %d secondi (media)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
it	%d Giorni, %d Ore, %d Minuti, %d Secondi

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
it	%d Ore, %d Minuti, %d Secondi (Media)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
it	%d Ore, %d Minuti, %d Secondi

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
it	%d Minuti, %d Secondi (media)

en	%d Minutes, %d Seconds
it	%d Minuti, %d Secondi

en	%d Seconds (Average)
it	%d secondi (media)

en	%d Seconds
it	secondi

en	DS Name
it	Nome DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
it	I valori di avviso / avviso alti. NOTA: i valori di base sono una percentuale, tutti gli altri valori sono valori RAW non modificati da un cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
it	I valori di avviso / avviso bassi. NOTA: i valori di base sono una percentuale, tutti gli altri valori sono valori RAW non modificati da un cdef.

en	Import Template from Local File
it	Importazione di un modello da un file locale

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati del modello di soglia si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Template from Text
it	Importa modello da testo

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati del modello di soglia come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Import Results
it	Importa risultati

en	Cacti has imported the following items:
it	Cacti ha importato i seguenti articoli:

en	Import Threshold Templates
it	Importazione di modelli di soglia

en	The file is too big.
it	Il file è troppo grande.

en	Incomplete file transfer.
it	Trasferimento file incompleto.

en	No file uploaded.
it	Nessun file scaricato.

en	Temporary folder missing.
it	Cartella temporanea mancante.

en	Failed to write file to disk
it	Impossibile scrivere il file sul disco

en	File upload stopped by extension
it	Caricamento del file interrotto a causa dell’estensione

en	Invalid file extension.
it	Estensione file non valida.

en	NOTE:
it	NOTA:

en	ERROR:
it	Errore:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
it	Soglia(i) già esistente(i) - Nessuna soglia creata

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare un tipo di soglia ].

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
it	Creazione guidata della soglia [ Inserire i dati personalizzati e premere 'Crea' per creare la soglia e il grafico ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare le righe di interrogazione dati disponibili ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare un dispositivo ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare un modello di grafico ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare un modello di soglia ].

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
it	Creazione guidata della soglia [ Premere 'Crea' per creare la propria soglia ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare un'origine dati ].

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
it	Creazione guidata della soglia [ Selezionare un grafico ].

en	Threshold Creation Criteria
it	Criteri di creazione delle soglie

en	Create Type
it	Crea tipo

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
it	Selezionare un tipo di soglia da utilizzare per creare questa soglia.

en	Select a Threshold Type
it	Selezionare un tipo di soglia

en	Non Templated

en	Threshold Template
it	Modello di soglia

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
it	Selezionare un modello di soglia su cui si baseranno il grafico e la soglia.

en	Graph Template
it	Modello grafico

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
it	Selezionare un modello di grafico da utilizzare per il grafico da creare.

en	Select a Graph Template
it	Selezionare un modello grafico

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
it	Selezionare un dispositivo da utilizzare per la Soglia e il Grafico da creare.

en	Select a Device
it	Seleziona una periferica

en	Select and Available Item
it	Seleziona e voce disponibile

en	Data Query Item
it	Voce di interrogazione dati

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
it	Selezionare la riga corrispondente dalla Data Query per il grafico e la soglia.

en	Creation Notes
it	Note sulla creazione

en	Important Note:
it	Nota Importante:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
it	Questa Soglia sarà NOT non sarà Templated. Quando si utilizza l'opzione Modello di soglia, prima di ricevere il prompt 'Crea' verrà richiesto un modello di soglia, un modello grafico, un modello grafico, un dispositivo ed eventualmente informazioni sugli elementi di interrogazione dati, e se a livello di grafico e di modello di origine dati sono consentite informazioni sovrascrivibili sul grafico e sul modello di origine dati, verrà richiesto. Quindi, premendo il pulsante 'Crea', verranno creati contemporaneamente sia il grafico che la soglia.

en	Graph
it	Grafico

en	Select the Graph for the Threshold.
it	Selezionare il grafico per la soglia.

en	Select a Graph
it	Selezionare un grafico

en	Select a Data Source for the Threshold.
it	Selezionare un'origine dati per la soglia.

en	Select a Data Source
it	Selezionare un'origine dati

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
it	Questa Soglia sarà NOT e funzionerà solo su grafici esistenti. Se si desidera creare il grafico e la soglia contemporaneamente, selezionare il modello di soglia dal menu a discesa e continuare fino a quando non appare il pulsante "Crea".

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
it	Questa Soglia sarà NOT non sarà Templated. È possibile selezionare Per Grafico, dove sarà quindi possibile selezionare un dispositivo, un grafico e una fonte dati esistenti prima di creare la propria soglia, oppure è possibile selezionare un modello di soglia che consente di creare contemporaneamente una soglia non modellata e il grafico corrispondente.

en	Selected Graph
it	Grafico selezionato

en	Created graph: %s
it	Grafico creato: %s