en	Indefinitely
el	Απεριόριστη

en	%d Month
el	% d Μήνα

en	%d Months
el	% d Μήνας

en	%d Year
el	% d Έτος

en	From %d Hour Ago
el	Κάθε% d Ώρες

en	From %d Hours Ago
el	Κάθε% d Ώρες

en	From %d Day Ago
el	Από %d ημέρα πριν

en	From %d Days Ago
el	Κάθε% d ημέρες

en	From %d Week Ago
el	% d Εβδομάδα

en	From %d Weeks Ago
el	Κάθε% d εβδομάδες

en	From %d Month Ago
el	% d Μήνα

en	From %d Months Ago
el	% d Μήνας

en	From %d Year Ago
el	% d Έτος

en	From %d Years Ago
el	Από %d χρόνια πριν

en	Down
el	Πεσμένος

en	Error
el	Σφάλμα

en	Recovering
el	αναληπτικό

en	Up
el	Πάνω

en	Unknown
el	Άγνωστο

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	Not Monitored
el	Δεν παρακολουθήθηκε

en	Notify - Alert
el	Ειδοποίηση - ειδοποίηση

en	Alert
el	Ειδοποίηση

en	Notify - Alert2Warning
el	Ειδοποίηση - Alert2Warning

en	Alert2Warn
el	Προειδοποίηση-Προειδοποίηση

en	Notify - Warning
el	Ειδοποίηση - Προειδοποίηση

en	Warning
el	Προσοχή

en	Notify - Re-Trigger
el	Ειδοποίηση - Επαναφορά

en	Re-Trigger
el	Επανάκτηση

en	Notify - Restoral
el	Ειδοποίηση - Επαναφορά

en	Restoral
el	Ανακαίνιση

en	Event - Alert Trigger
el	Εκδήλωση - ενεργοποίηση ειδοποίησης

en	Alert Event
el	Προεπιλογές ειδοποίησης

en	Event - Warning Trigger
el	Εκδήλωση - Προειδοποίηση ενεργοποίησης

en	Warning Event
el	Προσοχή

en	Event - Restoral
el	Εκδήλωση - Αναπαλαίωση

en	Restoral Event
el	Εκδήλωση αναπαλαίωσης

en	Event - Acknowledge
el	Αναγνώριση

en	Acknowledge Event
el	Αναγνώριση

en	Restore
el	Επαναφορά

en	Alert Trigger
el	Ειδοποίηση ενεργοποίησης

en	Warn Trigger
el	Προειδοποίηση Trigger

en	Alert-Warn
el	Προειδοποίηση-Προειδοποίηση

en	Acknowledgment
el	Αποδοχή

en	Baseline Alert
el	Ειδοποίηση βάσης

en	Notice
el	Σημείωση

en	Ok
el	Εντάξει

en	Emergency
el	Επείγον

en	Critical
el	Κρίσιμο

en	Info
el	Πληροφορίες

en	Debug
el	Εντοπισμός σφαλμάτων

en	Never
el	Ποτέ

en	Every Minute
el	Κάθε Λεπτό

en	Every %d Minutes
el	Κάθε %d λεπτά

en	Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Every %d Hours
el	Κάθε% d Ώρες

en	Every Day
el	Καθημερινά

en	Every %d Days
el	Κάθε% d ημέρες

en	Every Week
el	Κάθε Εβδομάδα

en	Every %d Weeks
el	Κάθε% d εβδομάδες

en	Every Month
el	Κάθε Μήνα

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	%d Hour
el	%d ώρα

en	%d Hours
el	%d ώρες

en	%d Day
el	% d Ημέρα

en	%d Days
el	%d Ημέρες

en	%d Week
el	% d Εβδομάδα

en	%d Weeks
el	% d εβδομάδες

en	%0.1f Hours
el	% 0.1f Ώρες

en	Every Polling
el	Κάθε ψηφοφορία

en	Every %d Pollings
el	Κάθε% d Δημοσκοπήσεις

en	%d Polling
el	% d Δημοσκόπηση

en	%d Pollings
el	% d Δημοσκοπήσεις

en	High / Low
el	Υψηλή χαμηλή

en	Baseline Deviation
el	Απόκλιση βασικής γραμμής

en	Time Based
el	Χρονική βάση

en	%% Deviation Min/Max [TIP]
el	Απόκλιση UP

en	%% Deviation CF [TIP]
el	Απόκλιση UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
el	Τιμή ειδοποίησης

en	Absolute Val of CF [TIP]
el	Τιμή ειδοποίησης

en	%% Deviation Avg [AOT]
el	Απόκλιση UP

en	%% Deviation Avg of CF [AOT]
el	Απόκλιση UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
el	Τιμή ειδοποίησης

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
el	Τιμή ειδοποίησης

en	Exact Value
el	Ακριβής τιμή

en	CDEF

en	Percentage
el	Ποσοστό

en	RPN Expression
el	Έκφραση RPN

en	Upper + Lower bytes
el	Άνω + Κάτω byte

en	Acknowledge
el	Αναγνώριση

en	Suspend Notifications
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	Resume Notifications
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Reapply Suggested Names
el	Επαναπροσδιορισμός προτεινόμενων ονομάτων

en	Propagate Template
el	Προώθηση προτύπου

en	Export
el	Εξαγωγή

en	Threshold Mail
el	Όριο

en	Down Host Mail
el	Κάτω αλληλογραφία κεντρικού υπολογιστή

en	Up Host Mail
el	Επάνω Host Mail

en	Threshold Cmd
el	Όριο

en	Down Host Cmd
el	Κάτω Host Cmd

en	Up Host Cmd
el	Επάνω cmd κεντρικού υπολογιστή

en	Auto
el	Αυτόματα

en	0 Digits
el	0 ψηφία

en	1 Digit
el	1 ψηφίο

en	%d Digits
el	%d Ημέρες

en	> %d Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	> %d %%% of Devices Globally
el	> %d%%% συσκευών παγκοσμίως

en	> %d Devices in a Site
el	Τύπος Συσκευής

en	> %d %%% of Devices in a Site
el	> %d%%% συσκευών σε μια τοποθεσία

en	SNMP not in use
el	Το SNMP δεν χρησιμοποιείται

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
el	Συσκευές Σημείωση: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) επέστρεψε από την κατάσταση ΚΑΤΩ

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
el	<br> Σύστημα <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) κατάσταση: <DOWN/UP><br><br> Τρέχουσα απόκριση ping: <CUR_TIME> Κυρία <br> Μέση απόκριση συστήματος: <AVG_TIME> Κυρία <br> Διαθεσιμότητα συστήματος: <AVAILABILITY><br> Συνολικές Επιταγές: <TOT_POLL><br> Συνολικοί αποτυχημένοι έλεγχοι: <FAIL_POLL><br> Τελευταία ημερομηνία ελέγχου: <LAST_FAIL><br> Συσκευές προηγουμένως ΚΑΤΩ για: <DOWNTIME><br><br> Πληροφορίες SNMP: <br> Ονομα - <SNMP_HOSTNAME><br> Τοποθεσία - <SNMP_LOCATION><br> Uptime - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Κυρία) <br> Σύστημα - <SNMP_SYSTEM><br><br> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
el	Σφάλματα συσκευών: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) είναι κάτω

en	DOWN
el	ΚΑΤΩ

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
el	Σφάλμα συστήματος : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) είναι <DOWN/UP><br> Λόγος: <MESSAGE><br><br> Μέση απόκριση συστήματος: <AVG_TIME> Κυρία <br> Διαθεσιμότητα συστήματος: <AVAILABILITY><br> Συνολικές Επιταγές: <TOT_POLL><br> Συνολικοί αποτυχημένοι έλεγχοι: <FAIL_POLL><br> Τελευταία ημερομηνία που έχει ελεγχθεί ΚΑΤΩ: <LAST_FAIL><br> Προηγούμενες συσκευές για: <DOWNTIME><br> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: <NOTES>

en	Thresholds
el	Κατώφλια/'Ορια

en	(actions)
el	Ενέργειες

en	(edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	(save)
el	Αποθήκευση

en	(add)
el	(προσθέτω)

en	Threshold Logs
el	Κατώτατα όρια

en	Device Status
el	Κατάσταση συσκευών

en	Thresholds - Failures
el	Κατώτατα όρια - Αποτυχίες

en	Thresholds - Normal
el	Κατώτατα όρια - Κανονικά

en	Thresholds - Recovering
el	Κατώτατα όρια - Ανάκτηση

en	Recent Thresholds
el	Πρόσφατα όρια

en	Recent Device Failures
el	Πρόσφατες αποτυχίες συσκευής

en	Threshold Templates
el	Πρότυπα κατωφλίου

en	Threshold Template Import
el	Εισαγωγή πρότυπου ορίου

en	Notification Lists
el	Λίστες ειδοποιήσεων

en	Notification Lists (edit)
el	Λίστες ειδοποιήσεων (επεξεργασία)

en	Notification Queue
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Management
el	Διοίκηση

en	Templates
el	Πρότυπα

en	Threshold
el	Όριο

en	A template with that Data Source already exists!
el	Ένα πρότυπο με αυτή την Πηγή δεδομένων υπάρχει ήδη!

en	Configure Thresholds
el	Ρύθμιση κατωφλιών

en	Configure Threshold Templates
el	Ρύθμιση πρότυπων ορίων

en	Manage Notification Lists
el	Διαχείριση λιστών ειδοποιήσεων

en	View Thresholds
el	Προβολή ορίων

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	Template Editor
el	Πρόγραμμα επεξεργασίας προτύπων

en	General Administration
el	Γενικές Ρυθμίσεις

en	Device Up/Down Notification Settings
el	Ρυθμίσεις ειδοποίησης επάνω / κάτω συσκευής

en	Threshold Up/Down Email Notification
el	Ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα πάνω / κάτω

en	Global List
el	Παγκόσμιος κατάλογος

en	List Below
el	Λίστα παρακάτω

en	Global and List Below
el	Παγκόσμια και λίστα παρακάτω

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
el	Ποιες λίστες ειδοποιήσεων πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα συμβάντα Συσκευές προς τα πάνω / κάτω;

en	Notification List
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
el	Πρόσθετη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχωρισμένη με κόμματα για πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

en	Host Failure Count
el	Αριθμός αποτυχιών κεντρικού υπολογιστή

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
el	Ο αριθμός των διαστημάτων ψηφοφορίας σε αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή πρέπει να είναι μειωμένος πριν ο Thold καταγράψει ένα σφάλμα και να αναφέρει τον κεντρικό υπολογιστή ως Down. Η προεπιλογή είναι 0 (χρήση ρύθμισης Cacti)

en	Use Cacti Setting
el	Ρυθμίσεις γραμμής βάσης

en	%d Polling Interval
el	% d Δημοσκόπηση

en	%d Polling Intervals
el	% d Δημοσκοπήσεις

en	Alerting/Thold
el	Alerting / Thold

en	General
el	Γενικά

en	Disable All Thresholds
el	Απενεργοποιήστε όλα τα όρια

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
el	Ο έλεγχος αυτού του πλαισίου θα απενεργοποιήσει την ειδοποίηση σε όλα τα όρια. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί συντήρηση στο δίκτυό σας.

en	Auto Create Thresholds
el	Αυτόματη δημιουργία κατωφλιών

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
el	Αν επιλεγεί, όταν εκτελείται αυτοματοποίηση ή όταν δημιουργείτε / αποθηκεύετε μια Συσκευή, θα δημιουργηθούν όλα τα Κατώτατα όρια που σχετίζονται με το Πρότυπο Συσκευής.

en	Consider Unknown Data as Zero
el	Θεωρήστε τα άγνωστα δεδομένα ως μηδέν

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
el	Κατά τον έλεγχο κατωφλίων, εάν μια προέλευση δεδομένων επιστρέφει άγνωστα δεδομένα ('U'), θεωρήστε την τιμή ως μηδέν για τον έλεγχο κατωφλίου.

en	Default Management Status
el	Προεπιλεγμένη κατάσταση διαχείρισης

en	Default Threshold management filter status.
el	Προεπιλεγμένη κατάσταση φίλτρου διαχείρισης κατωφλίου.

en	Any
el	Οποιοδήποτε

en	Breached or Triggered
el	Προειδοποίηση Trigger

en	Breached
el	Παραβιάστηκε

en	Triggered
el	Ξεκίνησε

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	Empty ifHighSpeed Default
el	Κενό ifHighSpeed Default

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
el	Κατά τον υπολογισμό των ορίων έκφρασης, αν τα ifHighSpeed και ifSpeed επανέλθουν ως μηδέν, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη ρύθμιση ifHighSpeed. Η προεπιλογή ifHighSpeed θα είναι 10000 για διασυνδέσεις 10GE.

en	Notification Preferences
el	Επιλογές Ειδοποιήσεων

en	Disable Legacy Notifications
el	Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων παλαιού τύπου

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
el	Ο έλεγχος αυτού του πλαισίου θα απενεργοποιήσει την ειδοποίηση κληρονομιών σε όλα τα όρια. Η Ειδοποίηση Κληρονομιών ορίζεται ως κάθε συγκεκριμένη Ειδοποίηση Email που δεν σχετίζεται με μια Λίστα ειδοποιήσεων.

en	Threshold Notification Templated
el	Πρότυπο κατωφλίου

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
el	Εάν επιλεγεί, κατά τη δημιουργία στο Threshold Template, οι Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων θα ανήκουν, από προεπιλογή, στο Threshold Template.

en	Enable Command Execution
el	Ενεργοποιήστε την εκτέλεση εντολών

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
el	Έλεγχος αυτού του κουτιού θα επιτρέψει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών σε συμβάντα παραβίασης κατώτατων ορίων και επαναφοράς.

en	Enable Per Thold Notification
el	Ενεργοποίηση ανά ειδοποίηση

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
el	Έλεγχος αυτού του κουτιού θα επιτρέψει τη δυνατότητα διατήρησης προσαρμοσμένων σωμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κατώτατα όρια.

en	Enable Notification Queue
el	Ενεργοποίηση ανά ειδοποίηση

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
el	Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο, το Thold θα αλλάξει από την εκτέλεση ενσωματωμένης ειδοποίησης στη χρήση είτε του δαίμονα ειδοποίησης είτε των ειδοποιήσεων που εκτελούνται εκτός ζώνης από τον δημοκριτή ειδοποιήσεων.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
el	Λίστα ειδοποιήσεων προειδοποίησης

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε οι παραλήπτες της λίστας ειδοποιήσεων να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης εκτός από τους δέκτες της λίστας ειδοποιήσεων. Αυτή η περίπτωση ισχύει όταν οι Ειδοποιήσεις μεταβαίνουν στους Διαχειριστές και οι Ειδοποιήσεις μεταβαίνουν στη Διαχείριση.

en	Threshold Daemon
el	Δαίμονας κατωφλίου

en	Enable Threshold Daemon
el	Ενεργοποίηση του Daemon κατωφλίου

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
el	Ο έλεγχος αυτού του πλαισίου θα επιτρέψει τη χρήση ενός αποκλειστικού δαίμονα Threshold. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της απόδοσης του συστήματος ή / και για τη διανομή της παρακολούθησης Threshold σε ένα ξεχωριστό διακομιστή.

en	Force Threshold Daemon Debug
el	Δαίμονας κατωφλίου

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
el	Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων Threshold Daemon κατά τη λειτουργία από το SystemD ή μέσω της γραμμής εντολών. Αυτή η αλλαγή είναι δυναμική και θα τεθεί σε ισχύ μόλις ξεκινήσει ο επόμενος βρόχος κατωφλίου.

en	Daemon Down Notification Frequency
el	Ρυθμίσεις ειδοποίησης επάνω / κάτω συσκευής

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
el	Εάν το Thold Daemon βρίσκεται εκτός λειτουργίας, στείλτε μια ειδοποίηση μέσω email σε αυτήν τη συχνότητα.

en	Every %d Hour
el	Κάθε% d Ώρες

en	Daemon Threads
el	Νήματα δαίμονα

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
el	Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διεργασιών που πρέπει να χειριστεί ο δαίμονας κατωφλίου.

en	1 Process
el	1 Διαδικασία

en	%d Processes
el	%d Διαδικασίες

en	Logging
el	Υλοτομία

en	Log Threshold Breaches
el	Καταχωρήσεις κατωφλίων καταγραφής

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
el	Ενεργοποιήστε την καταγραφή όλων των αποτυχιών Threshold στο αρχείο καταγραφής Cacti.

en	Show Data Source in Log
el	Εμφάνιση της προέλευσης δεδομένων στο αρχείο καταγραφής

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
el	Εμφάνιση του ονόματος προέλευσης δεδομένων στο αρχείο καταγραφής αν δεν υπάρχει.

en	Log Threshold Changes
el	Αλλαγές κατωφλίου καταγραφής

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
el	Ενεργοποιήστε την καταγραφή όλων των αλλαγών Threshold στο αρχείο καταγραφής Cacti.

en	Debug Log
el	Μητρώο Εντοπισμού Σφαλμάτων

en	Enable logging of debug messages with Threshold
el	Ενεργοποιήστε την καταγραφή των μηνυμάτων εντοπισμού σφαλμάτων με το Threshold

en	Alert Log Retention
el	Διατήρηση καταγραφής συναγερμών

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
el	Διατηρήστε τα αρχεία καταγραφής κατωφλιών για αυτόν τον αριθμό ημερών.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
el	Θεωρήστε τα άγνωστα δεδομένα ως μηδέν

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
el	Θεωρήστε τα άγνωστα δεδομένα ως μηδέν

en	Syslog Settings
el	Ρυθμίσεις Syslog

en	Syslog Enabled
el	Το Syslog Ενεργοποιήθηκε

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
el	Εάν είναι επιλεγμένο, κατά τη δημιουργία ενός νέου κατώτατου ορίου, από προεπιλογή νέα συμβάντα Threshold θα σταλούν στο τοπικό syslog. Αυτή η ρύθμιση είναι προκαθορισμένη. Οι ρυθμίσεις κατωφλίου υπαγορεύουν τον πραγματικό έλεγχο syslog.

en	Default Priority/Level
el	Προεπιλεγμένη προτεραιότητα / επίπεδο

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
el	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προτεραιότητα / επίπεδο που το Thold θα χρησιμοποιήσει για την αποστολή μηνυμάτων syslog. Αυτή η ρύθμιση είναι προκαθορισμένη. Οι ρυθμίσεις κατωφλίου υπαγορεύουν τον πραγματικό έλεγχο syslog.

en	Default Facility
el	Προκαθορισμένη διευκόλυνση

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
el	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη διευκόλυνση που θα χρησιμοποιήσει ο Thold για την αποστολή μηνυμάτων syslog. Αυτή η ρύθμιση είναι προκαθορισμένη. Οι ρυθμίσεις κατωφλίου υπαγορεύουν τον πραγματικό έλεγχο syslog.

en	Alert Presets
el	Προεπιλογές ειδοποίησης

en	Weekend exemptions
el	Εξαιρέσεις για το Σαββατοκύριακο

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
el	Αν το ελέγξετε αυτό, το Thold δεν θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα.

en	Default Trigger Count
el	Προεπιλεγμένος αριθμός ενεργοποίησης

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
el	Ο προεπιλεγμένος αριθμός συνεχόμενων φορών της πηγής δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το κατώτατο όριο για μια ειδοποίηση που πρέπει να αυξηθεί.

en	Re-Alerting
el	Επαναλάβατε

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
el	Επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο αριθμό κύκλων πολεμιστών.

en	Baseline Presets
el	Βασικές προεπιλογές

en	Baseline Time Range Default
el	Προκαθορισμένο χρονικό εύρος βασικής γραμμής

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
el	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κατώτατων ορίων ή προτύπων.

en	Baseline Trigger Count
el	Αρίθμηση εκκίνησης βασικής γραμμής

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
el	Ο προεπιλεγμένος αριθμός συνεχόμενων φορών της πηγής δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το υπολογισμένο κατώτατο όριο αναφοράς για μια ειδοποίηση που πρέπει να αυξηθεί.

en	Baseline Deviation Percentage
el	Ποσοστό Απόκλισης Βασικής Γραμμής

en	SNMP Notification Options
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	SNMP Notifications
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
el	Τα μηνύματα κατάστασης κατωφλίου (ενημερώσεις / παγίδες) θα αποστέλλονται στους δέκτες ειδοποίησης SNMP. Αυτό περιλαμβάνει παγίδες ειδοποιήσεων, προειδοποιήσεων και αποκατάστασης ανά προεπιλογή. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία απαιτεί την προσθήκη Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
el	Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις προειδοποίησης

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
el	Εάν αυτό είναι επιλεγμένο, το Threshold δεν θα στείλει ειδοποίηση όταν έχει παραβιαστεί ένα προειδοποιητικό όριο.

en	Disable Restoration Notifications
el	Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις αποκατάστασης

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
el	Εάν αυτό είναι επιλεγμένο, το Threshold δεν θα στείλει ειδοποίηση όταν το Threshold έχει επιστρέψει στην κανονική κατάσταση.

en	Emailing Options
el	Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Send Emails with Urgent Priority
el	Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επείγουσα προτεραιότητα

en	Allows you to set Emails with urgent priority
el	Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επείγουσα προτεραιότητα

en	Send Alerts as Text
el	Αποστολή ειδοποιήσεων ως κειμένου

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
el	Εάν είναι επιλεγμένο, αυτό θα προκαλέσει την αποστολή όλων των ειδοποιήσεων ως απλού κειμένου μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς γράφημα. Η προεπιλογή είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML με το γράφημα ενσωματωμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

en	Send Email separately for each address
el	Στείλτε email ξεχωριστά για κάθε διεύθυνση

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
el	Εάν επιλεγεί, αυτό θα προκαλέσει την αποστολή ξεχωριστών μηνυμάτων για κάθε διεύθυνση.

en	From Email Address
el	Από διεύθυνση email

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
el	Αυτή είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία θα εμφανιστεί το κατώφλι.

en	From Name
el	Από Όνομα

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
el	Αυτό είναι το πραγματικό όνομα από το οποίο θα εμφανιστεί το Κατώφλι.

en	Device Notification Options
el	Επιλογές ειδοποίησης συσκευής

en	Enable Notifications
el	Ενεργοποίηση ανά ειδοποίηση

en	Enable Dead/Recovering host notification
el	Ενεργοποίηση ειδοποίησης υποδοχής Dead / Recovering

en	Notification Single Email
el	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
el	Υποστηρίζεται μόνο για λίστες ειδοποιήσεων και ουρά ειδοποιήσεων. Εάν υπάρχουν ειδοποιήσεις εκτός συσκευής σε έναν μόνο κύκλο επεξεργασίας. Στείλτε μόνο ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα ειδοποιήσεων για όλες τις συσκευές.

en	Device Notification Delay Options
el	Επιλογές ειδοποίησης συσκευής

en	Notification Delay
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
el	Εάν εμφανιστεί μεγάλη εισροή ειδοποιήσεων εκτός συσκευής, η Cacti μπορεί να διακόψει την αποστολή αυτών των ειδοποιήσεων για ορισμένο χρονικό διάστημα για να δει εάν το πρόβλημα είναι παροδικό πριν τις στείλει. Επιλέξτε το όριο Ειδοποιήσεις συσκευής προς τα κάτω πριν ενεργοποιηθεί η Παύση.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
el	Εάν επιλέξετε να καθυστερήσετε τις ειδοποιήσεις για μια μεγάλη είσοδο ειδοποιήσεων εκτός συσκευών, πόσο καιρό είστε διατεθειμένοι να περιμένετε πριν επιτρέψετε την επεξεργασία των ειδοποιήσεων;

en	Device Notification Email Options
el	Επιλογές ειδοποίησης συσκευής

en	Global Notification Email
el	E-mail ειδοποιήσεων νεκρών συσκευών

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
el	Αυτή είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστέλλονται οι Ειδοποιήσεις Νεκτής Συσκευής, αν έχει επιλεγεί η Παγκόσμια Λίστα ειδοποιήσεων.

en	Down Subject
el	Κάτω θέμα συσκευής

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
el	Αυτό είναι το θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί για τα μηνύματα συσκευής κάτω.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
el	Σφάλμα συσκευής: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) είναι κάτω

en	Down Message
el	Μήνυμα συσκευής κάτω

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανίζεται ως το σώμα μηνυμάτων όλων των μηνυμάτων συσκευών UP / Down (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&gt; &lt;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
el	Σφάλμα συστήματος : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) είναι <DOWN/UP><br> Λόγος: <MESSAGE><br><br> Μέση απόκριση συστήματος: <AVG_TIME> Κυρία <br> Διαθεσιμότητα συστήματος: <AVAILABILITY><br> Συνολικές Επιταγές: <TOT_POLL><br> Συνολικοί αποτυχημένοι έλεγχοι: <FAIL_POLL><br> Τελευταία ημερομηνία που έχει ελεγχθεί ΚΑΤΩ: <LAST_FAIL><br> Συσκευή προηγούμενη UP για: <DOWNTIME><br> ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: <NOTES><br> Συσκευές ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: <DNOTES>

en	Recovering Subject
el	Ανάκτηση αντικειμένου συσκευής

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
el	Αυτό είναι το θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση μηνυμάτων συσκευής.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
el	Σημείωση συσκευής: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) επέστρεψε από την κατάσταση ΚΑΤΩ

en	Recovering Message
el	Ανάκτηση μηνύματος συσκευής

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανίζεται ως το σώμα μηνυμάτων όλων των μηνυμάτων συσκευών UP / Down (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&gt; &lt;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
el	<br> Σύστημα <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) κατάσταση: <DOWN/UP><br><br> Τρέχουσα απόκριση ping: <CUR_TIME> Κυρία <br> Μέση απόκριση συστήματος: <AVG_TIME> Κυρία <br> Διαθεσιμότητα συστήματος: <AVAILABILITY><br> Συνολικές Επιταγές: <TOT_POLL><br> Συνολικοί αποτυχημένοι έλεγχοι: <FAIL_POLL><br> Τελευταία ημερομηνία ελέγχου: <LAST_FAIL><br> Συσκευή προηγουμένως ΚΑΤΩ για: <DOWNTIME><br><br> Πληροφορίες Snmp: <br> Ονομα - <SNMP_HOSTNAME><br> Τοποθεσία - <SNMP_LOCATION><br> Uptime - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Κυρία) <br> Σύστημα - <SNMP_SYSTEM><br><br> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: <NOTES><br> Σημειώσεις συσκευής: <DNOTES>

en	Status Change Command
el	Εντολή αλλαγής κατάστασης

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανίζεται ως το σώμα μηνυμάτων όλων των μηνυμάτων συσκευών UP / Down (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&gt; &lt;ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
el	Προεπιλογή μηνύματος ειδοποίησης / προειδοποίησης

en	Threshold Alert Message
el	Μήνυμα ειδοποίησης κατωφλίου

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος όλων των ειδοποιήσεων κατωφλίου (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
el	Έχει εκδοθεί μια ειδοποίηση που απαιτεί την προσοχή σας. <br><br> <strong>Συσκευή</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Μήνυμα</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
el	Μήνυμα προειδοποίησης κατωφλίου

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
el	Έχει εκδοθεί προειδοποίηση που απαιτεί την προσοχή σας. <br><br> <strong>Συσκευή</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Μήνυμα</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
el	Μήνυμα ειδοποίησης κατωφλίου

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
el	Έχει εκδοθεί μια ειδοποίηση που απαιτεί την προσοχή σας. <br><br> <strong>Συσκευή</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Μήνυμα</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold
el	Πάμε

en	Duplicate
el	Αντιγραφή

en	Associate
el	Συνάδελφος

en	Disassociate
el	διαχωρίσει

en	Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις λίστες ειδοποιήσεων. Οποιεσδήποτε συσκευές ή κατώτατα όρια που σχετίζονται με τις λίστες θα επανέλθουν στην προεπιλογή.

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Delete Notification List(s)
el	Διαγραφή λίστας ειδοποιήσεων

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε την ακόλουθη λίστα ειδοποιήσεων.

en	New List Name
el	Νέο όνομα λίστας

en	New Notification List
el	Νέα λίστα ειδοποιήσεων

en	Duplicate Notification List(s)
el	Διπλή λίστα ειδοποιήσεων

en	%s Threshold Template(s)
el	%s Πρότυπο (-τα)

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να συνδέσετε τη λίστα ειδοποιήσεων ' %s' με τα παρακάτω πρότυπα κατωφλίου.

en	No Change
el	Καμία αλλαγή

en	Notification List Only
el	Μόνο λίστα ειδοποιήσεων

en	Notification List, Retain Other Settings
el	Λίστα ειδοποιήσεων, διατηρήστε άλλες ρυθμίσεις

en	Warning Membership:
el	Προειδοποίηση:

en	Alert Membership:
el	Ειδοποίηση Μέλους:

en	Associate Notification List(s)
el	Συμπληρωματικές λίστες ειδοποιήσεων

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαχωρίσετε τη λίστα ειδοποιήσεων ' %s' από τα παρακάτω πρότυπα κατωφλιών.

en	Remove List
el	Αφαίρεση λίστας

en	Disassociate Notification List(s)
el	Διαχωρισμός λίστας (ων) κοινοποίησης

en	%s Threshold(s)
el	%s Κατώτατο όριο

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να συσχετίσετε τη λίστα ειδοποιήσεων ' %s' με τα παρακάτω όρια.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαχωρίσετε τη λίστα ειδοποιήσεων ' %s' από τα κατώτατα όρια παρακάτω.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να συσχετίσετε τη Λίστα ειδοποιήσεων ' %s' με τις παρακάτω συσκευές.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
el	Μπορείτε επίσης να συσχετίσετε τα όρια συσκευών. Ωστόσο, αυτά τα όρια συσκευής πρέπει να επιτρέπουν την επιτρεπόμενη αντικατάσταση της λίστας ειδοποιήσεων κατωφλίου.

en	Notification and Global Lists
el	Ειδοποίηση και παγκόσμιες λίστες

en	Resulting Membership:
el	Αποτελέσματα:

en	Device Threshold Warning Membership:
el	Προειδοποίηση:

en	Device Threshold Alert Membership:
el	Μήνυμα ειδοποίησης κατωφλίου

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να Διαχωρίστε τη λίστα ειδοποιήσεων ' %s' από τις παρακάτω συσκευές.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
el	Μπορείτε επίσης να Διαχωρίσετε τα Όρια Συσκευών. Ωστόσο, αυτά τα όρια συσκευής πρέπει να επιτρέπουν την επιτρεπόμενη αντικατάσταση της λίστας ειδοποιήσεων κατωφλίου.

en	[edit: %s]
el	[επεξεργασία: %s]

en	[new]
el	[νέος]

en	List General Settings
el	Λίστα γενικών ρυθμίσεων

en	Name
el	Όνομα

en	Enter a name for this Notification List.
el	Καταχωρίστε ένα όνομα για αυτήν τη λίστα ειδοποιήσεων.

en	Description
el	Περιγραφή

en	Enter a description for this Notification List.
el	Καταχωρίστε μια περιγραφή αυτής της λίστας ειδοποιήσεων.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
el	Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις από αυτήν τη λίστα ειδοποιήσεων, μπορείτε απλά να την απενεργοποιήσετε εδώ.

en	To Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
el	Καταχωρίστε μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρισμένη με κόμματα για αυτήν τη λίστα ειδοποιήσεων.

en	BCC Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
el	Καταχωρίστε μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρισμένη με κόμματα για αυτήν τη λίστα ειδοποιήσεων.

en	Email Style/Format File
el	Αρχείο στυλ / μορφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο πρόγραμμα περιτυλίγματος html και το αρχείο CSS που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτό το αρχείο περιέχει html και CSS για να τυλίξετε γύρω από την αναφορά σας. Εάν περιέχει περισσότερα από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε μια ειδική <REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο της αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο «μορφές».</REPORT>

en	Associated Devices
el	Συσχετισμένες συσκευές

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Site
el	Ιστοσελίδα

en	None
el	Κανένα

en	Device Template
el	Διαγραφή προτύπου

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Associated
el	Συσχετισμός

en	Go
el	Πήγαινε

en	Set/Refresh Filters
el	Ρύθμιση / Ανανέωση φίλτρων

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Clear Filters
el	Καθαρισμός Φίλτρων

en	ID

en	Status
el	Κατάσταση

en	Associated Lists
el	Συναφείς λίστες

en	Graphs
el	Γραφήματα

en	Data Sources
el	Πηγές δεδομένων

en	Hostname
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	Current List Only
el	Μόνο τρέχουσα λίστα

en	Current and Global List(s)
el	Τρέχουσα και Παγκόσμια Λίστα

en	No Associated Devices Found
el	Δεν βρέθηκαν συσχετισμένες συσκευές

en	Associated Thresholds
el	Συγκεκριμένα όρια

en	Template
el	Πρότυπο

en	State
el	Νομός

en	All
el	Όλα

en	Warning Lists
el	Λίστα προειδοποιήσεων

en	Alert Lists
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Type
el	Τύπος

en	Templated
el	Προκαθορισμένο

en	No
el	Όχι

en	Yes
el	Ναι

en	baseline-LOW
el	βασική γραμμή-ΧΑΜΗΛΗ

en	baseline-HIGH
el	βασική γραμμή-ΥΨΗΛΗ

en	Select Users
el	Χρήστες

en	Specific Emails
el	Ειδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Current List
el	Τρέχουσα λίστα

en	Unknown Threshold
el	Άγνωστο όριο

en	Log Only
el	Μόνο εγγραφή

en	Editable
el	Δυνατότητα επεξεργασίας

en	Read Only
el	Μόνο για ανάγνωση

en	No Thresholds Found
el	Δεν βρέθηκαν αρχεία καταγραφής κατωφλιών

en	Associated Templates
el	Συσχετισμένα πρότυπα

en	Rows
el	Σειρές

en	Unknown Template
el	Άγνωστο πρότυπο

en	No Threshold Templates
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα ουδού

en	Lists
el	Λίστες

en	List Name
el	Όνομα Λίστας

en	Emails

en	No Notification Lists
el	Δεν υπάρχουν λίστες ειδοποιήσεων

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
el	Η ειδοποίηση έχει ανασταλεί. Πατήστε το κουμπί Συνέχιση για να το συνεχίσετε

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
el	Η ειδοποίηση συνεχίστηκε. Πατήστε το κουμπί Αναστολή για να την αναστείλετε

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
el	Οι εκκρεμείς ειδοποιήσεις έχουν καταργηθεί από τη βάση δεδομένων. Οι ειδοποιήσεις που είχαν σταλεί προηγουμένως και δεν έχουν εκκαθαριστεί θα παραμείνουν μέχρι να γεράσουν.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε την ακόλουθη λίστα ειδοποιήσεων.

en	Delete Notification
el	Διαγραφή λίστας ειδοποιήσεων

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
el	Ειδοποιήσεις συμβάντων [ Ειδοποιήσεις που έχουν ανασταλεί από το χρήστη: %s, %s πριν ]

en	Event Notifications
el	Ειδοποιήσεις Νεκτής Συσκευής

en	Topic
el	Θέμα

en	Processed
el	Επεξεργασμένο

en	Suspend
el	Αναστολή

en	Suspend Notification Processing
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	Resume
el	Βιογραφικό

en	Resume Notification Processing
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	Purge
el	Διαγραφή

en	Purge Notification Queue
el	Προεπιλογές ειδοποίησης SNMP

en	Notifications
el	Ειδοποιήσεις

en	The supported notification topic.
el	Πρότυπο κατωφλίου

en	Event Description
el	Περιγραφή Εκδήλωσης

en	The name of the object as defined by the caller.
el	Το όνομα του αντικειμένου όπως ορίζεται από τον καλούντα.

en	The hostname that was the source of this event.
el	Ο αριθμός των πηγών δεδομένων για αυτήν τη συσκευή

en	The Notification List used if any.
el	Μόνο λίστα ειδοποιήσεων

en	Object ID
el	Αναγνωριστικό αντικειμένου

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
el	Το αναγνωριστικό αντικειμένου που ορίζεται από τον καλούντα. Γενικά το μοναδικό του «id».

en	Event Time
el	Ώρα Εκδήλωσης

en	The time of the event as defined by the caller.
el	Ο επίσημος χρόνος λειτουργίας της συσκευής όπως αναφέρθηκε από το SNMP

en	Has the Notification Event been processed.
el	Έχει γίνει επεξεργασία του συμβάντος ειδοποίησης.

en	Errors
el	Σφάλματα

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
el	Αυτή η ειδοποίηση οδήγησε σε σφάλμα. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη στήλη σφάλματος για λεπτομέρειες.

en	Run Time
el	Ώρα

en	The time in seconds it took to process the event.
el	Ο χρόνος σε δευτερόλεπτα που χρειάστηκε για την επεξεργασία του συμβάντος.

en	Not Specified
el	Δεν προσδιορίζεται

en	Done
el	Ολοκληρώθηκε

en	Pending
el	Εκκρεμεί

en	Errored
el	Σφάλμα

en	Success
el	Επιτυχία

en	No Notifications
el	Δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις

en	Off
el	Απενεργοποίηση

en	On
el	Ενεργό

en	Toggle Threshold VRULES %s
el	Εναλλαγή τιμής κατωφλίου VRULES %s

en	Create Threshold
el	Δημιουργία κατώτατου ορίου

en	Alert Hi for %s (%s)
el	Γεια ειδοποίησης για %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
el	Χαμηλή ειδοποίηση για %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
el	Λίστα προειδοποιήσεων

en	Warning Low for %s (%s)
el	Λίστα προειδοποιήσεων

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
el	Γεια ειδοποίησης για %s ( %s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
el	Χαμηλή ειδοποίηση για %s ( %s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
el	Προειδοποίηση Γεια για %s ( %s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
el	Χαμηλή προειδοποίηση για %s ( %s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
el	Τιμές προειδοποίησης / προειδοποίησης κατωφλίου

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να εφαρμόσετε όλα τα κατάλληλα όρια σε αυτές τις συσκευές.

en	Create Threshold from Data Source
el	Δημιουργία κατώτατου ορίου από την προέλευση δεδομένων

en	Auto-create Thresholds
el	Αυτόματη δημιουργία κατωφλιών

en	Created %s thresholds
el	Δημιουργήθηκε όριο: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
el	Δεν δημιουργήθηκαν κατώτατα όρια. Αυτά είτε υπάρχουν ήδη, είτε δεν βρέθηκαν συνδυασμοί που να ταιριάζουν.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
el	Δεν δημιουργήθηκαν κατώτατα όρια. Κατώτατα όρια Το πρότυπο δεν βρέθηκε.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
el	Οι ακόλουθες πηγές δεδομένων δεν έχουν πρότυπα κατωφλίου που σχετίζονται με αυτά

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να δημιουργήσετε Κατώτατα όρια για αυτές τις Πηγές Δεδομένων;

en	Available Threshold Templates
el	Διαθέσιμα πρότυπα ορίων

en	Select a Threshold Template
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο ορίου

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα κατωφλίου που να σχετίζονται με τις ακόλουθες Πηγές δεδομένων

en	Create Threshold from Template
el	Δημιουργία κατώτατου ορίου από το πρότυπο

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
el	Τα παρακάτω γραφήματα δεν έχουν πρότυπα κατωφλιών που να συνδέονται με αυτά

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
el	Πατήστε 'Συνέχεια' αν θέλετε να δημιουργήσετε κατώφλια για αυτά τα γράμματα

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα κατωφλιών που να σχετίζονται με τα παρακάτω γραφήματα

en	Associated Threshold Templates
el	Συσχετισμένα πρότυπα ορίων

en	Threshold Exists
el	Υπάρχει όριο

en	Threshold Does Not Exist
el	Το όριο δεν υπάρχει

en	Delete Threshold Template Association
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο ορίου

en	No Associated Threshold Templates.
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα συνδεδεμένου ορίου.

en	Add Threshold Template
el	Προσθήκη πρότυπου ουδού

en	Add
el	Προσθήκη

en	Add Threshold Template to Device
el	Προσθήκη προτύπου ουράς σε πρότυπο συσκευής

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε το ακόλουθο πρότυπο ορίου θα διαχωριστεί από το πρότυπο συσκευής.

en	Threshold Template Name: %s
el	Όνομα προτύπου ορίου: %s

en	Remove Threshold Template
el	Κατάργηση πρότυπου ορίου

en	Add Threshold Template to Device Template
el	Προσθήκη προτύπου ουράς σε πρότυπο συσκευής

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε το ακόλουθο πρότυπο ορίου θα διαχωριστεί από το πρότυπο συσκευής.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
el	Είτε δεν υπάρχουν πρότυπα ή κατώτατα όρια ήδη υπάρχουν - Δεν δημιουργήθηκαν όρια.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
el	Δεν έχετε εξουσιοδότηση να τροποποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα Κατώτατα όρια που έχετε επιλέξει

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο στοιχείο "Διαγραφή" για να διαγράψετε τα παρακάτω όρια.

en	Delete Threshold(s)
el	Διαγραφή ορίων

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω όρια.

en	Enable Threshold(s)
el	Ενεργοποίηση κατώτατων ορίων

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τα παρακάτω όρια.

en	Disable Threshold(s)
el	Απενεργοποίηση κατώτατων ορίων

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να εφαρμόσετε ξανά τα προτεινόμενα ονόματα στα παρακάτω όρια.

en	Apply Suggestion
el	Εφαρμογή προτάσεων

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενημερώσετε τα παρακάτω Κατώτατα όρια με τα στοιχεία του σχετικού προτύπου.

en	Reapply Template
el	Επαναλάβετε το πρότυπο

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να αναγνωρίσετε τα ακόλουθα όρια. Τα όρια που δεν το επιτρέπουν, ή που δεν ενεργοποιούνται, θα αγνοηθούν.

en	Acknowledge Threshold(s)
el	Αναγνώριση προτύπου

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
el	Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να συνεχίσετε τις ειδοποιήσεις για τα ακόλουθα όρια. Τα όρια που δεν το επιτρέπουν ή δεν ενεργοποιούνται θα αγνοηθούν.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
el	Διαγραφή λίστας ειδοποιήσεων

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
el	Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για αναστολή ειδοποιήσεων για τα ακόλουθα όρια. Τα όρια που δεν το επιτρέπουν ή δεν ενεργοποιούνται θα αγνοηθούν.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
el	Διπλή λίστα ειδοποιήσεων

en	Invalid action detected, can not proceed
el	Εντοπίστηκε μη έγκυρη ενέργεια, δεν μπορεί να συνεχιστεί

en	Threshold Management
el	Διαχείριση κατωφλίου

en	Apply Filters
el	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

en	Return to Defaults
el	Επιστροφή στις προεπιλογές

en	Data Template
el	Πρότυπο δεδομένων

en	Disabled at Template
el	Πρότυπο δεδομένων

en	Disabled at Threshold
el	Απενεργοποιήστε το όριο

en	Ack Required
el	Απαιτείται

en	External ID
el	Εξωτερικό αναγνωριστικό (ID)

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
el	Ο τύπος κατωφλίου. Για τύπους γραμμής βάσης: Το [TIP] αναφέρεται στον χρόνο στο παρελθόν με MIN, MAX, AVG και LAST από όχι περισσότερο από μία ημέρα σε χρόνο από αυτήν την περίοδο. Το [AOT] αναφέρεται στον Μέσο όρο ολόκληρης της Χρονικής περιόδου. Εάν υπάρχει άνω και κάτω τελεία ακολουθούμενη από MIN, MAX, AVG, LAST, η τιμή προήλθε από αυτήν τη συνάρτηση ενοποίησης.

en	DSName

en	Current
el	Τρέχων

en	The last measured value for the Data Source
el	Η τελευταία τιμή μέτρησης για την Πηγή Δεδομένων

en	High
el	Υψηλή

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
el	Οι τιμές υψηλής προειδοποίησης / ειδοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές βάσης είναι τοις εκατό, όλες οι άλλες τιμές είναι τιμές εμφάνισης που μπορεί να τροποποιηθούν από ένα cdef.

en	Low
el	Χαμηλός

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
el	Οι τιμές χαμηλής προειδοποίησης / ειδοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές βάσης είναι τοις εκατό, όλες οι άλλες τιμές είναι τιμές εμφάνισης που μπορεί να τροποποιηθούν από ένα cdef.

en	Trigger
el	Ενεργοποίηση

en	Duration
el	Διάρκεια

en	Repeat
el	Επανάληψη

en	In State
el	Νομός

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
el	Ο χρόνος που η πηγή δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το όριο για μια προειδοποίηση που πρέπει να εγείρεται.

en	Acknowledgment required for this Threshold
el	Απαιτείται επιβεβαίωση για αυτό το κατώφλι

en	No [Template:Thold]
el	Δεν προτύπωνε

en	No [Template]
el	Πρότυπο

en	No [Thold]
el	Κατώφλια/'Ορια

en	%d Triggers
el	% dΑνεργοποιητές

en	No Thresholds
el	Κατώφλια/'Ορια

en	Threshold Deleted, can not Edit!
el	Το όριο δεν υπάρχει

en	Graph Data
el	Δεδομένα γραφήματος

en	Edit Threshold Template
el	Προσθήκη πρότυπου ουδού

en	Data Source Description:
el	Πηγή δεδομένων Περιγραφή:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
el	Σχετικό γράφημα (Γραφήματα που χρησιμοποιούν αυτό το RRD):

en	Last:
el	Επίθετο:

en	WHi:

en	WLo:

en	AHi:

en	ALo:

en	BL Up:

en	BL Down:
el	BL Κάτω:

en	Unknown Template ID %d
el	Άγνωστο αναγνωριστικό προτύπου% d

en	Not Templated
el	Δεν προτύπωνε

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
el	Στοιχείο πηγής δεδομένων [ %s] - Τρέχουσα τιμή: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
el	Πεδία αντικατάστασης: %s

en	Data Sources: %s
el	Πηγές δεδομένων: %s

en	Template/Enabled Information
el	Πρότυπο / Ενεργοποιημένες πληροφορίες

en	Template Propagation Enabled
el	Η ενεργοποίηση του προτύπου

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
el	Εάν αυτές οι ρυθμίσεις θα διαδοθούν ή όχι από το πρότυπο Threshold.

en	Template Name
el	Όνομα πρότυπου

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
el	Το όνομα του προτύπου ουράς προέκυψε από το κατώφλι.

en	Enabled at Template Level
el	Ενεργοποιημένη σε επίπεδο προτύπου

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
el	Ένα κατώτατο όριο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο τόσο στο επίπεδο υποδείγματος όσο και στο επίπεδο κατωφλίου που πρόκειται να ελεγχθεί.

en	Enabled at Threshold Level
el	Ενεργοποίηση κατώτατου ορίου

en	General Settings
el	Γενικές Ρυθμίσεις

en	Name (Displayed)
el	Όνομα (Εμφανίζεται)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
el	Δώστε τα όρια σε ένα νόημα

en	Name (Format)
el	Μορφή ονόματος

en	Warning HRULE Color
el	Προειδοποίηση Χρώμα HRULE

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
el	Επιλέξτε ένα χρώμα για το γράφημα HRULE για τα όρια προειδοποίησης. Επιλέξτε 'Κανένας' για Χωρίς ΧΡΟΝΟ. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο για τους τύπους χειρισμού δεδομένων "Exact Value" και "Percentage" μόνο αυτή τη στιγμή.

en	Alert HRULE Color
el	Προειδοποίηση ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑ

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
el	Επιλέξτε ένα χρώμα για το γράφημα HRULE για τα όρια ειδοποίησης. Επιλέξτε 'Κανένας' για Χωρίς ΧΡΟΝΟ. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο για τους τύπους χειρισμού δεδομένων "Exact Value" και "Percentage" μόνο αυτή τη στιγμή.

en	Graph Timespan
el	Πρότυπο γραφήματος

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
el	Η ώρα λήξης του γραφήματος θα οριστεί τη στιγμή της ενεργοποίησης. Η ώρα έναρξης του γραφήματος θα είναι η ώρα λήξης μείον το χρονικό διάστημα του γραφήματος.

en	Skip Scaling on HRULEs
el	Παράλειψη κλιμάκωσης σε HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
el	Εάν επιλεγεί, η κλίμακα στο γράφημα δεν θα επηρεαστεί ούτε από τους κανόνες προειδοποίησης ούτε από τους κανόνες προειδοποίησης.

en	Weekend Exemption
el	Εξαίρεση για Σαββατοκύριακο

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
el	Αν αυτό έχει ελεγχθεί, αυτό το κατώφλι δεν θα ειδοποιεί τα Σαββατοκύριακα.

en	Disable Restoration Email
el	Απενεργοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκατάστασης

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
el	Εάν αυτό είναι επιλεγμένο, το Threshold δεν θα στείλει ειδοποίηση όταν το Threshold έχει επιστρέψει στην κανονική κατάσταση.

en	Acknowledgment Options
el	Επιλογές επιβεβαίωσης

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
el	Υπάρχουν τρία επίπεδα επιβεβαίωσης που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανταποκριθείτε σε μια κατάσταση παραβίασης του Threshold. Αυτοί είναι: <br><br><ul><li> <i>Κανένα Απαιτείται</i> - Όταν επιλέγετε αυτή την επιλογή, δεν απαιτείται επιβεβαίωση για παραβίαση ορίων. </li><li> <i>Επαναφορά επιβεβαίωσης</i> - Με αυτήν την επιλογή, μόλις αναγνωρίσετε το κατώφλι, δεν θα λαμβάνετε πλέον Ειδοποιήσεις ενώ παραβιάζεται. </li><li> <i>Διατήρηση της επιβεβαίωσης</i> - Με αυτήν την επιλογή, ακόμα και μετά την επαναφορά του κατώτατου ορίου στο φυσιολογικό, πρέπει να επιβεβαιώσετε το κατώφλι και να δώσετε ένα προαιρετικό μήνυμα χειριστή. </li></ul>

en	None Required
el	Δεν απαιτείται

en	Suspendible Notification
el	Ειδοποιήσεις SNMP

en	Persistent Acknowledgment
el	Διατηρήστε την επιβεβαίωση

en	Threshold Type
el	Τύπος κατωφλίου

en	The type of Threshold that will be monitored.
el	Ο τύπος του κατώτατου ορίου που θα παρακολουθείται.

en	Re-Alert Cycle
el	Κύκλος επανάληψης

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
el	Επαναλάβετε την ειδοποίηση αφού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα από την τελευταία ειδοποίηση.

en	Warning - High / Low Settings
el	Προειδοποίηση - Ρυθμίσεις υψηλής / χαμηλής

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
el	Οι αριθμητικές τιμές για τα υψηλά και χαμηλά όρια μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επιθήματα για αριθμούς μεγαλύτερους από 1 έως 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y' και για αριθμούς μικρότερους από 1 'm', 'u', 'p', 'f'.

en	High Threshold
el	Υψηλό Όριο

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
el	Εάν οριστεί και η τιμή της πηγής δεδομένων υπερβεί αυτόν τον αριθμό, θα ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τιμή πρέπει να είναι αριθμός RAW. Η τιμή που εμφανίζεται στο γράφημα μπορεί να τροποποιηθεί από ένα cdef.

en	Low Threshold
el	Χαμηλό όριο

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
el	Εάν οριστεί και η τιμή της πηγής δεδομένων είναι χαμηλότερη από αυτόν τον αριθμό, θα ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τιμή πρέπει να είναι αριθμός RAW. Η τιμή που εμφανίζεται στο γράφημα μπορεί να τροποποιηθεί από ένα cdef.

en	Breach Duration
el	Διάρκεια παράβασης

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
el	Ο χρόνος που η πηγή δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το όριο για μια προειδοποίηση που πρέπει να εγείρεται.

en	Alert - High / Low Settings
el	Ειδοποίηση - Ρυθμίσεις υψηλής / χαμηλής

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
el	Εάν οριστεί και η τιμή της πηγής δεδομένων υπερβεί αυτόν τον αριθμό, θα ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τιμή πρέπει να είναι αριθμός RAW. Η τιμή που εμφανίζεται στο γράφημα μπορεί να τροποποιηθεί από ένα cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
el	Εάν οριστεί και η τιμή της πηγής δεδομένων είναι χαμηλότερη από αυτόν τον αριθμό, θα ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τιμή πρέπει να είναι αριθμός RAW. Η τιμή που εμφανίζεται στο γράφημα μπορεί να τροποποιηθεί από ένα cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
el	Ο χρόνος που η πηγή δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το κατώτατο όριο για την αύξηση της ειδοποίησης.

en	Warning - Time Based Settings
el	Προειδοποίηση - Ρυθμίσεις βάσει χρόνου

en	Breach Count
el	Αρίθμηση παραβιάσεων

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
el	Ο αριθμός των φορών που η πηγή δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το όριο.

en	Breach Window
el	Παράθυρο παραβιάσεων

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
el	Το χρονικό διάστημα στο παρελθόν για να ελέγξετε για παραβιάσεις Threshold.

en	Alert - Time Based Settings
el	Ρυθμίσεις συναγερμού - χρόνου

en	Baseline Settings
el	Ρυθμίσεις γραμμής βάσης

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
el	Ο τύπος της γραμμής βάσης. [TIP] είναι ο χρόνος στο παρελθόν, [AOT] είναι ο μέσος όρος με την πάροδο του χρόνου. Η ποσοστιαία απόκλιση είναι μια ποσοστιαία τιμή από την τιμή ιστορικού. Απόλυτη τιμή είναι μια απόκλιση είτε πάνω είτε κάτω από τη γραμμή βάσης πάνω από αυτήν την ιστορική τιμή. Για τους τύπους γραμμής βάσης [TIP], τα MIN, MAX, AVG και LAST δεν θα προέρχονται από μια χρονική περίοδο μίας ημέρας το πολύ εκείνη τη χρονική στιγμή.

en	Consolidation Function
el	Λειτουργία ενοποίησης

en	Average
el	Μέτριο

en	Minimum
el	Ελάχιστο

en	Maximum
el	Μέγιστο

en	Last
el	Τελευταίο

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
el	Η συνάρτηση Consolidation που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής τύπου γραμμής βάσης.

en	Time Range
el	Εύρος Ώρας

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
el	Καθορίζει το σημείο στο παρελθόν (με βάση την ανάλυση rrd) που θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά

en	Deviation UP
el	Απόκλιση UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
el	Καθορίζει επιτρεπόμενη απόκλιση σε ποσοστό για το ανώτατο οριακό όριο. Εάν δεν έχει οριστεί, το άνω όριο Κατώτατο όριο δεν θα ελέγχεται καθόλου.

en	Deviation DOWN
el	Απόκλιση προς τα κάτω

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
el	Καθορίζει επιτρεπόμενη απόκλιση σε ποσοστό για το κάτω όριο Κατώφλι. Εάν δεν έχει οριστεί, το κατώτατο όριο Κατώτατο όριο δεν θα ελέγχεται καθόλου.

en	Trigger Count
el	Μετρητής ενεργοποίησης

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
el	Ο αριθμός των συνεχόμενων φορών που η πηγή δεδομένων πρέπει να παραβιάζει το βασικό κατώτατο όριο για μια ειδοποίηση που πρέπει να εγείρεται. <br> Αφήστε κενό για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή ( <b>Προεπιλογή: %s κύκλοι</b> )

en	Data Manipulation
el	ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

en	Data Type
el	Τύπος δεδομένων

en	Special formatting for the given data.
el	Ειδική μορφοποίηση για τα δεδομένα δεδομένα.

en	Threshold CDEF
el	Κατώφλι CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
el	Εφαρμόστε αυτό το CDEF πριν επιστρέψετε τα δεδομένα.

en	Percent Data Source
el	Ποσοστό ποσοστού δεδομένων

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
el	Δεύτερο στοιχείο προέλευσης δεδομένων για χρήση ως συνολική τιμή για τον υπολογισμό του ποσοστού από.

en	Show Units
el	Εμφάνιση μονάδων

en	Display units for very large or small numbers.
el	Μονάδες προβολής για πολύ μεγάλους ή μικρούς αριθμούς.

en	Force Units Suffix
el	Επίθημα μονάδων δύναμης

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
el	Εάν θέλετε να εμφανίσετε ένα επίθημα αναγκαστικής μονάδας στις διάφορες σελίδες κατωφλίου και ειδοποιήσεις, εισαγάγετε το εδώ. Το μέγεθος περιορίζεται σε όχι περισσότερους από 10 χαρακτήρες.

en	Decimal Digits to Display
el	Δεκαδικά ψηφία προς εμφάνιση

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
el	Ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που θα εμφανίζονται για τις τιμές κατωφλίου και τρέχουσας. Η προεπιλογή είναι αυτόματη ή 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
el	Μια έκφραση RPN είναι μια RRDtool συμβατή έκφραση RPN. Η σύνταξη περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω λειτουργίες εκτός από τις εκφράσεις αντικατάστασης συσκευής και δεδομένων Query, όπως <span class="deviceUp">| query_ifSpeed |</span> . Για να χρησιμοποιήσετε μια προέλευση δεδομένων στην έκφραση RPN, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη: <span class="deviceUp">| ds: dsname |</span> . Για παράδειγμα, <span class="deviceUp">| ds: traffic_in |</span> θα πάρει την τρέχουσα τιμή της traffic_in προέλευσης δεδομένων για τα αρχεία RRD που σχετίζονται με το γράφημα. Μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε πηγή δεδομένων για ένα γράφημα. <br><br> Μαθητικοί χειριστές: <span class="deviceUp">+, -, /, *,%, ^</span> <br> Λειτουργίες: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> Χειριστές ροής: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> Λειτουργίες σύγκρισης: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span> %s %s

en	Upper Data Source
el	Πηγή δεδομένων

en	Upper data source to calculate the total value.
el	Πάνω πηγή δεδομένων για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής.

en	Notification Settings
el	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

en	Alert Subject
el	Προεπιλογές ειδοποίησης

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	Alert Body
el	Φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος όλων των ειδοποιήσεων κατωφλίου (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο σε κείμενο. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> π.χ. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &lt;&lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &gt;

en	Warning Subject
el	Ανάκτηση αντικειμένου συσκευής

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	Warning Body
el	Προειδοποιητικό σώμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στην κορυφή όλων των Προειδοποιήσεων Κατωφλίου (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο σε κείμενο. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> π.χ. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &lt;&lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &gt;

en	Restoral Subject
el	Εκδήλωση αναπαλαίωσης

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	Restoral Email Body
el	Φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	Warning Notification List
el	Λίστα ειδοποιήσεων προειδοποίησης

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
el	Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή μιας λίστας ειδοποιήσεων για να λάβετε προειδοποιήσεις για αυτήν την πηγή δεδομένων

en	Alert Notification List
el	Λίστα ειδοποιήσεων ειδοποίησης

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
el	Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή μιας λίστας ειδοποιήσεων για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν την πηγή δεδομένων

en	Style/Format File
el	Αρχείο στυλ/μορφής

en	SNMP Notification - Event Category
el	Ειδοποίηση SNMP - Κατηγορία συμβάντων

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
el	Για να επιτρέψετε σε ένα NMS να κατηγοριοποιήσει τις διάφορες κοινοποιήσεις SNMP ευκολότερα, συμπληρώστε την κατηγορία των κοινοποιήσεων SNMP για αυτό το πρότυπο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Π.χ.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
el	Περιγραφή συμβάντος SNMP

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
el	Μπορείτε να προσαρμόσετε την περιγραφή συμβάντος που αποστέλλεται στους δέκτες ειδοποίησης SNMP χρησιμοποιώντας πρόσθετες varbinds. Ακολουθούν οι ακόλουθες μεταβλητές συνδέσεις: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
el	Ειδοποίηση SNMP - Σοβαρότητα συμβάντος συναγερμού

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
el	Σοβαρότητα που πρέπει να χρησιμοποιείται για ειδοποιήσεις. (χαμηλός αντίκτυπος -> κρίσιμος αντίκτυπος)

en	Medium
el	Μεσαίο

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
el	Ειδοποίηση SNMP - Προειδοποίηση Σοβαρότητα συμβάντος

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
el	Σοβαρότητα που πρέπει να χρησιμοποιείται για προειδοποιήσεις. (Χαμηλή επίδραση -> Κρίσιμη επίδραση). <br> Σημείωση: Η σοβαρότητα των προειδοποιήσεων πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από τη σοβαρότητα που ορίζεται για τις ειδοποιήσεις.

en	Notify accounts
el	Ειδοποιήστε τους λογαριασμούς

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
el	Πρόκειται για μια λίστα λογαριασμών που θα ειδοποιούνται όταν παραβιάζεται αυτό το όριο.

en	Alert Emails
el	Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
el	Μπορείτε να ορίσετε εδώ επιπλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν την πηγή δεδομένων (διαχωρισμένο με κόμμα)

en	Warning Emails
el	Προειδοποίηση μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
el	Μπορείτε να ορίσετε εδώ επιπλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις για αυτήν την πηγή δεδομένων (διαχωρισμένα με κόμμα)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
el	Εάν είναι επιλεγμένο, η κοινοποίηση κατωφλίου θα αποσταλεί στο τοπικό syslog.

en	Priority/Level
el	Προτεραιότητα / Επίπεδο

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
el	Αυτό είναι το επίπεδο προτεραιότητας που θα συνδεθεί στα μηνύματα syslog σας.

en	Facility
el	Εγκατάσταση

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
el	Αυτή είναι η διευκόλυνση που θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το κατώφλι.

en	Event Triggering (Shell Command)
el	Ενεργοποίηση συμβάντος (Command Shell)

en	High Trigger Command
el	Εντολή υψηλής εκκίνησης

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
el	Εάν έχει οριστεί και αν παραβιαστεί ένα υψηλό όριο, αυτή η εντολή θα εκτελεστεί. Εισαγάγετε μια έγκυρη εντολή. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές ετικέτες αντικατάστασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση πληροφοριών από το Κατώτατο όριο στο σενάριο. Περιλαμβάνουν: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DATA_RFC822 &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Τέλος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση Host, Data Query και Data Input. Για παράδειγμα, αν έχετε προσαρμοσμένα δεδομένα εισαγωγής δεδομένων που καλούνται εκκρεμή, για να εκτελέσετε τη χρήση αντικατάστασης | εκκρεμής |. Για την ερώτηση δεδομένων και την αντικατάσταση κεντρικού υπολογιστή χρησιμοποιήστε τις συμβάσεις Cacti | query_xxxx |, and | host_xxxx | αντίστοιχα.

en	Low Trigger Command
el	Εντολή χαμηλής σκανδάλισης

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
el	Εάν έχει οριστεί και αν παραβιαστεί ένα χαμηλό όριο, θα εκτελεστεί αυτή η εντολή. Εισαγάγετε μια έγκυρη εντολή. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές ετικέτες αντικατάστασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση πληροφοριών από το Κατώτατο όριο στο σενάριο. Περιλαμβάνουν: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DATA_RFC822 &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Τέλος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση Host, Data Query και εισαγωγής δεδομένων. Για παράδειγμα, αν έχετε προσαρμοσμένα δεδομένα εισαγωγής δεδομένων που καλούνται εκκρεμή, για να εκτελέσετε τη χρήση αντικατάστασης | εκκρεμής |. Για την ερώτηση δεδομένων και την αντικατάσταση κεντρικού υπολογιστή χρησιμοποιήστε τις συμβάσεις Cacti | query_xxxx |, and | host_xxxx | αντίστοιχα.

en	Norm Trigger Command
el	Κανονική εντολή ενεργοποίησης

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
el	Εάν οριστεί, όταν ένα thold πέσει πίσω σε μια κανονική τιμή, αυτή η εντολή θα τρέξει. Εισαγάγετε μια έγκυρη εντολή. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές ετικέτες αντικατάστασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση πληροφοριών από το Κατώτατο όριο στο σενάριο. Περιλαμβάνουν: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DATA_RFC822 &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Τέλος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντικατάσταση Host, Data Query και εισαγωγής δεδομένων. Για παράδειγμα, αν έχετε προσαρμοσμένα δεδομένα εισαγωγής δεδομένων που καλούνται εκκρεμή, για να εκτελέσετε τη χρήση αντικατάστασης | εκκρεμής |. Για την ερώτηση δεδομένων και την αντικατάσταση κεντρικού υπολογιστή χρησιμοποιήστε τις συμβάσεις Cacti | query_xxxx |, and | host_xxxx | αντίστοιχα.

en	Other Settings
el	Άλλες Ρυθμίσεις

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
el	Επιλέξτε το γράφημα για το κατώφλι.

en	Operator Notes
el	Σημειώσεις χειριστή

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
el	Πληκτρολογήστε εδώ τις οδηγίες για έναν χειριστή που μπορεί να λαμβάνει το μήνυμα Threshold.

en	Select Users(s)
el	Επιλέξτε χρήστες

en	Users Selected
el	Οι χρήστες επιλέχθηκαν

en	All Users Selected
el	Όλοι οι χρήστες έχουν επιλεγεί

en	< 1 Minute
el	1 λεπτό

en	Since Created
el	Δημιουργία

en	Log
el	Αρχείο Καταγραφής

en	Time:
el	Ώρα:

en	User:
el	Χρήστης:

en	System:
el	Σύστημα:

en	Swaps:
el	Ανταλλαγές:

en	Pages:
el	Σελίδες:

en	Only logging, maint device
el	Μόνο καταγραφή, maint συσκευή

en	Link to Graph in Cacti
el	Σύνδεση με το γράφημα σε κάκτους

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
el	<html><body> Έχει εκδοθεί μια προειδοποίηση που απαιτεί την προσοχή σας. <br><br> <b>Συσκευή</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Μήνυμα</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
el	<html><body> Έχει εκδοθεί μια προειδοποίηση που απαιτεί την προσοχή σας. <br><br> <b>Συσκευή</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL</b> : <URL><br> <b>Μήνυμα</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
el	Έχει εκδοθεί μια ειδοποίηση που απαιτεί την προσοχή σας. <br><br> <strong>Συσκευή</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL</strong> : <URL><br> <strong>Μήνυμα</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%% Dev [TIP:%s]
el	Απόκλιση UP

en	Abs Val [TIP:%s]
el	Τιμή ειδοποίησης

en	%%% Dev [AOT:%s]
el	Απόκλιση UP

en	Abs Val [AOT:%s]
el	Τιμή ειδοποίησης

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
el	Το αναγνωριστικό συσκευής δεν έχει οριστεί κατά την προσπάθεια δημιουργίας γραφήματος και κατωφλίου

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
el	Το αναγνωριστικό προτύπου ουράς δεν έχει οριστεί κατά την προσπάθεια δημιουργίας γραφήματος και κατωφλίου

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
el	Το αναγνωριστικό προτύπου ουράς δεν έχει οριστεί κατά την προσπάθεια δημιουργίας γραφήματος και κατωφλίου

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
el	Η δημιουργία γραφήματος απέτυχε για το πρότυπο κατωφλίου

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
el	Το όριο ήταν αυτόματη λόγω της χαρτογράφησης του προτύπου συσκευής

en	Permission Denied
el	Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση

en	Record Updated
el	Εγγραφή ενημερωμένη

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
el	Αποτυχία εύρεσης συνδεδεμένου στοιχείου πρότυπου γραφήματος '% d' στο κατώφλι '% d'

en	Created Threshold: %s
el	Δημιουργήθηκε όριο: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
el	Πρέπει να ορίσετε είτε το "Κατώτατο όριο ειδοποίησης" είτε το κατώτατο όριο ειδοποίησης ή και τα δύο! <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: "Υψηλό όριο" μικρότερο ή ίσο με το "Χαμηλό όριο" <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: «Όριο υψηλής προειδοποίησης» μικρότερο ή ίσο με το «χαμηλό όριο προειδοποίησης» <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: «Όριο υψηλής προειδοποίησης» μικρότερο ή ίσο με το «χαμηλό όριο προειδοποίησης» <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: «Όριο υψηλής προειδοποίησης» μικρότερο ή ίσο με το «χαμηλό όριο προειδοποίησης» <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	With baseline thresholds enabled.
el	Με τα βασικά όρια ενεργοποιημένα.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
el	Το ' %s' πρέπει να ρυθμιστεί σε θετική ακέραια τιμή! <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
el	Πρέπει να καθορίσετε είτε την "Απόκλιση βασικής γραμμής UP" είτε την "Απόκλιση βασικής γραμμής κάτω" ή και τα δύο! <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: "Υψηλό όριο" μικρότερο ή ίσο με το "Χαμηλό όριο" <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
el	Αδύνατο όριο: Ο αριθμός ενεργοποίησης ειδοποίησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή να είναι μεγαλύτερος ή να είναι ίσος με 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
el	Αδύνατο όριο: Ο αριθμός ενεργοποίησης ειδοποίησης πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό ενεργοποίησης ή eval με 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
el	Αδύνατο όριο: Ο αριθμός προειδοποιητικών σκανδάλων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή να είναι μεγαλύτερος ή να είναι ίσος με 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: «Όριο υψηλής προειδοποίησης» μικρότερο ή ίσο με το «χαμηλό όριο προειδοποίησης» <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
el	Αδύνατα κατώτατα όρια: «Όριο υψηλής προειδοποίησης» μικρότερο ή ίσο με το «χαμηλό όριο προειδοποίησης» <br> Η εγγραφή δεν ενημερώθηκε!

en	Unknown Threshold Type!
el	Άγνωστο όριο

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα κατώτατων ορίων που σχετίζονται με το πρότυπο της συσκευής.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
el	Mailer Σφάλμα: Δεν <b>Για την</b> αντιμετώπιση που !! <br> Εάν χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο <i>Δοκιμή αλληλογραφίας</i> , ορίστε τη ρύθμιση <b>Email alert</b> .

en	Acknowledge Threshold
el	Άγνωστο όριο

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να επιβεβαιώσετε τα παρακάτω όρια.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
el	Το πρότυπο δεδομένων υποδείγματος κατωφλίου δεν βρέθηκε!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
el	Πρότυπο κατώτατου ορίου προέλευσης δεδομένων δεν βρέθηκε!

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
el	Οι στήλες εισαγωγής προτύπου κατωφλίου δεν ταιριάζουν με το σχήμα βάσης δεδομένων

en	Imported
el	Εισήχθει

en	Threshold Template '%s' %s!
el	Πρότυπο καμπύλης ' %s' %s!

en	Updated
el	Ενημερώθηκε

en	Import
el	Εισαγωγή

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
el	Πρότυπο καμπύλης ' %s' %s Αποτυχία!

en	Update
el	Ενημέρωση

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
el	Παρουσιάστηκαν σφάλματα κατά την προσπάθεια εισαγωγής δεδομένων προτύπου κατωφλίου.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
el	Το πρότυπο δεδομένων υποδείγματος κατωφλίου δεν βρέθηκε!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
el	Το αναγνωριστικό προτύπου ουράς δεν έχει οριστεί κατά την προσπάθεια δημιουργίας γραφήματος και κατωφλίου

en	The Threshold has been Ascknowledged.
el	Ο τύπος του κατώτατου ορίου που θα παρακολουθείται.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
el	Το όριο δεν θα δημιουργεί πλέον ειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις ή εκτελεί εντολές.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
el	Υψηλές τιμές κατωφλίου για προειδοποίηση / ειδοποίηση

en	Threshold Status
el	Κατάσταση κατωφλίου

en	Actions
el	Ενέργειες

en	Ack Detail
el	Ack Λεπτομέρεια

en	Edit Threshold
el	Επεξεργασία κατωφλίου

en	Disable Threshold
el	Απενεργοποιήστε το όριο

en	Enable Threshold
el	Ενεργοποίηση κατώτατου ορίου

en	To enable the Threshold, enable the Template first
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο ορίου

en	View Graph
el	Προβολή γραφήματος

en	View Threshold History
el	Προβολή ιστορικού κατωφλίου

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
el	Διπλή λίστα ειδοποιήσεων

en	Resume Notifications for this breached Threshold
el	Διαγραφή λίστας ειδοποιήσεων

en	Acknowledgement Message
el	Αποδοχή

en	Date
el	Ημερομηνία

en	Comment Not Found
el	Το σχόλιο δεν βρέθηκε

en	Ack History
el	Ack Ιστορία

en	No name set
el	Δεν έχει οριστεί όνομα

en	Hover over icons for help
el	Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στα εικονίδια για βοήθεια

en	A description for the Device
el	Περιγραφή της συσκευής

en	A Cacti unique identifier for the Device
el	Ένα μοναδικό αναγνωριστικό του Cacti για τη συσκευή

en	The number of Graphs for this Device
el	Ο αριθμός των γραφημάτων για αυτήν τη συσκευή

en	The number of Data Sources for this Device
el	Ο αριθμός των πηγών δεδομένων για αυτήν τη συσκευή

en	The status for this Device as of the last time it was polled
el	Η κατάσταση αυτής της συσκευής από την τελευταία φορά που ερωτήθηκε

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
el	Την τελευταία φορά που ο Cacti βρήκε ένα πρόβλημα με αυτήν τη Συσκευή. Μπορεί να είναι υψηλότερο από το Uptime για τη συσκευή, εάν επανεκκινήθηκε μεταξύ των κύκλων αναζήτησης Cacti

en	Uptime
el	Χρόνος λειτουργίας

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
el	Ο επίσημος χρόνος λειτουργίας της συσκευής όπως αναφέρθηκε από το SNMP

en	The official hostname for this Device
el	Το επίσημο όνομα κεντρικού υπολογιστή για αυτήν τη Συσκευή

en	Current (ms)
el	Τρέχουσα (ms)

en	The current response time for the Cacti Availability check
el	Ο τρέχων χρόνος απόκρισης για τον έλεγχο διαθεσιμότητας του Cacti

en	Average (ms)
el	Μέσος (ms)

en	The average response time for the Cacti Availability check
el	Ο μέσος χρόνος απόκρισης για τον έλεγχο διαθεσιμότητας του Cacti

en	Availability
el	Διαθεσιμότητα

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
el	Η συνολική Διαθεσιμότητα αυτής της Συσκευής από την τελευταία επαναφορά του μετρητή στο Cacti

en	Edit Device
el	Επεξεργασία συσκευής

en	View Graphs
el	Προβολή γραφημάτων

en	No Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	Not Up
el	Δεν είναι επάνω

en	No Export Rows Found.
el	Δεν βρέθηκαν γραμμές εξαγωγής.

en	Threshold Log for [ %s ]
el	Καταγραφή κατωφλίου για [ %s]

en	Log Entries
el	Καταχωρίσεις καταγραφών

en	Device
el	Συσκευή

en	Time
el	Ώρα

en	Alert Value
el	Τιμή ειδοποίησης

en	Measured Value
el	Μετρούμενη τιμή

en	No Threshold Logs Found
el	Δεν βρέθηκαν αρχεία καταγραφής κατωφλιών

en	Entries
el	Εγγραφές

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
el	Δεν έχετε εξουσιοδότηση να τροποποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα Κατώτατα όρια που έχετε επιλέξει

en	%s (%d Thresholds)
el	%s (% d Κατώτατα όρια)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να εξαγάγετε τα ακόλουθα πρότυπα.

en	Export Template(s)
el	Εξαγωγή προτύπου

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τα παρακάτω πρότυπα.

en	Delete Template(s)
el	Διαγραφή προτύπου

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να υποβάλετε ξανά τα προτεινόμενα ονόματα στα κατώφλια των ακόλουθων προτύπων κατωφλίου.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
el	Επαναπροσδιορισμός προτεινόμενων ονομάτων σε πρότυπα

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τα παρακάτω όρια.

en	Enable Template(s)
el	Διαγραφή προτύπου

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τα παρακάτω όρια.

en	Disable Template(s)
el	Διαγραφή προτύπου

en	Threshold Template Creation Wizard
el	Οδηγός δημιουργίας προτύπου ουράς

en	Data Source
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Please select a Data Template
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο δεδομένων

en	Please select a Data Source
el	Επιλέξτε μια πηγή δεδομένων

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
el	Πατήστε 'Δημιουργία' για να δημιουργήσετε το πρόγραμμά σας

en	Create
el	Δημιουργία

en	The Threshold Template requested can not be found
el	Το όριο δεν υπάρχει

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
el	Δώστε ένα πρότυπο όνομα στο πρότυπο κατωφλίου.

en	Suggested Threshold Name
el	Προτεινόμενο όριο ορίου

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
el	Παρέχετε το προτεινόμενο όνομα για ένα κατώφλι που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας αυτό το Πρότυπο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικές συσκευές (| host_ * |), μεταβλητές αντικατάστασης δεδομένων Query (| query_ * |) και input (| input_ * |), καθώς και | graph_title | για τον τίτλο γραφήματος.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
el	Πρότυπο δεδομένων που χρησιμοποιείτε. (Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει)

en	Data Field
el	Πεδίο δεδομένων

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
el	Πεδίο δεδομένων που χρησιμοποιείτε. (Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
el	Είτε θα ελέγχεται και θα ειδοποιείται το συγκεκριμένο Κατώτατο όριο.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
el	Επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά την επικόλληση αυτού του χρονικού διαστήματος από την τελευταία ειδοποίηση.

en	Min Trigger Duration
el	Ελάχιστη διάρκεια ενεργοποίησης

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
el	Ο χρόνος κατά τον οποίο η πηγή δεδομένων πρέπει να είναι σε κατάσταση παραβίασης για να εγγραφεί μια ειδοποίηση.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
el	Ο αριθμός των φορών που η πηγή δεδομένων πρέπει να είναι σε κατάσταση παραβίασης πριν από την έκδοση προειδοποίησης.

en	Time Period Length
el	Μήκος χρονικής περιόδου

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
el	Ο αριθμός των φορών που η πηγή δεδομένων πρέπει να είναι σε κατάσταση παραβίασης πριν από την έκδοση ειδοποίησης.

en	Baseline Monitoring
el	Παρακολούθηση βάσης

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
el	Καθορίζει επιτρεπόμενη απόκλιση σε ποσοστό για το ανώτατο οριακό όριο. Εάν δεν έχει οριστεί, το άνω όριο Κατώτατο όριο δεν θα ελέγχεται καθόλου.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%% Deviation' and '%% Floating Average'
el	Καθορίζει επιτρεπόμενη απόκλιση σε ποσοστό για το κάτω όριο Κατώφλι. Εάν δεν έχει οριστεί, το κατώτατο όριο Κατώτατο όριο δεν θα ελέγχεται καθόλου.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
el	Ο αριθμός των συνεχόμενων φορών που η πηγή δεδομένων πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση παραβίασης για να εγγραφεί μια ειδοποίηση. <br> Αφήστε κενό για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη τιμή (Προεπιλογή: %s κύκλοι

en	Percent Datasource
el	Ποσοστιαία πηγή δεδομένων

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
el	Δεύτερο στοιχείο προέλευσης δεδομένων για χρήση ως συνολική τιμή για τον υπολογισμό του ποσοστού από.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s
el	Μια έκφραση RPN είναι μια RRDtool συμβατή έκφραση RPN. Η σύνταξη περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω λειτουργίες εκτός από τις εκφράσεις αντικατάστασης συσκευής και δεδομένων Query, όπως <span style="color:blue;">| query_ifSpeed |</span> . Για να χρησιμοποιήσετε μια προέλευση δεδομένων στην έκφραση RPN, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη: <span style="color:blue;">| ds: dsname |</span> . Για παράδειγμα, <span style="color:blue;">| ds: traffic_in |</span> θα πάρει την τρέχουσα τιμή της traffic_in προέλευσης δεδομένων για τα αρχεία RRD που σχετίζονται με το γράφημα. Μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε πηγή δεδομένων για ένα γράφημα. <br> Μαθητικοί χειριστές: <span style="color:blue;">+, -, /, *,%, ^</span> <br> Λειτουργίες: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span> <br> Χειριστές ροής: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span> <br> Λειτουργίες σύγκρισης: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span> %s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
el	Πάνω πηγή δεδομένων για χρήση για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής.

en	Alert Email Subject
el	Ειδοποίηση θέματος του email

en	Alert Email Body
el	Φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος όλων των προειδοποιήσεων Threshold (255 Char MAX). Η HTML επιτρέπεται, αλλά θα καταργηθεί μόνο για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κειμένου. Υπάρχουν αρκετοί περιγραφείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt;

en	Restoral Body
el	Φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης

en	Notification List Read Only
el	Μόνο λίστα ειδοποιήσεων

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
el	Εάν είναι επιλεγμένο, η κοινοποίηση κατωφλίου θα αποσταλεί στο τοπικό syslog.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
el	Σοβαρότητα που πρέπει να χρησιμοποιείται για ειδοποιήσεις. (Χαμηλή επίδραση -> Κρίσιμη επίδραση)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
el	Πρόκειται για μια λίστα λογαριασμών που θα ειδοποιούνται όταν παραβιάζεται αυτό το όριο. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
el	Μπορείτε να ορίσετε εδώ επιπλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αυτήν την πηγή δεδομένων (διαχωρισμένο με κόμμα)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
el	Μπορείτε να ορίσετε εδώ επιπλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις για αυτήν την πηγή δεδομένων (διαχωρισμένα με κόμμα)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
el	Η δημιουργία γραφήματος απέτυχε για το πρότυπο κατωφλίου

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
el	% d Μήνες,% d Ημέρες,% d Ώρες,% d Λεπτά,% d Δευτερόλεπτα (Μέσος όρος)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
el	% d Μήνες,% d Ημέρες,% d Ώρες,% d Λεπτά,% d Δευτερόλεπτα

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
el	% d ημέρες,% d ώρες,% d λεπτά,% d δευτερόλεπτα (μέσος όρος)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
el	% d ημέρες,% d ώρες,% d λεπτά,% d δευτερόλεπτα

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
el	% d Ώρες,% d Λεπτά,% d Δευτερόλεπτα (Μέσος όρος)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
el	% d ώρες,% d λεπτά,% d δευτερόλεπτα

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
el	% d Λεπτά,% d Δευτερόλεπτα (Μέσος όρος)

en	%d Minutes, %d Seconds
el	% d Λεπτά,% d Δευτερόλεπτα

en	%d Seconds (Average)
el	% d Δευτερόλεπτα (Μέσος όρος)

en	%d Seconds
el	%d δευτερόλεπτα

en	DS Name
el	Όνομα DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
el	Οι τιμές υψηλής προειδοποίησης / ειδοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές βάσης είναι ένα ποσοστό, όλες οι άλλες τιμές είναι τιμές RAW που δεν τροποποιούνται από ένα cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
el	Οι τιμές χαμηλής προειδοποίησης / ειδοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές βάσης είναι ένα ποσοστό, όλες οι άλλες τιμές είναι τιμές RAW που δεν τροποποιούνται από ένα cdef.

en	Import Template from Local File
el	Εισαγωγή προτύπου από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει δεδομένα προτύπου ουράς βρίσκεται στο τοπικό σας μηχάνημα, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Template from Text
el	Εισαγωγή προτύπου από κείμενο

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Αν έχετε το αρχείο XML που περιέχει δεδομένα προτύπου ουράς ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Results
el	Εισαγωγή Αποτελεσμάτων

en	Cacti has imported the following items:
el	Ο Cacti εισήγαγε τα ακόλουθα στοιχεία:

en	Import Threshold Templates
el	Πρότυπα πρότυπα εισαγωγής

en	The file is too big.
el	Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο.

en	Incomplete file transfer.
el	Μη ολοκληρωμένη μεταφορά αρχείων.

en	No file uploaded.
el	Δεν έχει μεταφορτωθεί κάποιο αρχείο.

en	Temporary folder missing.
el	Λείπει προσωρινός φάκελος.

en	Failed to write file to disk
el	Αποτυχία εγγραφής αρχείου σε δίσκο

en	File upload stopped by extension
el	Η μεταφόρτωση αρχείου σταμάτησε κατά επέκταση

en	Invalid file extension.
el	Μη έγκυρη επέκταση αρχείου: %s

en	NOTE:
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

en	ERROR:
el	ΣΦΑΛΜΑ:

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
el	Όρια ήδη υπάρχουν - Δεν δημιουργήθηκαν κατώτατα όρια

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Επιλέξτε τύπο κατωφλίου]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλιών [Εισάγετε προσαρμοσμένα δεδομένα και πατήστε 'Δημιουργία' για να δημιουργήσετε το κατώφλι και το γράφημά σας]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Επιλογή διαθέσιμων σειρών ερωτημάτων δεδομένων]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Επιλογή συσκευής]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλιών [Επιλέξτε ένα πρότυπο γραφήματος]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Επιλέξτε ένα πρότυπο κατωφλίου]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Πατήστε 'Δημιουργία' για να δημιουργήσετε το κατώφλι σας]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Επιλογή προέλευσης δεδομένων]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
el	Οδηγός δημιουργίας κατωφλίου [Επιλογή γραφήματος]

en	Threshold Creation Criteria
el	Κριτήρια δημιουργίας κατωφλίου

en	Create Type
el	Δημιουργία τύπου

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
el	Επιλέξτε έναν τύπο κατώτατου ορίου που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυτού του κατώτατου ορίου.

en	Select a Threshold Type
el	Επιλέξτε έναν τύπο κατώτατου ορίου

en	Non Templated
el	Μη προτυποποιημένο

en	Threshold Template
el	Πρότυπο κατωφλίου

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο κατωφλίου που θα βασίζεται στο γράφημα και το κατώφλι.

en	Graph Template
el	Πρότυπο γραφήματος

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο γραφήματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του γραφήματος.

en	Select a Graph Template
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο γραφήματος

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
el	Επιλέξτε μια συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε το κατώφλι και το γράφημα.

en	Select a Device
el	Επιλέξτε μια συσκευή

en	Select and Available Item
el	Επιλέξτε και Διαθέσιμο στοιχείο

en	Data Query Item
el	Στοιχείο ερώτησης δεδομένων

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
el	Επιλέξτε την κατάλληλη σειρά από το ερώτημα δεδομένων για το γράφημα και το κατώφλι.

en	Creation Notes
el	Σημειώσεις Δημιουργίας

en	Important Note:
el	Σημαντική σημείωση:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
el	Αυτό το κατώφλι ΔΕΝ θα προτυποποιηθεί. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Template Template, θα σας ζητηθεί να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο Threshold Template, Template Template, Device και ενδεχομένως Data Query Data πριν λάβετε την εντολή 'Create', οπότε επιτρέπονται τυχόν επικαλυπτόμενες πληροφορίες Graf ή Data Source στο Graph και επίπεδο προτύπου πηγής δεδομένων, θα σας ζητηθεί. Στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί "Δημιουργία", θα δημιουργηθούν ταυτόχρονα το γράφημα και το κατώφλι.

en	Graph
el	Γραφικό Σχήμα

en	Select the Graph for the Threshold.
el	Επιλέξτε το γράφημα για το κατώφλι.

en	Select a Graph
el	Επιλέξτε ένα γράφημα

en	Select a Data Source for the Threshold.
el	Επιλέξτε μια προέλευση δεδομένων για το κατώφλι.

en	Select a Data Source
el	Επιλέξτε μια πηγή δεδομένων

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
el	Αυτό το κατώφλι ΔΕΝ θα προτυποποιηθεί και θα λειτουργεί μόνο σε υπάρχοντες Γράφημα. Αν θέλετε ταυτόχρονα να δημιουργήσετε το Γράφημα και το Κατώφλι, επιλέξτε Template Template από το αναπτυσσόμενο μενού και συνεχίστε μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί 'Δημιουργία'.

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
el	Αυτό το κατώφλι ΔΕΝ θα προτυποποιηθεί. Μπορείτε να επιλέξετε είτε με γράφημα όπου θα επιλέξετε μια υπάρχουσα συσκευή, γράφημα και πηγή δεδομένων πριν δημιουργήσετε το κατώφλι σας, είτε μπορείτε να επιλέξετε Template Template που θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα μη προτυποποιημένο κατώφλι και αντίστοιχο Graph ταυτόχρονα

en	Selected Graph
el	Επιλεγμένο γράφημα

en	Created graph: %s
el	Δημιουργήθηκε γράφημα: %s