en	Indefinitely
he-il	ללא הגבלת זמן

en	%d Month
he-il	% d חודש

en	%d Months
he-il	%d חודשים

en	%d Year
he-il	% d שנה

en	From %d Hour Ago
he-il	כל% d שעות

en	From %d Hours Ago
he-il	כל% d שעות

en	From %d Day Ago
he-il	מלפני %d ימים

en	From %d Days Ago
he-il	כל% d ימים

en	From %d Week Ago
he-il	% d בשבוע

en	From %d Weeks Ago
he-il	כל% d שבועות

en	From %d Month Ago
he-il	% d חודש

en	From %d Months Ago
he-il	מלפני %d חודשים

en	From %d Year Ago
he-il	% d שנה

en	From %d Years Ago
he-il	מלפני %d שנים

en	Down
he-il	למטה

en	Error
he-il	שגיאה

en	Recovering
he-il	שחזור

en	Up
he-il	למעלה

en	Unknown
he-il	לא ידוע

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	Not Monitored
he-il	לא פיקוח

en	Notify - Alert
he-il	להודיע - התראה

en	Alert
he-il	התראה

en	Notify - Alert2Warning
he-il	להודיע - Alert2 אזהרה

en	Alert2Warn
he-il	התראה- Warn

en	Notify - Warning
he-il	להודיע - אזהרה

en	Warning
he-il	אזהרה

en	Notify - Re-Trigger
he-il	להודיע - Re-Trigger

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
he-il	להודיע - רסטורל

en	Restoral
he-il	מנוחה

en	Event - Alert Trigger
he-il	אירוע - מעורר התראה

en	Alert Event
he-il	התראות קבועות מראש

en	Event - Warning Trigger
he-il	אירוע - מפעיל אזהרה

en	Warning Event
he-il	אזהרה

en	Event - Restoral
he-il	אירוע - רסטורל

en	Restoral Event
he-il	אירוע רסטורלי

en	Event - Acknowledge
he-il	תודה

en	Acknowledge Event
he-il	תודה

en	Restore
he-il	לשחזר

en	Alert Trigger
he-il	התראה מפעילה

en	Warn Trigger
he-il	להזהיר טריגר

en	Alert-Warn
he-il	התראה- Warn

en	Acknowledgment
he-il	תודה

en	Baseline Alert
he-il	התראה בסיסית

en	Notice
he-il	הודעה

en	Ok
he-il	OK

en	Emergency
he-il	בקר בפורום תמיכת לקוח

en	Critical
he-il	קריטי

en	Info
he-il	מידע

en	Debug
he-il	איתור באגים

en	Never
he-il	לעולם לא

en	Every Minute
he-il	כל דקה

en	Every %d Minutes
he-il	כל %d דקות

en	Every Hour
he-il	כל שעה

en	Every %d Hours
he-il	כל% d שעות

en	Every Day
he-il	כל יום

en	Every %d Days
he-il	כל% d ימים

en	Every Week
he-il	כל שבוע

en	Every %d Weeks
he-il	כל% d שבועות

en	Every Month
he-il	כל חודש

en	%d Minute
he-il	‫%d דקה

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	%d Hour
he-il	‫%d שעה

en	%d Hours
he-il	% d שעות

en	%d Day
he-il	% d יום

en	%d Days
he-il	%d ימים

en	%d Week
he-il	% d בשבוע

en	%d Weeks
he-il	% d שבועות

en	%0.1f Hours
he-il	% 0.1f שעות

en	Every Polling
he-il	כל סקר

en	Every %d Pollings
he-il	כל% d סקרים

en	%d Polling
he-il	% d סקר

en	%d Pollings
he-il	% d סקרים

en	High / Low
he-il	גבוה נמוך

en	Baseline Deviation
he-il	סטיית בסיס

en	Time Based
he-il	מבוסס על זמן

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
he-il	חריגה כלפי מעלה

en	%% Deviation CF [TIP]
he-il	חריגה כלפי מעלה

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
he-il	ערך התראה

en	Absolute Val of CF [TIP]
he-il	ערך התראה

en	%% Deviation Avg [AOT]
he-il	חריגה כלפי מעלה

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
he-il	חריגה כלפי מעלה

en	Absolute Val Avg [AOT]
he-il	ערך התראה

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
he-il	ערך התראה

en	Exact Value
he-il	ערך מדויק

en	CDEF

en	Percentage
he-il	אחוז

en	RPN Expression
he-il	הביטוי RPN

en	Upper + Lower bytes
he-il	בתים עליונים + תחתונים

en	Acknowledge
he-il	& אשר@ info

en	Suspend Notifications
he-il	הודעות SNMP

en	Resume Notifications
he-il	הודעות SNMP

en	Delete
he-il	מחק

en	Enable
he-il	אפשר

en	Disable
he-il	כיבוי

en	Reapply Suggested Names
he-il	החל מחדש שמות מוצעים

en	Propagate Template
he-il	להפיץ תבנית

en	Export
he-il	ייצא

en	Threshold Mail
he-il	סף

en	Down Host Mail
he-il	דואר מארח למטה

en	Up Host Mail
he-il	דואר מארח למעלה

en	Threshold Cmd
he-il	סף

en	Down Host Cmd
he-il	למטה מארח Cmd

en	Up Host Cmd
he-il	למעלה מארח Cmd

en	Auto
he-il	אוטומטי

en	0 Digits
he-il	0 ספרות

en	1 Digit
he-il	1 ספרה

en	%d Digits
he-il	%d ימים

en	> %d Devices
he-il	מכשירי > %d

en	> %d %%% of Devices Globally
he-il	> %d %%% of מכשירים ברחבי העולם

en	> %d Devices in a Site
he-il	> %d התקנים באתר

en	> %d %%% of Devices in a Site
he-il	> %d %%% of מכשירים באתר

en	SNMP not in use
he-il	SNMP אינו בשימוש

en	N/A
he-il	לא זמין

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
he-il	הודעה על מכשירים: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) חזרה ממצב DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
he-il	<br> מערכת <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) סטטוס: <DOWN/UP><br><br> תגובת ping נוכחית: <CUR_TIME> גברת <br> תגובת מערכת ממוצעת: <AVG_TIME> גברת <br> זמינות מערכת: <AVAILABILITY><br> סה"כ המחאות מאז נקה: <TOT_POLL><br> סך כל המחסומים שנכשלו: <FAIL_POLL><br> תאריך אחרון בודק: <LAST_FAIL><br> מכשירים בעבר למטה עבור: <DOWNTIME><br><br> מידע על SNMP: <br> שם - <SNMP_HOSTNAME><br> מקום - <SNMP_LOCATION><br> Uptime - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> גברת) <br> מערכת - <SNMP_SYSTEM><br><br> הערה: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
he-il	שגיאת מכשירים: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) כבוי

en	DOWN
he-il	הפעל דף הפתיחה שמאפשר למשתמשים לדעת שהאתר מושבת לצורך בניה או שדרוג. (ברירת מחדל: ביטול)

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
he-il	שגיאת מערכת : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) J <DOWN/UP><br> סיבה: <MESSAGE><br><br> תגובת מערכת ממוצעת: <AVG_TIME> גברת <br> זמינות מערכת: <AVAILABILITY><br> סה"כ המחאות מאז נקה: <TOT_POLL><br> סך כל המחסומים שנכשלו: <FAIL_POLL><br> תאריך אחרון מסומן למטה: <LAST_FAIL><br> מכשירים בעבר עבור: <DOWNTIME><br> הערה: <NOTES>

en	Thresholds
he-il	ערכי סף

en	(actions)
he-il	פעולות

en	(edit)
he-il	(עריכה)

en	(save)
he-il	שמור

en	(add)
he-il	(הוסף)

en	Threshold Logs
he-il	סף

en	Device Status
he-il	מצב מכשיר

en	Thresholds - Failures
he-il	סף - כשלים

en	Thresholds - Normal
he-il	סף - רגיל

en	Thresholds - Recovering
he-il	סף - שחזור

en	Recent Thresholds
he-il	ספים אחרונים

en	Recent Device Failures
he-il	תקלות במכשיר לאחרונה

en	Threshold Templates
he-il	תבניות סף

en	Threshold Template Import
he-il	ייבוא תבנית סף

en	Notification Lists
he-il	רשימות הודעות

en	Notification Lists (edit)
he-il	רשימות הודעות (עריכה)

en	Notification Queue
he-il	רשימת הודעות

en	Management
he-il	ניהול

en	Templates
he-il	תבניות

en	Threshold
he-il	סף

en	A template with that Data Source already exists!
he-il	תבנית עם מקור הנתונים כבר קיימת!

en	Configure Thresholds
he-il	קביעת תצורה של ספים

en	Configure Threshold Templates
he-il	קביעת תצורה של תבניות סף

en	Manage Notification Lists
he-il	ניהול רשימות הודעות

en	View Thresholds
he-il	הצג ספים

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	Template Editor
he-il	מתבנית

en	General Administration
he-il	הגדרות כלליות

en	Device Up/Down Notification Settings
he-il	הגדרות התקן למעלה / למטה

en	Threshold Up/Down Email Notification
he-il	סף למעלה / למטה הודעת דוא"ל

en	Global List
he-il	רשימה גלובלית

en	List Below
he-il	רשימה למטה

en	Global and List Below
he-il	גלובל רשימה למטה

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
he-il	אילו רשימות של הודעות צריכות לקבל הודעה על אירועי Up / Down של התקנים?

en	Notification List
he-il	רשימת הודעות

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
he-il	כתובת דוא"ל נוספת, מופרדת בפסיקים עבור הודעות דוא"ל מרובות.

en	Host Failure Count
he-il	ספירת כשלים במארח

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
he-il	מספר מרווחי הסקרים במארח זה חייב להיות למטה לפני שיבדק רישום שגיאה ודיווח המארח כמטה. ברירת המחדל היא 0 (השתמש בהגדרת קקטוסים)

en	Use Cacti Setting
he-il	הגדרות בסיסיות

en	%d Polling Interval
he-il	% d סקר

en	%d Polling Intervals
he-il	% d סקרים

en	Alerting/Thold
he-il	התראה / Thold

en	General
he-il	כללי

en	Disable All Thresholds
he-il	השבת את כל סף

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
he-il	סימון התיבה הזו ישבית את ההתראה בכל הספים. זה יכול לשמש כאשר יש צורך לבצע תחזוקה ברשת.

en	Auto Create Thresholds
he-il	יצירת ספים אוטומטית

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
he-il	אם נבחר, בעת הפעלת אוטומציה או בעת יצירת / שמירה של התקן, כל הספים המשויכים לתבנית ההתקן ייווצרו.

en	Consider Unknown Data as Zero
he-il	שקול נתונים לא ידועים כאפס

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
he-il	בעת בדיקת סף, אם מקור נתונים מחזיר נתונים לא ידועים ('U'), שקול את הערך כאפס לבדיקת סף.

en	Default Management Status
he-il	מצב ניהול ברירת מחדל

en	Default Threshold management filter status.
he-il	ברירת המחדל של סף ניהול מסנן המצב.

en	Any
he-il	הכל

en	Breached or Triggered
he-il	להזהיר טריגר

en	Breached
he-il	הפרוצה

en	Triggered
he-il	טריגר

en	Enabled
he-il	מאופשר

en	Empty ifHighSpeed Default
he-il	רוקן אם

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
he-il	בעת חישוב ה- Expression Thresholds, אם ה- ifHighSpeed ו- ifSpeed יחזרו כאפס, השתמש במקום זאת בהגדרה ifHighSpeed הבאה. ברירת המחדל אם heighSpeed יהיה 10000 עבור 10GE ממשקים.

en	Notification Preferences
he-il	הגדרות קבועות של הודעות SNMP

en	Disable Legacy Notifications
he-il	השבת הודעות מדור קודם

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
he-il	סימון התיבה הזו ישבית את התראות מדור קודם בכל הספים. התראה מדור קודם מוגדרת כהתראות אימייל ספציפיות שאינן משויכות לרשימת הודעות.

en	Threshold Notification Templated
he-il	תבנית סף

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
he-il	אם מסומן, בעת יצירה בתבנית סף, הגדרות ההודעות שלה, כברירת מחדל יהיו בבעלות תבנית הסף.

en	Enable Command Execution
he-il	אפשר ביצוע פקודות

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
he-il	סימון תיבה זו יאפשר את הפעלת פקודות על סף הפרה ואירועי רסטורציה.

en	Enable Per Thold Notification
he-il	אפשר הודעה לכל הודעה

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
he-il	סימון תיבה זו יאפשר את היכולת לשמור על גופי אימייל מותאמים אישית עבור סף.

en	Enable Notification Queue
he-il	אפשר הודעה לכל הודעה

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
he-il	סימון תיבה זו יעביר את Thold מביצוע הודעות בתוך השורה לשימוש ב- Notification Daemon, או בהודעות המבוצעות מחוץ לפס על-ידי סוקר ההודעות.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
he-il	רשימת הודעות אזהרה

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
he-il	סמן תיבה זו אם ברצונך שנמעני רשימת הודעות אזהרה יקבלו הודעות התראה בנוסף למקבלי רשימת הודעות ההתראה. מקרה זה ישים כאשר הודעות אזהרה עוברות למנהלי מערכת והודעות התראה עוברות לניהול.

en	Threshold Daemon
he-il	דמון סף

en	Enable Threshold Daemon
he-il	הפעל

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
he-il	סימון תיבה זו יאפשר שימוש ב- daemon Threshold ייעודי. זה יכול לשמש כדי להגדיל את ביצועי המערכת ו / או להפיץ ניטור סף לשרת נפרד.

en	Force Threshold Daemon Debug
he-il	דמון סף

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
he-il	סימון תיבה זו יאפשר איתור באגים ב- Threshold Daemon בעת הפעלה מ- SystemD או דרך שורת הפקודה. שינוי זה הוא דינמי וייכנס לתוקף ברגע שלולאת הסף הבאה תתחיל.

en	Daemon Down Notification Frequency
he-il	הגדרות התקן למעלה / למטה

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
he-il	אם נמצא כי הדמון של Thold נמצא למטה, שלח הודעת דוא"ל בתדירות זו.

en	Every %d Hour
he-il	כל% d שעות

en	Daemon Threads

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
he-il	המספר המקסימלי של תהליכים בו זמנית להיות מטופלים על ידי Daemon סף.

en	1 Process
he-il	1 תהליך

en	%d Processes
he-il	תהליכי %d

en	Logging
he-il	רישום

en	Log Threshold Breaches
he-il	כניסה סף הפרות

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
he-il	אפשר רישום של כל כשלי סף ליומן Cacti.

en	Show Data Source in Log
he-il	הצג מקור נתונים ביומן

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
he-il	הצג את שם מקור הנתונים ביומן אם אינו קיים.

en	Log Threshold Changes
he-il	כניסה לסף שינויים

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
he-il	אפשר רישום של כל שינויי סף ליומן Cacti.

en	Debug Log
he-il	לוג איתור באגים

en	Enable logging of debug messages with Threshold
he-il	אפשר רישום של הודעות באגים באמצעות סף

en	Alert Log Retention
he-il	רישום יומן התראה

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
he-il	שמור את יומני הסף עבור מספר ימים זה.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
he-il	שקול נתונים לא ידועים כאפס

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
he-il	שקול נתונים לא ידועים כאפס

en	Syslog Settings
he-il	הגדרות Syslog

en	Syslog Enabled
he-il	Syslog מאופשר

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
he-il	אם מסומנת, בעת יצירת סף חדש, כברירת מחדל, אירועי סף חדשים יישלחו ל- syslog המקומי שלך. הגדרה זו מוגדרת מראש. הגדרות סף להכתיב שליטה syslog בפועל.

en	Default Priority/Level
he-il	ברירת מחדל עדיפות / רמה

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
he-il	זוהי ברירת המחדל של Priority / Level שתשמש תשתמש בה כדי לשלוח הודעות syslog. הגדרה זו מוגדרת מראש. הגדרות סף להכתיב שליטה syslog בפועל.

en	Default Facility
he-il	מתקן ברירת המחדל

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
he-il	זהו מתקן ברירת המחדל ש- Thold ישתמש בו כדי לשלוח הודעות syslog. הגדרה זו מוגדרת מראש. הגדרות סף להכתיב שליטה syslog בפועל.

en	Alert Presets
he-il	התראות קבועות מראש

en	Weekend exemptions
he-il	סוף שבוע פטורים

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
he-il	אם זה מסומן, Thold לא יפעל בסופי שבוע.

en	Default Trigger Count
he-il	ספירת טריגר

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
he-il	מספר ברירת מחדל של פעמים רצופות את מקור הנתונים חייב להיות הפרה של סף עבור התראה להיות העלה.

en	Re-Alerting
he-il	התראה חוזרת

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
he-il	חזור על התראה לאחר מספר מסוים של מחזורי פולרים.

en	Baseline Presets
he-il	קווי בסיס קבועים מראש

en	Baseline Time Range Default
he-il	טווח זמן בסיס

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
he-il	זהו ערך ברירת המחדל המשמש ליצירת ספים או תבניות.

en	Baseline Trigger Count
he-il	ספירת טריגר

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
he-il	מספר ברירת מחדל של פעמים רצופות, מקור הנתונים חייב להפר את סף התחזית הבסיסי עבור התראה שיש להעלות.

en	Baseline Deviation Percentage
he-il	אחוז סטיית הבסיס

en	SNMP Notification Options
he-il	הודעות SNMP

en	SNMP Notifications
he-il	הודעות SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
he-il	הודעות סטטוס סף (מידע / מלכודות) יישלחו למקלטי הודעות SNMP. זה כולל מלכודות התראות, אזהרות ושחזור לכל ברירת המחדל. הערה: תכונה זו דורשת את הפלאגין Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
he-il	השבת הודעות אזהרה

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
he-il	אם זה מסומן, סף לא ישלח התראה כאשר סף אזהרה הופר.

en	Disable Restoration Notifications
he-il	השבת הודעות שחזור

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
he-il	אם אפשרות זו מסומנת, סף לא ישלח הודעה כאשר הסף חזר למצב רגיל.

en	Emailing Options
he-il	אפשרויות אימייל

en	Send Emails with Urgent Priority
he-il	שלח אימיילים עם עדיפות דחופה

en	Allows you to set Emails with urgent priority
he-il	מאפשר לך להגדיר אימייל עם עדיפות דחופה

en	Send Alerts as Text
he-il	שלח התראות כטקסט

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
he-il	אם מסומנת, זה יגרום כל התראות להישלח כמו טקסט רגיל הודעות דוא"ל ללא גרף. ברירת המחדל היא הודעות דוא"ל של HTML עם התרשים המשובץ בדוא"ל.

en	Send Email separately for each address
he-il	שלח דוא"ל בנפרד לכל כתובת

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
he-il	אם מסומנת, זה יגרום לכל הודעות הדוא"ל להישלח בנפרד לכל כתובת.

en	From Email Address
he-il	נשלח מדוא"ל

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
he-il	זוהי כתובת האימייל שבה יופיע הסף.

en	From Name
he-il	שם השולח

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
he-il	זהו השם האמיתי שבו יופיע הסף.

en	Device Notification Options
he-il	אפשרויות הודעת מכשיר

en	Enable Notifications
he-il	אפשר הודעה לכל הודעה

en	Enable Dead/Recovering host notification
he-il	אפשר המלח / שחזר הודעת מארח

en	Notification Single Email
he-il	הגדרות התראות

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
he-il	נתמך עבור רשימות הודעות ותור ההודעות בלבד. אם קיימות התראות על הורדת המכשיר במחזור עיבוד יחיד. שלח הודעת דוא"ל אחת בלבד לרשימת ההתראות עבור כל המכשירים.

en	Device Notification Delay Options
he-il	אפשרויות הודעת מכשיר

en	Notification Delay
he-il	רשימת הודעות

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
he-il	אם מגיע זרם גדול של הודעות מכשיר למטה, Cacti יכולה להשהות את שליחת ההודעות האלה לפרק זמן מסוים כדי לראות אם הבעיה ארעית לפני שליחתן. בחר את הסף למטה הודעות התקן לפני הפעלת ההשהיה.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
he-il	אם תבחר לעכב התראות עבור פרץ גדול של התראות מכשירי השבתה, כמה זמן אתה מוכן להמתין לפני שתאפשר את עיבוד ההודעות?

en	Device Notification Email Options
he-il	אפשרויות הודעת מכשיר

en	Global Notification Email
he-il	הודעה על מכשיר המת

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
he-il	זוהי כתובת הדואר האלקטרוני שבה הודעות המתים יישלחו אל אם נבחרה רשימת ההודעות הגלובלית.

en	Down Subject
he-il	למטה נושא המכשיר

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
he-il	זהו נושא הדוא ל "שישמש ל - Down Device Messages.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
he-il	שגיאת התקן: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) כבוי

en	Down Message
he-il	הודעה על מכשיר למטה

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג כגוף ההודעה של כל הודעות ההתקנים UP / Down (255 MAX MAX). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIMETIME&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;נושא &lt;&lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;LAST_FAIL&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
he-il	שגיאת מערכת : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) J <DOWN/UP><br> סיבה: <MESSAGE><br><br> תגובת מערכת ממוצעת: <AVG_TIME> גברת <br> זמינות מערכת: <AVAILABILITY><br> סה"כ המחאות מאז נקה: <TOT_POLL><br> סך כל המחסומים שנכשלו: <FAIL_POLL><br> תאריך אחרון מסומן למטה: <LAST_FAIL><br> המכשיר קודם לכן עבור: <DOWNTIME><br> הערות: <NOTES><br> הערות מכשיר: <DNOTES>

en	Recovering Subject
he-il	שחזור נושא המכשיר

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
he-il	זהו נושא הדואר האלקטרוני שישמש לאחזור הודעות מכשיר.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
he-il	הודעת מכשיר: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) חזרה ממצב DOWN

en	Recovering Message
he-il	שחזור הודעת מכשיר

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג כגוף ההודעה של כל הודעות ההתקנים UP / Down (255 MAX MAX). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIMETIME&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;נושא &lt;&lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;LAST_FAIL&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
he-il	<br> מערכת <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) סטטוס: <DOWN/UP><br><br> תגובת ping נוכחית: <CUR_TIME> גברת <br> תגובת מערכת ממוצעת: <AVG_TIME> גברת <br> זמינות מערכת: <AVAILABILITY><br> סה"כ המחאות מאז נקה: <TOT_POLL><br> סך כל המחסומים שנכשלו: <FAIL_POLL><br> תאריך אחרון בודק: <LAST_FAIL><br> המכשיר עבר למטה עבור: <DOWNTIME><br><br> מידע על Snmp: <br> שם - <SNMP_HOSTNAME><br> מקום - <SNMP_LOCATION><br> Uptime - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> גברת) <br> מערכת - <SNMP_SYSTEM><br><br> הערה: <NOTES><br> הערות מכשיר: <DNOTES>

en	Status Change Command
he-il	פקודת שינוי מצב

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג כגוף ההודעה של כל הודעות ההתקנים UP / Down (255 MAX MAX). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIMETIME&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;נושא &lt;&lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;LAST_FAIL&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;NOTES&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
he-il	הגדרות ברירת מחדל של הודעות התראה / אזהרה

en	Threshold Alert Message
he-il	הודעת התראה על סף

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל התראות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
he-il	הוצא התראה הדורשת את תשומת הלב שלך. <br><br> <strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>כתובת אתר</strong> : <URL><br> <strong>הודעה</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
he-il	הודעת אזהרת סף

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
he-il	הוצא אזהרה הדורשת את תשומת לבך. <br><br> <strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>כתובת אתר</strong> : <URL><br> <strong>הודעה</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
he-il	הודעת התראה על סף

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
he-il	הוצא התראה הדורשת את תשומת הלב שלך. <br><br> <strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>כתובת אתר</strong> : <URL><br> <strong>הודעה</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
he-il	ת

en	Duplicate
he-il	שכפל

en	Associate
he-il	עמית

en	Disassociate
he-il	להתנתק

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק רשימות הודעות (ים). כל התקן או סף המשויכים לרשימות יופנו לברירת המחדל.

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Continue
he-il	המשך

en	Delete Notification List(s)
he-il	מחק רשימות הודעות

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
he-il	לחץ על 'המשך' לשכפל את רשימות ההודעות הבאות.

en	New List Name
he-il	שם רשימה חדשה

en	New Notification List
he-il	רשימת הודעות חדשה

en	Duplicate Notification List(s)
he-il	רשימת הודעות כפולות

en	%s Threshold Template(s)
he-il	%s תבניות ספים

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לארגן את רשימת ההודעות ' %s' עם תבניות הסף שלהלן.

en	No Change
he-il	ללא שינוי

en	Notification List Only
he-il	רשימת הודעות בלבד

en	Notification List, Retain Other Settings
he-il	רשימת הודעות, לשמור הגדרות אחרות

en	Warning Membership:
he-il	אזהרה חברות:

en	Alert Membership:
he-il	חברות התראה:

en	Associate Notification List(s)
he-il	רשימות הודעות של עמיתים

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
he-il	לחץ על 'המשך' לביטול רשימת ההודעות ' %s' מתבנית הספים שבהמשך.

en	Remove List
he-il	הסרת רשימה

en	Disassociate Notification List(s)
he-il	בטל רשימות הודעות (הודעות)

en	%s Threshold(s)
he-il	%s סף (ים)

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשייך את רשימת ההודעות ' %s' עם הספים הבאים.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
he-il	לחץ על 'המשך' לביטול רשימת ההודעות ' %s' מתוך הספים להלן.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשייך את רשימת ההודעות ' %s' עם ההתקנים הבאים.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
he-il	אתה יכול גם לשייך את סף המכשירים. עם זאת, תנאי סף מכשירים אלה חייבים לאפשר את החלפת רשימת ההודעות על Thrshold.

en	Notification and Global Lists
he-il	הודעות ורשימות גלובליות

en	Resulting Membership:
he-il	החברות המתעוררת:

en	Device Threshold Warning Membership:
he-il	אזהרה חברות:

en	Device Threshold Alert Membership:
he-il	הודעת התראה על סף

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
he-il	לחץ על 'המשך' לביטול רשימת ההודעות ' %s' מהמכשיר (ים) שלהלן.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
he-il	אתה יכול גם לנתק את סף המכשירים. עם זאת, תנאי סף מכשירים אלה חייבים לאפשר את החלפת רשימת ההודעות על Thrshold.

en	[edit: %s]
he-il	[עריכה: %s]

en	[new]
he-il	[חדש]

en	List General Settings
he-il	הגדרות כלליות של רשימה

en	Name
he-il	שם

en	Enter a name for this Notification List.
he-il	הזן שם עבור רשימת ההודעות הזו.

en	Description
he-il	תיאור

en	Enter a description for this Notification List.
he-il	הזן תיאור עבור רשימת ההודעות הזו.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
he-il	כדי להשבית את כל ההודעות מרשימת הודעות זו, תוכל פשוט להשבית אותה כאן.

en	To Email Addresses
he-il	כתובות דוא"ל

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
he-il	הזן רשימה מופרדת בפסיקים של כתובות דוא"ל עבור רשימת הודעות זו.

en	BCC Email Addresses
he-il	כתובות דוא"ל

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
he-il	הזן רשימה מופרדת בפסיקים של כתובות דוא"ל עבור רשימת הודעות זו.

en	Email Style/Format File
he-il	קובץ סגנון/פורמט דוא"ל

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
he-il	בחר בעטיפת HTML ובקובץ CSS מותאמים אישית לשימוש. קובץ זה מכיל הן HTML והן CSS כדי להקיף את הדוח. אם הוא מכיל יותר מסתם CSS, עליך למקם תג מיוחד <REPORT> בתוך הקובץ. תג תבנית זה יוחלף בתוכן הדוח. קבצים אלה ממוקמים בספריית 'פורמטים'.</REPORT>

en	Associated Devices
he-il	התקנים משויכים

en	Search
he-il	חיפוש

en	Site
he-il	אתר

en	None
he-il	ללא

en	Device Template
he-il	מחק תבניות

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	Associated
he-il	משויך

en	Go
he-il	עבור

en	Set/Refresh Filters
he-il	הגדר / רענן מסננים

en	Clear
he-il	נקה

en	Clear Filters
he-il	מחיקת מסננים

en	ID
he-il	מזהה

en	Status
he-il	סטטוס

en	Associated Lists
he-il	רשימות משויכות

en	Graphs
he-il	גרפים

en	Data Sources
he-il	מקורות מידע

en	Hostname

en	Current List Only
he-il	רשימה נוכחית בלבד

en	Current and Global List(s)
he-il	רשימה נוכחית וגלובלית

en	No Associated Devices Found
he-il	לא נמצאו מכשירים משויכים

en	Associated Thresholds
he-il	סף משויך

en	Template
he-il	תבנית

en	State
he-il	מדינה

en	All
he-il	הכל

en	Warning Lists
he-il	רשימות אזהרה

en	Alert Lists
he-il	רשימות התראה

en	Type
he-il	סוג

en	Templated
he-il	מתבנית

en	No
he-il	לא

en	Yes
he-il	כן

en	baseline-LOW
he-il	בסיס - LOW

en	baseline-HIGH
he-il	הבסיס - גבוה

en	Select Users
he-il	בחר משתמשים

en	Specific Emails
he-il	הודעות דוא"ל ספציפיות

en	Current List
he-il	רשימה נוכחית

en	Unknown Threshold
he-il	סף לא ידוע

en	Log Only
he-il	התחבר בלבד

en	Editable
he-il	ניתן לעריכה

en	Read Only
he-il	Éxito: Limesurvey חדש נוצר

en	No Thresholds Found
he-il	לא נמצאו יומני סף

en	Associated Templates
he-il	תבניות משויכות

en	Rows
he-il	שורות

en	Unknown Template
he-il	תבנית לא ידועה

en	No Threshold Templates
he-il	אין תבניות סף

en	Lists
he-il	ליסט

en	List Name
he-il	שם

en	Emails
he-il	אימיילים

en	No Notification Lists
he-il	אין רשימות הודעות

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
he-il	ההודעה הושעתה. לחץ על הלחצן Resume כדי לחדש אותו

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
he-il	ההודעה חודשה. לחץ על הלחצן Suspend כדי להשעות אותו

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
he-il	הודעות ממתינות הוסרו ממסד הנתונים. הודעה שנשלחה בעבר ולא נמחקה תישאר עד שהם יתיישנו.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
he-il	לחצו על 'המשך' כדי למחוק את ההודעה הבאה.

en	Delete Notification
he-il	מחיקת הודעה

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
he-il	הודעות אירוע [ הודעות מושעות על ידי משתמש: %s, לפני %s ]

en	Event Notifications
he-il	הודעות המכשיר המלח

en	Topic
he-il	נושא

en	Processed
he-il	מעובד

en	Suspend
he-il	השהה

en	Suspend Notification Processing
he-il	הודעות SNMP

en	Resume
he-il	המשך

en	Resume Notification Processing
he-il	הודעות SNMP

en	Purge
he-il	מחק

en	Purge Notification Queue
he-il	הגדרות קבועות של הודעות SNMP

en	Notifications
he-il	רשימת הודעות

en	The supported notification topic.
he-il	תבנית סף

en	Event Description
he-il	תיאור האירוע

en	The name of the object as defined by the caller.
he-il	שם האובייקט כפי שהוגדר על-ידי המתקשר.

en	The hostname that was the source of this event.
he-il	מספר מקורות הנתונים עבור התקן זה

en	The Notification List used if any.
he-il	רשימת הודעות בלבד

en	Object ID
he-il	מזהה עצם

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
he-il	מזהה האובייקט שהוגדר על-ידי המתקשר. בדרך כלל ה'איד' הייחודי שלה.

en	Event Time
he-il	זמן האירוע

en	The time of the event as defined by the caller.
he-il	זמן הפעילות הרשמי של ההתקן כפי שדווח על ידי SNMP

en	Has the Notification Event been processed.
he-il	האם אירוע ההתראה עובד.

en	Errors
he-il	שגיאה

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
he-il	האם הודעה זו גרמה לשגיאה. רחף מעל עמודת השגיאה לקבלת פרטים.

en	Run Time
he-il	זמן

en	The time in seconds it took to process the event.
he-il	הזמן בשניות שלקח לעבד את האירוע.

en	Not Specified
he-il	לא צוין

en	Done
he-il	בוצע

en	Pending
he-il	בהמתנה

en	Errored
he-il	שגיאה

en	Success
he-il	הצלחה

en	No Notifications
he-il	הודעות SNMP

en	Off
he-il	כבוי

en	On
he-il	דלוק

en	Toggle Threshold VRULES %s
he-il	החלף את סף VRULES %s

en	Create Threshold
he-il	יצירת סף

en	Alert Hi for %s (%s)
he-il	התראה שלום עבור %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
he-il	התראה נמוכה עבור %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
he-il	אזהרה שלום עבור %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
he-il	אזהרה נמוכה עבור %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
he-il	התראה שלום עבור %s (%s %%%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
he-il	התראה נמוכה עבור %s (%s %%%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
he-il	אזהרה שלום ל- %s (%s %%%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
he-il	אזהרה נמוכה עבור %s (%s %%%)

en	Threshold Alert/Warning Values
he-il	ערכי התראה / אזהרת סף

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל את כל הספים המתאימים על המכשירים האלה.

en	Create Threshold from Data Source
he-il	יצירת סף ממקור נתונים

en	Auto-create Thresholds
he-il	יצירה אוטומטית של ספים

en	Created %s thresholds
he-il	סף שנוצר: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
he-il	לא נוצר סף. הם כבר קיימים, או שלא נמצאו שילובים תואמים.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
he-il	לא נוצר סף. לא נמצאה תבנית סף.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
he-il	מקורות הנתונים הבאים אינם כוללים תבניות סף המשויכות אליהם

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
he-il	לחץ על 'המשך' כדי ליצור ספים עבור מקורות נתונים אלה?

en	Available Threshold Templates
he-il	תבניות סף זמינות

en	Select a Threshold Template
he-il	בחר תבנית סף

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
he-il	אין תבניות סף הקשורות למקורות הנתונים הבאים

en	Create Threshold from Template
he-il	יצירת סף מתבנית

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
he-il	הגרפים הבאים אינם מכילים תבניות סף המשויכות אליהם

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
he-il	לחץ על 'המשך' אם ברצונך ליצור סף עבור גרפים אלה (ים)

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
he-il	אין תבניות סף המשויכות לגרפים הבאים

en	Associated Threshold Templates
he-il	תבניות סף משויכות

en	Threshold Exists
he-il	סף קיים

en	Threshold Does Not Exist
he-il	סף אינו קיים

en	Delete Threshold Template Association
he-il	בחר תבנית סף

en	No Associated Threshold Templates.
he-il	אין תבניות סף משויכות.

en	Add Threshold Template
he-il	הוסף תבנית סף

en	Add
he-il	הוסף

en	Add Threshold Template to Device
he-il	הוסף תבנית סף לתבנית התקן

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הסף הבאה ינותק מתבנית המכשיר.

en	Threshold Template Name: %s
he-il	שם תבנית סף: %s

en	Remove Threshold Template
he-il	הסר תבנית סף

en	Add Threshold Template to Device Template
he-il	הוסף תבנית סף לתבנית התקן

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבנית הסף הבאה ינותק מתבנית המכשיר.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
he-il	או לא תבניות או סף כבר קיים - לא נוצרו ספים.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
he-il	אינך מורשה לשנות אחת או יותר מהספים שנבחרו

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
he-il	לחץ על 'מחק' כדי למחוק את הספים הבאים.

en	Delete Threshold(s)
he-il	מחיקת סף (ים)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את סף (ים) הבאים.

en	Enable Threshold(s)
he-il	הפעל סף (ים)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הספים הבאים.

en	Disable Threshold(s)
he-il	השבת סף (ים)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל מחדש את השם המוצע על הספים הבאים.

en	Apply Suggestion
he-il	החל הצעה

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לעדכן את הספים הבאים עם הפרטים של תבנית השותפים שלהם.

en	Reapply Template
he-il	הפעל מחדש את התבנית

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לאשר את הסף / ים הבאים. תיעלם מתנאי סף שאינם מאפשרים זאת, או שאינם מופעלים.

en	Acknowledge Threshold(s)
he-il	הכרת תבניות (תבניות)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לחדש את ההתראות עבור הסף / ים הבאים. יתעלמו משולי סף שאינם מאפשרים זאת או שאינם מופעלים.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
he-il	מחק רשימות הודעות

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשעות את ההתראות עבור הסף / ים הבאים. יתעלמו משולי סף שאינם מאפשרים זאת או שאינם מופעלים.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
he-il	רשימת הודעות כפולות

en	Invalid action detected, can not proceed
he-il	זוהתה פעולה לא חוקית, לא ניתן להמשיך

en	Threshold Management
he-il	ניהול סף

en	Apply Filters
he-il	להחיל מסננים

en	Return to Defaults
he-il	חזור אל ברירות מחדל

en	Data Template
he-il	תבנית נתונים

en	Disabled at Template
he-il	תבנית נתונים

en	Disabled at Threshold
he-il	השבת את סף

en	Ack Required
he-il	Ack חובה

en	External ID
he-il	מזהה חיצוני

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
he-il	סוג הסף. עבור סוגים בסיסיים: [TIP] מתייחס לזמן בעבר עם MIN, MAX, AVG ו- LAST לא יותר מיום בזמן מתקופה זו. [AOT] מתייחס לממוצע לאורך כל תקופת הזמן. אם יש נקודתיים ואחריו MIN, MAX, AVG, LAST, הערך הגיע מפונקציית איחוד זו.

en	DSName
he-il	שם משתמש

en	Current
he-il	נוכחי

en	The last measured value for the Data Source
he-il	הערך האחרון שנמדד עבור מקור הנתונים

en	High
he-il	גבוה

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
he-il	ערכי האזהרה / ההתראה הגבוהים. הערה: ערכי הבסיס הם אחוז, כל הערכים האחרים הם ערכי תצוגה שניתן לשנות על ידי cdef.

en	Low
he-il	נמוך

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
he-il	ערכי אזהרה / התראה נמוכה. הערה: ערכי הבסיס הם אחוז, כל הערכים האחרים הם ערכי תצוגה שניתן לשנות על ידי cdef.

en	Trigger
he-il	טריגר

en	Duration
he-il	תקופת השכרה

en	Repeat
he-il	חזרה

en	In State
he-il	מדינה

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
he-il	משך הזמן שמקור הנתונים חייב להפר את הסף לצורך העלאת אזהרה.

en	Acknowledgment required for this Threshold
he-il	נדרש אישור לסף זה

en	No [Template:Thold]
he-il	לא בתבנית

en	No [Template]
he-il	תבניות

en	No [Thold]
he-il	ערכי סף

en	%d Triggers
he-il	% d מפעילים

en	No Thresholds
he-il	ערכי סף

en	Threshold Deleted, can not Edit!
he-il	סף אינו קיים

en	Graph Data
he-il	נתוני גרף

en	Edit Threshold Template
he-il	הוסף תבנית סף

en	Data Source Description:
he-il	תיאור מקור הנתונים:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
he-il	גרף משויך (גרפים המשתמשים ב- RRD):

en	Last:
he-il	אחרון

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:

en	ALo:
he-il	ALO:

en	BL Up:
he-il	BL מעלה:

en	BL Down:
he-il	BL למטה:

en	Unknown Template ID %d
he-il	מזהה תבנית לא ידוע% d

en	Not Templated
he-il	לא בתבנית

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
he-il	פריט מקור נתונים [ %s] - הערך הנוכחי: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
he-il	שדות תחליף: %s

en	Data Sources: %s
he-il	מקורות נתונים: %s

en	Template/Enabled Information
he-il	תבנית / מידע מאופשר

en	Template Propagation Enabled
he-il	התפשטות התבנית מאופשרת

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
he-il	האם ההגדרות האלו יופצו מתבנית הסף.

en	Template Name
he-il	שם התבנית

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
he-il	שם תבנית הסף נוצר הסף.

en	Enabled at Template Level
he-il	מופעל ברמת התבנית

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
he-il	יש להפעיל סף הן ברמת התבנית והן ברמת הסף כדי לבדוק.

en	Enabled at Threshold Level
he-il	הפעל סף

en	General Settings
he-il	הגדרות כלליות

en	Name (Displayed)
he-il	שם (מוצג)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
he-il	לספק לסף שם בעל משמעות

en	Name (Format)
he-il	פורמט שם

en	Warning HRULE Color
he-il	אזהרה צבע HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
he-il	בחר צבע עבור גרף HRULE עבור סף האזהרה. בחר 'ללא' עבור No HRULE. הערה: תכונות אלה נתמכות עבור סוגי מניפולציות 'ערך מדויק' ו'אחוז 'רק בשלב זה.

en	Alert HRULE Color
he-il	התראה על צבע HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
he-il	בחר צבע עבור גרף HRULE עבור סף ההתראה. בחר 'ללא' עבור No HRULE. הערה: תכונות אלה נתמכות עבור סוגי מניפולציות 'ערך מדויק' ו'אחוז 'רק בשלב זה.

en	Graph Timespan
he-il	תבנית גרף

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
he-il	שעת הסיום של הגרף תיקבע בזמן ההפעלה. שעת ההתחלה של הגרף תהיה שעת הסיום פחות טווח הזמן של הגרף.

en	Skip Scaling on HRULEs
he-il	דלג על שינוי קנה מידה ב- HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
he-il	אם היא מסומנת, קנה המידה בגרף לא יושפע מכללי ההתראה או האזהרה.

en	Weekend Exemption
he-il	פטור בסוף השבוע

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
he-il	אם זה מסומן, סף זה לא יתריע בסופי שבוע.

en	Disable Restoration Email
he-il	השבת שחזור דוא"ל

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
he-il	אם אפשרות זו מסומנת, סף לא ישלח התראה כאשר הסף יחזור למצב רגיל.

en	Acknowledgment Options
he-il	אפשרויות תודות

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
he-il	ישנן שלוש רמות הכרה אשר שולטות איך אתה חייב להגיב על תנאי פריצה סף. הם: <br><br><ul style=";text-align:right;direction:rtl"><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>אין צורך</i> - כאשר אתה בוחר באפשרות זו, לא נדרשת הכרה עבור הפרת סף. </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>איפוס הכרה</i> - עם אפשרות זו, לאחר שתוודע לסף, לא תקבל עוד התראות כאשר הוא נפרץ. </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <i>אישור מתמשך</i> - עם אפשרות זו, גם לאחר שהסף חזר למצב רגיל, עליך להכיר בסף ולספק הודעת אופציונלית למפעיל. </li></ul>

en	None Required
he-il	אין צורך

en	Suspendible Notification
he-il	הודעות SNMP

en	Persistent Acknowledgment
he-il	הכרה מתמשכת

en	Threshold Type
he-il	סוג סף

en	The type of Threshold that will be monitored.
he-il	סוג הסף שיש לפקח עליו.

en	Re-Alert Cycle
he-il	מחזור התראה מחדש

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
he-il	חזור על ההתראה לאחר פרק זמן זה שחלף מאז ההתראה האחרונה.

en	Warning - High / Low Settings
he-il	אזהרה - הגדרות גבוהות / נמוכות

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
he-il	ערכים מספריים עבור ערכי סף גבוהים ונמוכים יכולים לכלול את הסיומות הבאות עבור מספרים הגדולים מ- 1 עד 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', ועבור מספרים קטנים מ- 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
he-il	סף גבוה

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
he-il	אם מוגדר וערך מקור הנתונים עולה על מספר זה, תופיע אזהרה. הערה: ערך זה חייב להיות מספר RAW. הערך המוצג בתרשים עשוי להשתנות על ידי cdef.

en	Low Threshold
he-il	סף נמוך

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
he-il	אם מוגדר וערך מקור הנתונים יורד מתחת למספר זה, תופיע אזהרה. הערה: ערך זה חייב להיות מספר RAW. הערך המוצג בתרשים עשוי להשתנות על ידי cdef.

en	Breach Duration
he-il	הפרת משך

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
he-il	משך הזמן שמקור הנתונים חייב להפר את הסף לצורך העלאת אזהרה.

en	Alert - High / Low Settings
he-il	התראה - הגדרות גבוהות / נמוכות

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
he-il	אם מוגדר וערך מקור הנתונים עולה על מספר זה, התראה תופעל. הערה: ערך זה חייב להיות מספר RAW. הערך המוצג בתרשים עשוי להשתנות על ידי cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
he-il	אם מוגדר וערך מקור הנתונים יורד מתחת למספר זה, ההתראה תופעל. הערה: ערך זה חייב להיות מספר RAW. הערך המוצג בתרשים עשוי להשתנות על ידי cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
he-il	משך הזמן שמקור הנתונים חייב להפר את הסף עבור התראה שתועלה.

en	Warning - Time Based Settings
he-il	אזהרה - הגדרות מבוססות זמן

en	Breach Count
he-il	הפרת הרוזן

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
he-il	מספר הפעמים שמקור הנתונים חייב להפר את הסף.

en	Breach Window
he-il	חלון הפרה

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
he-il	כמות הזמן בעבר כדי לבדוק את הפרות סף.

en	Alert - Time Based Settings
he-il	התראה - הגדרות מבוססות זמן

en	Baseline Settings
he-il	הגדרות בסיסיות

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
he-il	סוג קו הבסיס. [TIP] הוא הזמן בעבר, [AOT] הוא הממוצע לאורך זמן. סטיית אחוזים היא ערך באחוזים מהערך ההיסטורי. ערך מוחלט הוא סטייה מעל או מתחת לקו הבסיס מעל ערך היסטורי זה. עבור סוגי הבסיס [TIP], המינימום, המקסימום, הממוצע והאחרון יגיעו מפרק זמן של יום אחד לכל היותר באותה נקודת זמן.

en	Consolidation Function
he-il	פונקציית איחוד

en	Average
he-il	ממוצע (אלפיות השנייה)

en	Minimum
he-il	מינימום

en	Maximum
he-il	מקסימום

en	Last
he-il	אחרון

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
he-il	הפונקציה Consolidation לשימוש עבור חישוב הערך Baseline Type.

en	Time Range
he-il	טווח הזמן

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
he-il	מציין את הנקודה בעבר (בהתבסס על רזולוציה rrd) שישמש כנקודת ייחוס

en	Deviation UP
he-il	חריגה כלפי מעלה

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
he-il	ציון סטייה מותרת באחוזים עבור הסף המחובר העליון. אם לא הוגדר, סף גבול עליון לא ייבדק כלל.

en	Deviation DOWN
he-il	סטייה למטה

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
he-il	ציון סטייה מותרת באחוזים עבור סף הגבול התחתון. אם לא הוגדר, סף תחתון נמוך לא ייבדק כלל.

en	Trigger Count
he-il	ספירת טריגר

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
he-il	מספר פעמים רצופות שמקור הנתונים חייב להיות מפר את הסף הבסיסי של ההתראה שתועלה. <br> השאר ריק כדי להשתמש בערך ברירת המחדל ( <b>ברירת מחדל: מחזורים %s</b> )

en	Data Manipulation
he-il	מניפולציית נתונים

en	Data Type
he-il	טיפוס נתונים

en	Special formatting for the given data.
he-il	עיצוב מיוחד לנתונים הנתונים.

en	Threshold CDEF
he-il	סף CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
he-il	החל CDEF זה לפני החזרת הנתונים.

en	Percent Data Source
he-il	אחוז מקור הנתונים

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
he-il	פריט מקור נתונים שני לשימוש כערך כולל לחישוב אחוז.

en	Show Units
he-il	הצג יחידות

en	Display units for very large or small numbers.
he-il	יחידות תצוגה עבור מספרים גדולים מאוד או קטנים.

en	Force Units Suffix
he-il	סיומת יחידות כוח

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
he-il	אם ברצונך להציג סיומת יחידה מאולצת בדפי הסף וההודעות השונים, הזן אותה כאן. הגודל מוגבל ללא יותר מ- 10 תווים.

en	Decimal Digits to Display
he-il	ספרות עשרוניות להצגה

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
he-il	מספר הספרות העשרוניות שיש להציג עבור ערכי סף וערכים נוכחיים. ברירת המחדל היא אוטומטית או 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
he-il	ביטוי RPN הוא ביטוי RPN תואם RRDtool. התחביר כולל את כל הפונקציות שלהלן בנוסף לביטויים חלופיים של התקן ושאילתת נתונים, כגון <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. כדי להשתמש במקור נתונים בביטוי RPN, עליך להשתמש בתחביר: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. לדוגמה, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> יקבל את הערך הנוכחי של מקור הנתונים traffic_in עבור RRDfile(s) המשויכים ל- Graph. ניתן לכלול כל מקור נתונים עבור גרף.<br><br>אופרטורים מתמטיים: <span class="deviceUp">+, -, /, *, %, %, ^</span><br>פונקציות: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>אופרטורים זרימה: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>פונקציות השוואה: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
he-il	מקור מידע

en	Upper data source to calculate the total value.
he-il	מקור נתונים עליון לחישוב הערך הכולל.

en	Notification Settings
he-il	הגדרות התראות

en	Alert Subject
he-il	התראות קבועות מראש

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Alert Body
he-il	גוף דוא"ל התראה

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל התראות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> למשל. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &gt;

en	Warning Subject
he-il	שחזור נושא המכשיר

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Warning Body
he-il	גוף הודעת אזהרה

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס MAX). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> למשל. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &gt;

en	Restoral Subject
he-il	אירוע רסטורלי

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Restoral Email Body
he-il	גוף דוא"ל התראה

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Warning Notification List
he-il	רשימת הודעות אזהרה

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
he-il	באפשרותך לציין בחירת רשימת הודעות לקבלת התראות עבור מקור נתונים זה

en	Alert Notification List
he-il	רשימת הודעות התראה

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
he-il	באפשרותך לציין בחירת רשימת הודעות לקבלת התראות עבור מקור נתונים זה

en	Style/Format File
he-il	קובץ סגנון/תבנית

en	SNMP Notification - Event Category
he-il	הודעת SNMP - קטגוריית אירוע

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
he-il	כדי לאפשר NMS לקטלג הודעות SNMP שונים בקלות רבה יותר, אנא מלא את הקטגוריות SNMP קטגוריה עבור תבנית זו צריך לעשות שימוש. לדוגמה: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
he-il	תיאור אירוע SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
he-il	ניתן להתאים אישית את תיאור האירוע שנשלח אל מקלטי ההתראה של SNMP באמצעות varbinds נוספים. הבא נתמכים כריכות יהיה נתמך: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
he-il	הודעת SNMP - התראה על חומרת האירוע

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
he-il	חומרה שישמשה להתראות. (השפעה נמוכה -> השפעה קריטית)

en	Medium
he-il	בינוני

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
he-il	הודעת SNMP - חומרת אירוע אזהרה

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
he-il	חומרה שישמשה לאזהרות. (השפעה נמוכה -> השפעה קריטית). <br> הערה: חומרת האזהרות חייבת להיות שווה או נמוכה מהחומרה המוגדרת להתראות.

en	Notify accounts
he-il	יידע חשבונות

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
he-il	זהו רשימה של חשבונות אשר יקבלו הודעה כאשר סף זה נפרץ.

en	Alert Emails
he-il	התראות דוא"ל

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
he-il	תוכל לציין כאן הודעות אימייל נוספות כדי לקבל התראות עבור מקור נתונים זה (מופרד באמצעות פסיק)

en	Warning Emails
he-il	אזהרה הודעות דוא"ל

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
he-il	אתה יכול לציין כאן הודעות דוא"ל נוספות כדי לקבל אזהרות עבור מקור נתונים זה (מופרד באמצעות פסיק)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
he-il	אם מסומנת, הודעת סף תישלח ל- syslog המקומי שלך.

en	Priority/Level
he-il	עדיפות / רמה

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
he-il	זוהי רמת העדיפות שתירשם להודעות syslog שלך.

en	Facility
he-il	שירות

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
he-il	זהו המתקן שישמש לסף זה.

en	Event Triggering (Shell Command)
he-il	אירוע מפעיל (הפקודה Shell)

en	High Trigger Command
he-il	פקודת ההדק

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
he-il	אם הוגדר, ואם יופעל סף גבוה, פקודה זו תפעל. הזן פקודה חוקית. בנוסף, ישנם מספר תגים חלופיים זמינים שניתן להשתמש בהם להעברת מידע מהסף לסקריפט. הם כוללים: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. לבסוף, מארח, שאילתה נתונים נתונים החלפת קלט יכול להתבצע. לדוגמה, אם יש לך נתונים מותאמים אישית של נתוני קלט הנקראים בהמתנה, כדי לבצע את השימוש בהחלפה | בהמתנה. עבור שאילתת נתונים, והחלפת מארח להשתמש מוסכמות Cacti | query_xxxx |, ו | host_xxxx | בהתאמה.

en	Low Trigger Command
he-il	פיקוד נמוך

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
he-il	אם הוגדר, ואם יופעל סף נמוך, פקודה זו תפעל. הזן פקודה חוקית. בנוסף, ישנם מספר תגים חלופיים זמינים שניתן להשתמש בהם להעברת מידע מהסף לסקריפט. הם כוללים: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. לבסוף, המארח, שאילתת נתונים ותחליף קלט נתונים יכול להתבצע. לדוגמה, אם יש לך נתונים מותאמים אישית של נתוני קלט הנקראים בהמתנה, כדי לבצע את השימוש בהחלפה | בהמתנה. עבור שאילתת נתונים, והחלפת מארח להשתמש מוסכמות Cacti | query_xxxx |, ו | host_xxxx | בהתאמה.

en	Norm Trigger Command
he-il	פקודת נורמן טריגר

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
he-il	אם נקבע, כאשר החזרה נופלת חזרה לערך רגיל, פקודה זו תפעל. הזן פקודה חוקית. בנוסף, ישנם מספר תגים חלופיים זמינים שניתן להשתמש בהם להעברת מידע מהסף לסקריפט. הם כוללים: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. לבסוף, המארח, שאילתת נתונים ותחליף קלט נתונים יכול להתבצע. לדוגמה, אם יש לך נתונים מותאמים אישית של נתוני קלט הנקראים בהמתנה, כדי לבצע את השימוש בהחלפה | בהמתנה. עבור שאילתת נתונים, והחלפת מארח להשתמש מוסכמות Cacti | query_xxxx |, ו | host_xxxx | בהתאמה.

en	Other Settings
he-il	הגדרות אחרות

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
he-il	בחר את התרשים עבור הסף.

en	Operator Notes
he-il	הערות מפעיל

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
he-il	הזן הוראות כאן למפעיל שעשוי לקבל את הודעת הסף.

en	Select Users(s)
he-il	בחר משתמשים (ים)

en	Users Selected
he-il	משתמשים נבחרו

en	All Users Selected
he-il	כל המשתמשים נבחרו

en	< 1 Minute
he-il	1 דקה

en	Since Created
he-il	צור

en	Log
he-il	יומן

en	Time:
he-il	שעה:

en	User:
he-il	משתמש:

en	System:
he-il	מערכת הפעלה:

en	Swaps:
he-il	החלפות:

en	Pages:
he-il	עמודים:

en	Only logging, maint device
he-il	רק רישום, התקן maint

en	Link to Graph in Cacti
he-il	קישור לגרף ב Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
he-il	<html><body style=";text-align:right;direction:rtl"> הוצגה התראה המחייבת את תשומת לבך. <br><br> <b>Device</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>כתובת אתר</b> : <URL><br> <b>הודעה</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
he-il	<html><body style=";text-align:right;direction:rtl"> הוצא אזהרה הדורשת את תשומת לבך. <br><br> <b>Device</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>כתובת אתר</b> : <URL><br> <b>הודעה</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
he-il	הוצא התראה הדורשת את תשומת הלב שלך. <br><br> <strong>Device</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>כתובת אתר</strong> : <URL><br> <strong>הודעה</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
he-il	%% Dev [טיפ:%s]

en	Abs Val [TIP:%s]
he-il	Abs Val [טיפ:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]
he-il	%%% חריגה כלפי מעלה

en	Abs Val [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
he-il	מזהה המכשיר לא הוגדר בעת ניסיון ליצור תרשים וסף

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
he-il	המזהה של תבנית הסף לא הוגדר בעת ניסיון ליצור תרשים וסף

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
he-il	המזהה של תבנית הסף לא הוגדר בעת ניסיון ליצור תרשים וסף

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
he-il	יצירת התרשים נכשלה עבור תבנית סף

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
he-il	הסף נוצר באופן אוטומטי בגלל מיפוי תבניות המכשיר

en	Permission Denied
he-il	ההרשאה נדחתה

en	Record Updated
he-il	הרשומה עודכנה

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
he-il	הפריט 'תבנית' גרף מקושר '% d' לא נמצא על 'סף'% d '

en	Created Threshold: %s
he-il	סף שנוצר: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
he-il	עליך לציין 'סף התראה גבוהה' או 'סף התראה נמוכה' או שניהם! <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף גבוה' קטן או שווה ל'סף נמוך ' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף אזהרה גבוה' קטן או שווה ל 'סף אזהרה נמוך' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף אזהרה גבוה' קטן או שווה ל 'סף אזהרה נמוך' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף אזהרה גבוה' קטן או שווה ל 'סף אזהרה נמוך' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	With baseline thresholds enabled.
he-il	עם סף בסיס מופעלת.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
he-il	' %s' חייב להיות מוגדר ערך שלם חיובי! <br> הרשומה לא עודכנה!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
he-il	אתה חייב לציין או 'Baseline deviation UP' או 'Baseline Stiation DOWN' או שניהם! <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף גבוה' קטן או שווה ל'סף נמוך ' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
he-il	סף בלתי אפשרי: ספירת טריגר ההתראה חייבת להיות גדולה יותר או ל-1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
he-il	סף בלתי אפשרי: ספירת הטריגרים של התראה חייבת להיות קטנה או שווה לספירת הטריגר או שווה ל-1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
he-il	סף בלתי אפשרי: ספירת טריגר האזהרה חייבת להיות גדולה יותר או גדולה יותר ל-1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף אזהרה גבוה' קטן או שווה ל 'סף אזהרה נמוך' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
he-il	סף בלתי אפשרי: 'סף אזהרה גבוה' קטן או שווה ל 'סף אזהרה נמוך' <br> הרשומה לא עודכנה!

en	Unknown Threshold Type!
he-il	סף לא ידוע

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
he-il	אין תבניות סף המשויכות לתבנית של המכשיר.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
he-il	שגיאת מיילר: לא כתובת <b>TO</b> מוגדר! <br> אם אתה משתמש בקישור ' <i>בדוק דואר'</i> , הגדר את הגדרת <b>ההתראה בדוא"ל</b> .

en	Acknowledge Threshold
he-il	סף לא ידוע

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לאשר את הספים הבאים.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
he-il	תבנית סף תבנית נתונים כפוף לא נמצא!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
he-il	מקור סף מקור נתונים כפוף לא נמצא!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
he-il	עמודות ייבוא תבנית סף אינן תואמות לסכמת מסד הנתונים

en	Imported
he-il	יובא

en	Threshold Template '%s' %s!
he-il	תבנית הסף ' %s' %s!

en	Updated
he-il	עודכן

en	Import
he-il	ייבוא

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
he-il	תבנית סף '%s' %s נכשלה!

en	Update
he-il	עדכון

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
he-il	אירעו שגיאות בעת ניסיון לייבא נתוני תבנית סף.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
he-il	תבנית סף תבנית נתונים כפוף לא נמצא!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
he-il	המזהה של תבנית הסף לא הוגדר בעת ניסיון ליצור תרשים וסף

en	The Threshold has been Ascknowledged.
he-il	סוג הסף שיש לפקח עליו.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
he-il	הסף כבר לא ייצור פקודות התראות, התראות או ביצוע.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
he-il	ערכי סף גבוהים עבור אזהרה / התראה

en	Threshold Status
he-il	סטטוס סף

en	Actions
he-il	פעולות

en	Ack Detail
he-il	פרטי Ack

en	Edit Threshold
he-il	ערוך סף

en	Disable Threshold
he-il	השבת את סף

en	Enable Threshold
he-il	הפעל סף

en	To enable the Threshold, enable the Template first
he-il	בחר תבנית סף

en	View Graph
he-il	הצג תרשים

en	View Threshold History
he-il	הצגת היסטוריית סף

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
he-il	רשימת הודעות כפולות

en	Resume Notifications for this breached Threshold
he-il	מחק רשימות הודעות

en	Acknowledgement Message
he-il	תודה

en	Date
he-il	תאריך

en	Comment Not Found
he-il	התגובה לא נמצאה

en	Ack History
he-il	היסטוריה של Ack

en	No name set
he-il	לא הוגדר שם

en	Hover over icons for help
he-il	העבר את העכבר מעל סמלים לקבלת עזרה

en	A description for the Device
he-il	תיאור עבור ההתקן

en	A Cacti unique identifier for the Device
he-il	מזהה ייחודי של Cacti עבור ההתקן

en	The number of Graphs for this Device
he-il	מספר הגרפים עבור התקן זה

en	The number of Data Sources for this Device
he-il	מספר מקורות הנתונים עבור התקן זה

en	The status for this Device as of the last time it was polled
he-il	הסטטוס של מכשיר זה היה בפעם האחרונה שסקר אותו

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
he-il	בפעם האחרונה Cacti מצא בעיה עם המכשיר הזה. זה יכול להיות גבוה יותר מאשר Uptime עבור המכשיר, אם זה היה מחדש בין מחזורי הסקרים Cacti

en	Uptime
he-il	זמן פעילות השרת

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
he-il	זמן הפעילות הרשמי של ההתקן כפי שדווח על ידי SNMP

en	The official hostname for this Device
he-il	שם המארח הרשמי של המכשיר הזה

en	Current (ms)
he-il	נוכחי (אלפיות השנייה)

en	The current response time for the Cacti Availability check
he-il	זמן התגובה הנוכחי עבור בדיקת זמינות Cacti

en	Average (ms)
he-il	ממוצע (אלפיות השנייה)

en	The average response time for the Cacti Availability check
he-il	זמן התגובה הממוצע עבור בדיקת זמינות Cacti

en	Availability
he-il	זמינות

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
he-il	את הזמינות הכוללת של המכשיר הזה מאז הדלפק האחרון לאפס ב Cacti

en	Edit Device
he-il	ערוך את המכשיר

en	View Graphs
he-il	הצג גרפים

en	No Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	Not Up
he-il	לא למעלה

en	No Export Rows Found.
he-il	לא נמצאו שורות ייצוא.

en	Threshold Log for [ %s ]
he-il	יומן סף עבור [ %s]

en	Log Entries
he-il	רשומות יומן

en	Device
he-il	התקן

en	Time
he-il	זמן

en	Alert Value
he-il	ערך התראה

en	Measured Value
he-il	ערך מדוד

en	No Threshold Logs Found
he-il	לא נמצאו יומני סף

en	Entries
he-il	רשומות

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
he-il	אינך מורשה לשנות אחת או יותר מהספים שנבחרו

en	%s (%d Thresholds)
he-il	%s (% d ספים)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את תבניות הסף הבאות.

en	Export Template(s)
he-il	ייצוא תבניות (תבניות)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את תבניות הסף הבאות.

en	Delete Template(s)
he-il	מחק תבניות

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להחיל מחדש את השמות המוצעים על ספים של תבניות הסף הבאות.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
he-il	החל מחדש את השמות המוצעים לתבניות

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את סף (ים) הבאים.

en	Enable Template(s)
he-il	מחק תבניות

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הספים הבאים.

en	Disable Template(s)
he-il	מחק תבניות

en	Threshold Template Creation Wizard
he-il	אשף יצירת תבנית סף

en	Data Source
he-il	מקור

en	Please select a Data Template
he-il	בחר תבנית נתונים

en	Please select a Data Source
he-il	בחר מקור נתונים

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
he-il	לחץ על 'צור' כדי ליצור את תבנית הסף

en	Create
he-il	צור

en	The Threshold Template requested can not be found
he-il	סף אינו קיים

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
he-il	ספק לתבנית הסף שם בעל משמעות.

en	Suggested Threshold Name
he-il	שם סף מוצע

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
he-il	ציין את השם המוצע עבור סף שנוצר באמצעות תבנית זו. התקן רגיל (| host_ * |), שאילתת נתונים (| שאילתה * |) ו קלט (| input_ * |) משתנים חלופיים ניתן להשתמש גם | | graph_title | עבור כותרת הגרף.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
he-il	תבנית נתונים שבה אתה משתמש. (זה לא יכול להשתנות)

en	Data Field
he-il	שדה נתונים

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
he-il	שדה נתונים שבו אתה משתמש. (זה לא יכול להשתנות)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
he-il	האם זה או לא זה יבדקו ו התריע על.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
he-il	חזור על ההתראה לאחר פרק זמן זה הדבק מאז ההתראה האחרונה.

en	Min Trigger Duration
he-il	מינימום

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
he-il	משך הזמן שמקור הנתונים חייב להיות במצב הפרה של התראה שתועלה.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
he-il	מספר הפעמים שמקור הנתונים חייב להיות במצב הפרה לפני הנפקת אזהרה.

en	Time Period Length
he-il	אורך פרק זמן

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
he-il	מספר הפעמים שמקור הנתונים חייב להיות במצב הפרה לפני הנפקת התראה.

en	Baseline Monitoring
he-il	ניטור בסיסי

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
he-il	ציון סטייה מותרת באחוזים עבור הסף המחובר העליון. אם לא הוגדר, סף גבול עליון לא ייבדק כלל.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
he-il	ציון סטייה מותרת באחוזים עבור סף הגבול התחתון. אם לא הוגדר, סף תחתון נמוך לא ייבדק כלל.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
he-il	מספר פעמים רצופות את מקור הנתונים חייב להיות במצב שבר עבור התראה להיות הרים. <br> השאר ריק כדי להשתמש בערך ברירת המחדל (ברירת מחדל: %s מחזורים

en	Percent Datasource
he-il	אחוז מקור הנתונים

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
he-il	פריט Datasource השני לשימוש כערך כולל לחישוב אחוז מ.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
he-il	ביטוי RPN הוא ביטוי RPN תואם RRDtool. התחביר כולל את כל הפונקציות שלהלן בנוסף לביטויים חלופיים של התקן ושאילתת נתונים, כגון <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. כדי להשתמש במקור נתונים בביטוי RPN, עליך להשתמש בתחביר: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. לדוגמה, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> יקבל את הערך הנוכחי של מקור הנתונים traffic_in עבור RRDfile(s) המשויכים ל- Graph. ניתן לכלול כל מקור נתונים עבור גרף.<br>אופרטורים מתמטיים: <span style="color:blue;">+, -, /, *, %, %, ^</span><br>פונקציות: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>אופרטורים זרימה: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>פונקציות השוואה: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
he-il	מקור נתונים עליון לשימוש לחישוב הערך הכולל.

en	Alert Email Subject
he-il	התראות דוא"ל

en	Alert Email Body
he-il	גוף דוא"ל התראה

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
he-il	זוהי ההודעה שתוצג בחלק העליון של כל אזהרות הסף (255 כ&quot;ס מקס). HTML מותר, אך יוסר עבור הודעות טקסט בלבד. ישנם מספר מתארים שניתן להשתמש בהם. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;תאריך&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;נושא&gt; &lt;גרף&gt; &lt;הערות&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Restoral Body
he-il	גוף דוא"ל התראה

en	Notification List Read Only
he-il	רשימת הודעות בלבד

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
he-il	אם מסומנת, הודעת סף תישלח ל- syslog המקומי שלך.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
he-il	חומרה שישמשה להתראות. (השפעה נמוכה -> השפעה קריטית)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
he-il	זהו רשימה של חשבונות אשר יקבלו הודעה כאשר סף זה נפרץ. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
he-il	תוכל לציין כאן הודעות אימייל נוספות כדי לקבל התראות עבור מקור נתונים זה (מופרד באמצעות פסיק)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
he-il	אתה יכול לציין כאן הודעות דוא"ל נוספות כדי לקבל אזהרות עבור מקור נתונים זה (מופרד באמצעות פסיק)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
he-il	יצירת התרשים נכשלה עבור תבנית סף

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
he-il	% d חודשים,% d ימים,% d שעות,% d דקות,% d שניות (ממוצע)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
he-il	% d חודשים,% d ימים,% d שעות,% d דקות,% d שניות

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
he-il	% d שעות,% d שעות,% d דקות,% d שניות (ממוצע)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
he-il	% d ימים,% d שעות,% d דקות,% d שניות

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
he-il	% d שעות,% d דקות,% d שניות (ממוצע)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
he-il	% d שעות,% d דקות,% d שניות

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
he-il	% d דקות,% d שניות (ממוצע)

en	%d Minutes, %d Seconds
he-il	% d דקות,% d שניות

en	%d Seconds (Average)
he-il	% d שניות (ממוצע)

en	%d Seconds
he-il	%d שניות

en	DS Name
he-il	שם DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
he-il	ערכי האזהרה / ההתראה הגבוהים. הערה: ערכי הבסיס הם אחוז, כל הערכים האחרים הם ערכי RAW שלא הוסבו על ידי cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
he-il	ערכי אזהרה / התראה נמוכה. הערה: ערכי הבסיס הם אחוז, כל הערכים האחרים הם ערכי RAW שלא הוסבו על ידי cdef.

en	Import Template from Local File
he-il	ייבוא תבנית מקובץ מקומי

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל נתוני תבנית סף נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Template from Text
he-il	ייבוא תבנית מתוך טקסט

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל נתוני תבנית סף כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Results
he-il	תוצאות ייבוא

en	Cacti has imported the following items:
he-il	Cacti ייבאה את הפריטים הבאים:

en	Import Threshold Templates
he-il	ייבוא תבניות סף

en	The file is too big.
he-il	הקובץ גדול מדי.

en	Incomplete file transfer.
he-il	העברת קבצים לא שלמה.

en	No file uploaded.
he-il	לא הועלה קובץ.

en	Temporary folder missing.
he-il	תיקיה זמנית חסרה.

en	Failed to write file to disk
he-il	נכשלה בכתיבת קובץ בדיסק

en	File upload stopped by extension
he-il	תוסף עצר את העלאת הקובץ.

en	Invalid file extension.
he-il	סיומת קובץ לא חוקית.

en	NOTE:
he-il	הערה:

en	ERROR:
he-il	שגיאה:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
he-il	סף כבר קיים - לא נוצר סף

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר סוג סף]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
he-il	אשף יצירת סף [הזן נתונים מותאמים אישית ולחץ על 'צור' כדי ליצור את הסף ואת התרשים]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר שורות נתונים זמינות]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר התקן]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר תבנית תרשים]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר תבנית סף]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
he-il	אשף יצירת סף [לחצו על 'צור' ליצירת הסף שלכם]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר מקור נתונים]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
he-il	אשף יצירת סף [בחר תרשים]

en	Threshold Creation Criteria
he-il	קריטריונים ליצירת סף

en	Create Type
he-il	סוג יצירה

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
he-il	בחר סוג סף שישמש ליצירת סף זה.

en	Select a Threshold Type
he-il	בחר סוג סף

en	Non Templated
he-il	לא מתבנית

en	Threshold Template
he-il	תבנית סף

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
he-il	בחר תבנית סף שתתבסס על התרשים ועל סף.

en	Graph Template
he-il	תבנית גרף

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
he-il	בחר תבנית גרף לשימוש כדי ליצור את התרשים.

en	Select a Graph Template
he-il	בחר תבנית גרף

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
he-il	בחר התקן לשימוש בו כדי ליצור את הסף והתרשים.

en	Select a Device
he-il	בחר התקן

en	Select and Available Item
he-il	בחר פריט זמין

en	Data Query Item
he-il	פריט שאילתת נתונים

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
he-il	בחר בשורה המתאימה משאילת הנתונים עבור התרשים והסף.

en	Creation Notes
he-il	הערות יצירה

en	Important Note:
he-il	הערה חשובה:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
he-il	סף זה לא יוגדר. בעת שימוש באפשרות 'תבנית תבנית סף', תתבקש להזין תבנית סף, תבנית גרף, מידע על נתוני ההתקן ואולי מידע על שאילתת נתונים לפני קבלת ההנחיה 'יצירה', ובמקרה זה, אם ניתן להשתמש בנתונים גרפיים או נתונים מקוריים גרפיים ואת רמת מקור הנתונים ברמת התבנית, תתבקש לעשות זאת. לאחר מכן, על ידי לחיצה על כפתור 'צור', הן הגרף והן הסף ייווצרו בו זמנית.

en	Graph
he-il	Symbol for file attachment annotations

en	Select the Graph for the Threshold.
he-il	בחר את התרשים עבור הסף.

en	Select a Graph
he-il	בחר תרשים

en	Select a Data Source for the Threshold.
he-il	בחר מקור נתונים עבור הסף.

en	Select a Data Source
he-il	בחר מקור נתונים

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
he-il	סף זה לא יוגדר ויפעל רק בגרפים קיימים. אם ברצונך ליצור את התרשים ואת הסף בו זמנית, בחר תבנית סף מהתפריט הנפתח והמשך עד שיופיע הלחצן 'יצירה'.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
he-il	סף זה לא יוגדר. ניתן לבחור לפי גרף שבו תבחרו לאחר מכן מכשיר קיים, גרף ומקור נתונים לפני יצירת הסף שלכם, או שתוכלו לבחור תבנית סף שתאפשר לכם ליצור סף ללא תבניות וגרף המקביל בו זמנית

en	Selected Graph
he-il	גרף נבחר

en	Created graph: %s
he-il	גרף שנוצר: %s