en	Indefinitely
bg	за неопределено време

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	From %d Hour Ago
bg	Всеки% d часа

en	From %d Hours Ago
bg	Всеки% d часа

en	From %d Day Ago
bg	от %d ден преди

en	From %d Days Ago
bg	Всеки% d дни

en	From %d Week Ago
bg	% d Седмица

en	From %d Weeks Ago
bg	Всеки% d седмици

en	From %d Month Ago
bg	% d Месец

en	From %d Months Ago
bg	% d Месеци

en	From %d Year Ago
bg	% d Година

en	From %d Years Ago
bg	От преди %d години

en	Down
bg	Надолу

en	Error
bg	Грешка

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	Up
bg	Нагоре

en	Unknown
bg	알려지지 않음

en	Disabled
bg	Изключен

en	Not Monitored
bg	Не се наблюдава

en	Notify - Alert
bg	Уведомяване - Сигнал

en	Alert
bg	Предупреждение

en	Notify - Alert2Warning
bg	Уведомяване - Alert2Warning

en	Alert2Warn
bg	Alert-Предупредете

en	Notify - Warning
bg	Уведомяване - Предупреждение

en	Warning
bg	Внимание

en	Notify - Re-Trigger
bg	Уведомяване - Re-Trigger

en	Re-Trigger

en	Notify - Restoral
bg	Уведомяване - Възстановяване

en	Restoral
bg	Възстановяване

en	Event - Alert Trigger
bg	Събитие - Предупредителен тригер

en	Alert Event
bg	Предварителни настройки за предупреждения

en	Event - Warning Trigger
bg	Събитие - Предупредителен тригер

en	Warning Event
bg	Внимание

en	Event - Restoral
bg	Събитие - възстановяване

en	Restoral Event
bg	Възстановително събитие

en	Event - Acknowledge
bg	потвърждавам

en	Acknowledge Event
bg	потвърждавам

en	Restore
bg	Възстановяване

en	Alert Trigger

en	Warn Trigger
bg	Предупреждение

en	Alert-Warn
bg	Alert-Предупредете

en	Acknowledgment
bg	признание

en	Baseline Alert
bg	Сигнал за изходно ниво

en	Notice
bg	Известие

en	Ok
bg	Добре

en	Emergency
bg	Спешен случай

en	Critical
bg	Критичен

en	Info
bg	Информация

en	Debug
bg	отстраняване на грешки

en	Never
bg	Никога

en	Every Minute
bg	През 1 минута

en	Every %d Minutes
bg	На всеки %d минути

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Every Day
bg	Всеки ден

en	Every %d Days
bg	Всеки% d дни

en	Every Week
bg	Всяка седмица

en	Every %d Weeks
bg	Всеки% d седмици

en	Every Month
bg	Всеки месец

en	%d Minute
bg	%d минута

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	%d Hour
bg	%d час

en	%d Hours
bg	%d часа

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%0.1f Hours
bg	% 0.1f часа

en	Every Polling
bg	Всеки избирателен

en	Every %d Pollings
bg	Всеки% d Анкети

en	%d Polling
bg	% d Откриване

en	%d Pollings
bg	% d Изследвания

en	High / Low
bg	Високо ниско

en	Baseline Deviation
bg	Базово отклонение

en	Time Based
bg	Базирано на време

en	%%% Deviation Min/Max [TIP]
bg	Отклонение UP

en	%%% Deviation CF [TIP]
bg	Отклонение UP

en	Absolute Val Min/Max [TIP]
bg	Стойност на предупреждението

en	Absolute Val of CF [TIP]
bg	Стойност на предупреждението

en	%%% Deviation Avg [AOT]
bg	Отклонение UP

en	%%% Deviation Avg of CF [AOT]
bg	Отклонение UP

en	Absolute Val Avg [AOT]
bg	Стойност на предупреждението

en	Absolute Val Avg of CF [AOT]
bg	Стойност на предупреждението

en	Exact Value
bg	Точна стойност

en	CDEF

en	Percentage
bg	Проценти

en	RPN Expression
bg	Израз на RPN

en	Upper + Lower bytes
bg	Горен + Долен байт

en	Acknowledge
bg	Уведомяване@ info

en	Suspend Notifications
bg	SNMP Известия

en	Resume Notifications
bg	SNMP Известия

en	Delete
bg	Изтрий

en	Enable
bg	Включи

en	Disable
bg	Изключи

en	Reapply Suggested Names
bg	Повторно прилагане на предложените имена

en	Propagate Template
bg	Разпространение на шаблон

en	Export
bg	Експортиране

en	Threshold Mail
bg	Предел

en	Down Host Mail
bg	Надолу по пощата на хоста

en	Up Host Mail
bg	Нагоре по пощата на хоста

en	Threshold Cmd
bg	Предел

en	Down Host Cmd
bg	Надолу Хост Cmd

en	Up Host Cmd
bg	Нагоре Хост Cmd

en	Auto
bg	Автоматично

en	0 Digits
bg	0 цифри

en	1 Digit
bg	1 цифра

en	%d Digits
bg	% d дни

en	> %d Devices
bg	> %d устройства

en	> %d %%% of Devices Globally
bg	> %d %%% oе устройства в световен мащаб

en	> %d Devices in a Site
bg	> %d Устройства в даден сайт

en	> %d %%% of Devices in a Site
bg	> %d %% на устройства в даден сайт

en	SNMP not in use
bg	SNMP не се използва

en	N/A
bg	Няма

en	Devices Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
bg	Известие за устройства: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) се върна от състояние DOWN

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Devices Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>SNMP Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES>
bg	<br> Система <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ): <DOWN/UP><br><br> Текущ отговор: <CUR_TIME> Госпожица <br> Среден отговор на системата: <AVG_TIME> Госпожица <br> Наличност на системата: <AVAILABILITY><br> Общо проверки след изчистване: <TOT_POLL><br> Общо неуспешни проверки: <FAIL_POLL><br> Регистрирана последна дата: <LAST_FAIL><br> Устройства Преди DOWN за: <DOWNTIME><br><br> Информация за SNMP: <br> Име - <SNMP_HOSTNAME><br> Местоположение - <SNMP_LOCATION><br> Непрекъснато - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Госпожица) <br> Система - <SNMP_SYSTEM><br><br> ЗАБЕЛЕЖКА: <NOTES>

en	Devices Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
bg	Грешка в устройствата: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Долу е

en	DOWN
bg	НАДОЛУ

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br><br>Average system response : <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Devices Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTE: <NOTES>
bg	Системна грешка : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) е <DOWN/UP><br> Причина: <MESSAGE><br><br> Среден отговор на системата: <AVG_TIME> Госпожица <br> Наличност на системата: <AVAILABILITY><br> Общо проверки след изчистване: <TOT_POLL><br> Общо неуспешни проверки: <FAIL_POLL><br> Последна дата, проверена надолу: <LAST_FAIL><br> Устройства преди това UP за: <DOWNTIME><br> ЗАБЕЛЕЖКА: <NOTES>

en	Thresholds
bg	Прагове

en	(actions)
bg	Действия

en	(edit)
bg	Редактиране...

en	(save)
bg	Запази

en	(add)
bg	ade

en	Threshold Logs
bg	Прагове

en	Device Status
bg	Състояние на устройството

en	Thresholds - Failures
bg	Прагове - повреди

en	Thresholds - Normal
bg	Прагове - Нормално

en	Thresholds - Recovering
bg	Прагове - Възстановяване

en	Recent Thresholds
bg	Скорошни прагове

en	Recent Device Failures
bg	Скорошни неизправности на устройствата

en	Threshold Templates
bg	Шаблони за прагове

en	Threshold Template Import
bg	Импортиране на шаблон за праг

en	Notification Lists
bg	Списъци с уведомления

en	Notification Lists (edit)
bg	Списъци с известия (редактиране)

en	Notification Queue
bg	Списък с уведомления

en	Management
bg	управление

en	Templates
bg	Шаблони

en	Threshold
bg	Предел

en	A template with that Data Source already exists!
bg	Вече съществува шаблон с този източник на данни!

en	Configure Thresholds
bg	Конфигуриране на прагове

en	Configure Threshold Templates
bg	Конфигуриране на шаблони за прагове

en	Manage Notification Lists
bg	Управление на списъците с уведомления

en	View Thresholds
bg	Преглед на праговете

en	Normal User
bg	Обикновен потребител

en	Template Editor
bg	шаблонни

en	General Administration
bg	Основни настройки

en	Device Up/Down Notification Settings
bg	Настройки за уведомяване за устройство нагоре / надолу

en	Threshold Up/Down Email Notification
bg	Праг горе / надолу Известие по имейл

en	Global List
bg	Глобален списък

en	List Below
bg	Списък по-долу

en	Global and List Below
bg	Глобален и списък по-долу

en	Which Notification List(s) of should be notified about Device Up/Down events?
bg	Кой списък (и) за уведомяване трябва да бъде уведомен за събитията Up / Down?

en	Notification List
bg	Списък с уведомления

en	Additional Email address, separated by commas for multiple Emails.
bg	Допълнителен имейл адрес, разделен със запетаи за няколко имейла.

en	Host Failure Count
bg	Брой грешки в хоста

en	The number of Polling Intervals at this Host must be Down before Thold logging an error and reporting Host as Down. Default is 0 (use Cacti setting)
bg	Броят на интервалите за анкетиране на този хост трябва да бъде намален, преди Thold да регистрира грешка и да докладва на хоста като надолу. По подразбиране е 0 (използвайте настройката за кактуси)

en	Use Cacti Setting
bg	Основни настройки

en	%d Polling Interval
bg	% d Откриване

en	%d Polling Intervals
bg	% d Изследвания

en	Alerting/Thold
bg	Информиране / Thold

en	General
bg	Основни

en	Disable All Thresholds
bg	Деактивиране на всички прагове

en	Checking this box will disable Alerting on all Thresholds. This can be used when it is necessary to perform maintenance on your network.
bg	С маркирането на това поле ще се деактивира Alerting на всички прагове. Това може да се използва, когато е необходимо да се извърши поддръжка на вашата мрежа.

en	Auto Create Thresholds
bg	Автоматично създаване на прагове

en	If selected, when running either automation, or when creating/saving a Device, all Thresholds associated with the Device Template will be created.
bg	Ако е избрано, когато се изпълнява или автоматизация, или при създаване / запазване на устройство, всички прагове, свързани с шаблона на устройството, ще бъдат създадени.

en	Consider Unknown Data as Zero
bg	Считайте неизвестните данни за нула

en	When checking Thresholds, if a Data Source returns Unknown Data ('U'), consider the value as zero for the Threshold check. You can also enable log this issue.
bg	Когато проверявате праговете, ако източник на данни връща неизвестни данни ('U'), вземете предвид стойността като нула за проверката на прага.

en	Default Management Status
bg	Състояние на управлението по подразбиране

en	Default Threshold management filter status.
bg	Състояние на филтъра за управление по подразбиране.

en	Any
bg	Всички

en	Breached or Triggered
bg	Предупреждение

en	Breached
bg	нарушени

en	Triggered
bg	Задействани

en	Enabled
bg	Разрешен

en	Empty ifHighSpeed Default
bg	Празно, ако по подразбиране е HighSpeed

en	When calculating Expression Thresholds, if the ifHighSpeed and ifSpeed come back as zero, use the following ifHighSpeed setting instead. Default ifHighSpeed will be 10000 for 10GE interfaces.
bg	При изчисляване на праговете за изрази, ако ifHighSpeed и ifSpeed се върнат като нула, използвайте следната настройкаHighSpeed вместо това. По подразбиране ifHighSpeed ще бъде 10000 за 10GE интерфейси.

en	Notification Preferences
bg	Предварителни настройки за SNMP уведомяване

en	Disable Legacy Notifications
bg	Деактивиране на старите известия

en	Checking this box will disable Legacy Alerting on all Thresholds. Legacy Alerting is defined as any Specific Email Alerts not associated with a Notification List.
bg	Поставянето на отметка в това поле ще деактивира функцията Legacy Alerting на всички прагове. Остарялото предупреждение се дефинира като специфични сигнали за имейл, които не са свързани с списък с уведомления.

en	Threshold Notification Templated
bg	Шаблон за праг

en	If checked, when creating at Threshold Template, its Notification Settings will, by default be owned by the Threshold Template.
bg	Ако е отметнато, когато създавате в Threshold Template, неговите настройки за уведомяване по подразбиране ще бъдат собственост на Threshold Template.

en	Enable Command Execution
bg	Активиране на командните изпълнения

en	Checking this box will enable the ability to run commands on Threshold breach and restoral events.
bg	Поставянето на отметка в това поле ще позволи да се изпълняват команди за събития за пробив и възстановяване на прага.

en	Enable Per Thold Notification
bg	Активиране на известието за последен път

en	Checking this box will enable the ability to maintain custom Email bodies for Thresholds.
bg	Поставянето на отметка в това квадратче ще даде възможност да се поддържат персонализирани електронни тела за прагове.

en	Enable Notification Queue
bg	Активиране на известието за последен път

en	Checking this box will switch Thold from performing inline Notification to using either the Notification Daemon, or notifications performed out of band by the Notification poller.
bg	Поставянето на отметка в това квадратче ще превключи Thold от извършване на вградено уведомяване към използване или на демон за уведомяване, или на известия, извършени извън лентата от поставката за уведомяване.

en	Enable Sending Alert Emails to Warning Notification Lists
bg	Списък с предупреждения

en	Check this box if you wish Warning Notification List recipients to receive Alert Emails in addition to the Alert Notification list receivers. This case is applicable when Warning Notifications goes to Administrators and Alert Notifications go to Management.
bg	Поставете отметка в това квадратче, ако желаете получателите на списъка с предупредителни известия да получават предупредителни имейли в допълнение към получателите на списъка с известия за предупреждение. Този случай е приложим, когато предупредителните известия отиват при администраторите, а известията за предупреждения отиват при управлението.

en	Threshold Daemon
bg	Демон на прага

en	Enable Threshold Daemon
bg	Активиране на демона на прага

en	Checking this box will enable the use of a dedicated Threshold daemon. This can be used to increase system performance and/or to distribute Threshold monitoring to a separate server.
bg	Поставянето на отметка в това поле ще позволи използването на специален демон порог. Това може да се използва за увеличаване на производителността на системата и / или за разпространение на мониторинг на праг към отделен сървър.

en	Force Threshold Daemon Debug
bg	Демон на прага

en	Checking this box will enable Threshold Daemon debug when operating from SystemD or through the command line. This change is dynamic and will take effect as soon as the next Threshold loop commences.
bg	Поставянето на отметка в това квадратче ще активира отстраняването на грешки в Threshold Daemon при работа от SystemD или чрез командния ред. Тази промяна е динамична и ще влезе в сила веднага щом започне следващият цикъл на прага.

en	Daemon Down Notification Frequency
bg	Настройки за уведомяване за устройство нагоре / надолу

en	If the Thold Daemon is found to be down, send out an Email notification at this frequency.
bg	Ако се установи, че Thold Daemon не работи, изпратете известие по имейл на тази честота.

en	Every %d Hour
bg	Всеки% d часа

en	Daemon Threads
bg	Демон нишки

en	The number of daemon threads to be handled by the Threshold Daemon.
bg	Максималният брой едновременни процеси, които трябва да се обработват от Daemon на прага.

en	1 Process
bg	1 Процес

en	%d Processes
bg	%d процеси

en	Logging
bg	Влизане

en	Log Threshold Breaches
bg	Проблеми с прага на регистъра

en	Enable logging of all Threshold failures to the Cacti Log.
bg	Активиране на регистрирането на всички грешки в прага на Cacti Log.

en	Show Data Source in Log
bg	Показване на източника на данни в дневника

en	Show the Data Source name in the Log if not present.
bg	Покажете името на източника на данни в дневника, ако не е налице.

en	Log Threshold Changes
bg	Промени на прага на регистрационния файл

en	Enable logging of all Threshold changes to the Cacti Log.
bg	Активиране на регистрирането на всички промени в Прага в Cacti Log.

en	Debug Log
bg	Регистри за Грешки

en	Enable logging of debug messages with Threshold
bg	Активиране на регистриране на съобщения за отстраняване на грешки с Threshold

en	Alert Log Retention
bg	Запазване на дневника на сигнала

en	Keep Threshold Logs for this number of days.
bg	Съхранявайте данните за прага за този брой дни.

en	Log action Consider Unknown Data as Zero
bg	Считайте неизвестните данни за нула

en	When 'Consider Unknown Data as Zero' is enabled, log when it occurs
bg	Считайте неизвестните данни за нула

en	Syslog Settings
bg	Настройки на Syslog

en	Syslog Enabled
bg	Syslog е активирано

en	If checked, when creating a new Threshold, by default new Threshold events will be sent to your local syslog. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
bg	Ако е избрано, при създаването на нов праг, по подразбиране нови събития за прага ще бъдат изпратени на локалния ви syslog. Тази настройка е предварително зададена. Настройките на прага определят действителния контрол на системния журнал.

en	Default Priority/Level
bg	Приоритет / ниво по подразбиране

en	This is the default Priority/Level that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
bg	Това е приоритет / ниво по подразбиране, което Thold ще използва за изпращане на съобщения от системния журнал. Тази настройка е предварително зададена. Настройките на прага определят действителния контрол на системния журнал.

en	Default Facility
bg	Фабриката по подразбиране

en	This is the default Facility that Thold will use to send syslog messages. This setting is a preset. Threshold settings dictate actual syslog control.
bg	Това е стандартният инструмент, който Thold ще използва за изпращане на съобщения от системния журнал. Тази настройка е предварително зададена. Настройките на прага определят действителния контрол на системния журнал.

en	Alert Presets
bg	Предварителни настройки за предупреждения

en	Weekend exemptions
bg	Освобождаване от уикенд

en	If this is checked, Thold will not run on weekends.
bg	Ако това е отметнато, Thold няма да работи в почивните дни.

en	Default Trigger Count
bg	Подразбиращо се тригерно число

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the Threshold for an Alert to be raised.
bg	Стандартният брой последователни пъти, когато източникът на данни трябва да е в нарушение на прага за повишаване на предупреждение.

en	Re-Alerting
bg	Re-Информиране

en	Repeat Alert after specified number of poller cycles.
bg	Повторете предупреждението след определен брой цикли на полъри.

en	Baseline Presets
bg	Предварително зададени базови стойности

en	Baseline Time Range Default
bg	Основен времеви диапазон По подразбиране

en	This is the default value used in creating Thresholds or templates.
bg	Това е стойността по подразбиране, използвана при създаването на прагове или шаблони.

en	Baseline Trigger Count
bg	Начален брой тригери

en	Default number of consecutive times the Data Source must be in breach of the calculated Baseline Threshold for an Alert to be raised.
bg	Стандартният брой последователни пъти, когато източникът на данни трябва да е в нарушение на изчисления праг за изходно ниво за предупреждение, което трябва да се повиши.

en	Baseline Deviation Percentage
bg	Процент отклонение на изходното ниво

en	SNMP Notification Options
bg	SNMP Известия

en	SNMP Notifications
bg	SNMP Известия

en	Threshold status messages (informs/traps) will be sent to SNMP notification receivers. This includes Alerts, Warnings and Restoration traps per default. Note: This feature requires the Cacti SNMPAgent plugin.
bg	Съобщенията за прагови стойности (информира / капани) ще бъдат изпратени на SNMP приемници. Това включва предупреждения, предупреждения и капани за възстановяване по подразбиране. Забележка: Тази функция изисква приставката Cacti SNMPAgent.

en	Disable Warning Notifications
bg	Деактивиране на предупрежденията

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when a warning Threshold has been breached.
bg	Ако това е отметнато, прагът няма да изпрати известие, когато е нарушен предупредителен праг.

en	Disable Restoration Notifications
bg	Деактивиране на известията за възстановяване

en	If this is checked, Threshold will not send a notification when the Threshold has returned to normal status.
bg	Ако това е отметнато, Прагът няма да изпрати известие, когато Прагът се върне към нормално състояние.

en	Emailing Options
bg	Опции за изпращане по имейл

en	Send Emails with Urgent Priority
bg	Изпращайте имейли с спешен приоритет

en	Allows you to set Emails with urgent priority
bg	Позволява ви да зададете имейли с спешен приоритет

en	Send Alerts as Text
bg	Изпращайте сигнали като текст

en	If checked, this will cause all Alerts to be sent as plain text Emails with no graph. The default is HTML Emails with the graph embedded in the Email.
bg	Ако е отметнато, това ще доведе до изпращане на всички сигнали като обикновени текстови имейли без графика. По подразбиране HTML имейли с вградена графика в имейла.

en	Send Email separately for each address
bg	Изпратете имейл отделно за всеки адрес

en	If checked, this will cause all Emails to be sent separately for each address.
bg	Ако е отметнато, това ще доведе до изпращане на всички имейли поотделно за всеки адрес.

en	From Email Address
bg	От имейл адрес

en	This is the Email address that the Threshold will appear from.
bg	Това е имейл адресът, от който ще се показва Прагът.

en	From Name
bg	Име на формата

en	This is the actual name that the Threshold will appear from.
bg	Това е действителното име, от което ще се показва Прагът.

en	Device Notification Options
bg	Опции за уведомяване на устройства

en	Enable Notifications
bg	Активиране на известието за последен път

en	Enable Dead/Recovering host notification
bg	Активиране на известие за хост / възстановяване на хост

en	Notification Single Email
bg	Настройки за известията

en	Supported for Notification Lists and the Notification Queue only. If there are Down Device Notifications in a single processing cycle. Send only one Email to Notification List repipients for all Devices.
bg	Поддържа се само за списъци с известия и опашката за известия. Ако има известия надолу по устройството в един цикъл на обработка. Изпратете само един имейл до списъка с известия за всички устройства.

en	Device Notification Delay Options
bg	Опции за уведомяване на устройства

en	Notification Delay
bg	Списък с уведомления

en	If a large influx of Down Device Notifications come in, Cacti can pause sending out those Notifications for a certain period of time to see if the issue is transient before sending them out. Select the threshold Down Device Notifications before the Pause is Triggered.
bg	Ако се появи голям приток на известия за Down Device, Cacti може да спре изпращането на тези известия за определен период от време, за да види дали проблемът е преходен, преди да ги изпрати. Изберете прага Известия за устройството надолу, преди да се задейства паузата.

en	If you choose to delay Notifications for a large Down Devices Notification inrush, how long are you willing to wait before allowing the notifications to be processed?
bg	Ако решите да забавите известията за голям Down Devices Notification inrush, колко дълго сте готови да изчакате, преди да разрешите обработката на известията?

en	Device Notification Email Options
bg	Опции за уведомяване на устройства

en	Global Notification Email
bg	Мъртво известие за имейли на устройства

en	This is the Email Address that the Dead Device Notifications will be sent to if the Global Notification List is selected.
bg	Това е имейл адресът, на който ще бъдат изпращани Известията за мъртви устройства, ако е избран Списъкът за глобално уведомяване.

en	Down Subject
bg	Предмет на устройството надолу

en	This is the Email subject that will be used for Down Device Messages.
bg	Това е темата за имейл, която ще се използва за съобщения за устройства надолу.

en	Device Error: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is DOWN
bg	Грешка в устройството: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) Долу е

en	Down Message
bg	Съобщение за устройство надолу

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже като тяло на съобщението на всички съобщения за UP / Down устройство (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;LAST_FAIL&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;ЗАБЕЛЕЖКА&gt;

en	System Error : <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) is <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Reason: <MESSAGE><br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked DOWN : <LAST_FAIL><br>Device Previously UP for: <DOWNTIME><br>NOTES: <NOTES><br>Device NOTES: <DNOTES>
bg	Системна грешка : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) е <DOWN/UP><br> Причина: <MESSAGE><br><br> Среден отговор на системата: <AVG_TIME> Госпожица <br> Наличност на системата: <AVAILABILITY><br> Общо проверки след изчистване: <TOT_POLL><br> Общо неуспешни проверки: <FAIL_POLL><br> Последна дата, проверена надолу: <LAST_FAIL><br> Устройство преди това UP за: <DOWNTIME><br> ЗАБЕЛЕЖКИ: <NOTES><br> Устройство ЗАБЕЛЕЖКИ: <DNOTES>

en	Recovering Subject
bg	Възстановяване на тема на устройството

en	This is the Email subject that will be used for Recovering Device Messages.
bg	Това е темата за имейл, която ще се използва за възстановяване на съобщения на устройства.

en	Device Notice: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) returned from DOWN state
bg	Уведомление за устройството: <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) се върна от състояние DOWN

en	Recovering Message
bg	Възстановяване на съобщение за устройство

en	This is the message that will be displayed as the message body of all UP / Down Device Messages (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060DESCRIPTION&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060UPTIME&#062 &#060UPTIMETEXT&#062 &#060DOWNTIME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060MESSAGE&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060DOWN/UP&#062 &#060SNMP_HOSTNAME&#062 &#060SNMP_LOCATION&#062 &#060SNMP_CONTACT&#062 &#060SNMP_SYSTEM&#062 &#060LAST_FAIL&#062 &#060AVAILABILITY&#062 &#060TOT_POLL&#062 &#060FAIL_POLL&#062 &#060CUR_TIME&#062 &#060AVG_TIME&#062 &#060NOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже като тяло на съобщението на всички съобщения за UP / Down устройство (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;LAST_FAIL&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;ЗАБЕЛЕЖКА&gt;

en	<br>System <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>) status: <DOWN/UP><br><br>Site: <SITE><br>Location: <LOCATION><br>Current ping response: <CUR_TIME> ms<br>Average system response: <AVG_TIME> ms<br>System availability: <AVAILABILITY><br>Total Checks Since Clear: <TOT_POLL><br>Total Failed Checks: <FAIL_POLL><br>Last Date Checked UP: <LAST_FAIL><br>Device Previously DOWN for: <DOWNTIME><br><br>Snmp Info:<br>Name - <SNMP_HOSTNAME><br>Location - <SNMP_LOCATION><br>Uptime - <UPTIMETEXT> (<UPTIME> ms)<br>System - <SNMP_SYSTEM><br><br>NOTE: <NOTES><br>Device Notes: <DNOTES>
bg	<br> Система <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ): <DOWN/UP><br><br> Текущ отговор: <CUR_TIME> Госпожица <br> Среден отговор на системата: <AVG_TIME> Госпожица <br> Наличност на системата: <AVAILABILITY><br> Общо проверки след изчистване: <TOT_POLL><br> Общо неуспешни проверки: <FAIL_POLL><br> Регистрирана последна дата: <LAST_FAIL><br> По-рано DOWN за устройство: <DOWNTIME><br><br> Информация за Snmp: <br> Име - <SNMP_HOSTNAME><br> Местоположение - <SNMP_LOCATION><br> Непрекъснато - <UPTIMETEXT> ( <UPTIME> Госпожица) <br> Система - <SNMP_SYSTEM><br><br> ЗАБЕЛЕЖКА: <NOTES><br> Бележки за устройството: <DNOTES>

en	Status Change Command
bg	Команда за промяна на състоянието

en	When a Device changes state from a Cacti perspective (UP to DOWN or DOWN to RECOVERING/UP), run the following command. This command must NOT include command line arguments. However, the following variables can be pulled from the environment of the script:<br>&#060THOLD_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SITE&#062 &#060THOLD_LOCATION&#062 &#060THOLD_HOST_ID&#062 &#060THOLD_DESCRIPTION&#062 &#060THOLD_UPTIME&#062 &#060THOLD_UPTIMETEXT&#062 &#060THOLD_DOWNTIME&#062 &#060THOLD_TIME&#062 &#060THOLD_DATE&#062 &#060THOLD_DATE_RFC822&#062 &#060THOLD_BREACHED_ITEMS&#062 &#060THOLD_MESSAGE&#062 &#060THOLD_SUBJECT&#062 &#060THOLD_DOWNUP&#062 &#060THOLD_SNMP_HOSTNAME&#062 &#060THOLD_SNMP_LOCATION&#062 &#060THOLD_SNMP_CONTACT&#062 &#060THOLD_SNMP_SYSTEM&#062 &#060THOLD_LAST_FAIL&#062 &#060THOLD_AVAILABILITY&#062 &#060THOLD_TOT_POLL&#062 &#060THOLD_FAIL_POLL&#062 &#060THOLD_CUR_TIME&#062 &#060THOLD_AVG_TIME&#062 &#060THOLD_NOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже като тяло на съобщението на всички съобщения за UP / Down устройство (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;HOSTNAME&gt; &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;UPTIME&gt; &lt;UPTIMETEXT&gt; &lt;DOWNTIME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;MESSAGE&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;DOWN / UP&gt; &lt;SNMP_HOSTNAME&gt; &lt;SNMP_LOCATION&gt; &lt;SNMP_CONTACT&gt; &lt;SNMP_SYSTEM&gt; &lt;LAST_FAIL&gt; &lt;AVAILABILITY&gt; &lt;TOT_POLL&gt; &lt;FAIL_POLL&gt; &lt;CUR_TIME&gt; &lt;AVG_TIME&gt; &lt;ЗАБЕЛЕЖКА&gt;

en	Alert/Warning Message Defaults
bg	По подразбиране за предупреждение / предупреждение

en	Threshold Alert Message
bg	Съобщение за предупреждение за праг

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прагове (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	An Alert has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
bg	Издаден е сигнал, който изисква вашето внимание. <br><br> <strong>Устройство</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL адрес</strong> : <URL><br> <strong>Съобщение</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Warning Message
bg	Съобщение за предупреждение за праг

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	A Warning has been issued that requires your attention. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
bg	Издадено е предупреждение, което изисква вашето внимание. <br><br> <strong>Устройство</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL адрес</strong> : <URL><br> <strong>Съобщение</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Threshold Restoral Message
bg	Съобщение за предупреждение за праг

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060SITE&#062 &#060LOCATION&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060THOLD_ID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH>
bg	Издаден е сигнал, който изисква вашето внимание. <br><br> <strong>Устройство</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL адрес</strong> : <URL><br> <strong>Съобщение</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	Thold

en	Duplicate
bg	Дублирай

en	Associate
bg	Сложете отметка, за да свържете този атрибут с продукта

en	Disassociate
bg	разграничи

en	Devices
bg	Устройства

en	Click 'Continue' to Delete Notification Lists(s). Any Device(s) or Threshold(s) associated with the List(s) will be reverted to the default.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете списъците със съобщения. Всички устройства или прагове, свързани с списъка или списъците, ще бъдат възстановени по подразбиране.

en	Cancel
bg	Отказ

en	Continue
bg	Продължи

en	Delete Notification List(s)
bg	Изтриване на списъците със съобщения

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните списъци с уведомления.

en	New List Name
bg	Име на нов списък

en	New Notification List
bg	Нов списък с уведомления

en	Duplicate Notification List(s)
bg	Дублиращ се списък с известия

en	%s Threshold Template(s)
bg	Шаблон (и) за прага на %s

en	Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below.
bg	Кликнете върху „Продължаване“, за да асоциирате списъка с уведомления „ %s“ с шаблона (ите) за прага по-долу.

en	No Change
bg	Без промяна

en	Notification List Only
bg	Само списък с уведомления

en	Notification List, Retain Other Settings
bg	Списък с известия, запазване на други настройки

en	Warning Membership:
bg	Предупреждение за членство:

en	Alert Membership:
bg	Членство в сигнала:

en	Associate Notification List(s)
bg	Свързани списъци за уведомяване

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да откажете списъка с известия „ %s“ от шаблона (ите) за прагове по-долу.

en	Remove List
bg	Изтриване на списък

en	Disassociate Notification List(s)
bg	Спиране на връзката със списъка за уведомяване

en	%s Threshold(s)
bg	Праг (и) на %s

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да свържете списъка с известия „ %s“ с прага (ите) по-долу.

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да откажете списъка с известия „ %s“ от Праговете по-долу.

en	Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да свържете списъка с известия „ %s“ с устройствата по-долу.

en	You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
bg	Можете също така да асоциирате праговете на устройствата. Тези прагове на устройства обаче трябва да позволят разрешаването на списъка за уведомяване на Thrshold да бъде презаписан.

en	Notification and Global Lists
bg	Нотификация и глобални списъци

en	Resulting Membership:
bg	Получено членство:

en	Device Threshold Warning Membership:
bg	Предупреждение за членство:

en	Device Threshold Alert Membership:
bg	Съобщение за предупреждение за праг

en	Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below.
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да откажете списъка с известия „ %s“ от устройствата по-долу.

en	You may also Disassociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Thresholds will allow the Threshold Notification List to be overwritten.
bg	Можете също така да разделите праговете на устройствата. Тези прагове на устройства обаче трябва да позволят разрешаването на списъка за уведомяване на Thrshold да бъде презаписан.

en	[edit: %s]
bg	[редактиране: %s]

en	[new]
bg	Нов

en	List General Settings
bg	Списък Общи настройки

en	Name
bg	Име

en	Enter a name for this Notification List.
bg	Въведете име за този списък с уведомления.

en	Description
bg	Описание

en	Enter a description for this Notification List.
bg	Въведете описание за този списък с уведомления.

en	To disable all notifications from this Notification List, you can simply disable it here.
bg	За да деактивирате всички известия от този списък с известия, можете просто да го деактивирате тук.

en	To Email Addresses
bg	Джибути

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List.
bg	Въведете списък с имейл адреси, разделени със запетая, за този списък с уведомления.

en	BCC Email Addresses
bg	Джибути

en	Enter a comma separated list of Email addresses for this Notification List to be blind copied.
bg	Въведете списък с имейл адреси, разделени със запетая, за този списък с уведомления.

en	Email Style/Format File
bg	Файл за стил/формат на имейл

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
bg	Изберете персонализираната html обвивка и CSS файла, който да използвате. Този файл съдържа html и CSS, за да обгърне отчета ви. Ако съдържа повече от просто CSS, трябва да поставите специален <REPORT> етикет вътре във файла. Този етикет за формат ще бъде заменен от съдържанието на отчета. Тези файлове се намират в директорията "формати".</REPORT>

en	Associated Devices
bg	Свързани устройства

en	Search
bg	Търсене

en	Site
bg	Tочка на продажба

en	None
bg	Няма

en	Device Template
bg	Изтриване на шаблон (и)

en	Default
bg	По подразбиране

en	Associated
bg	Асошиейтед

en	Go
bg	Търси

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / опресняване на филтрите

en	Clear
bg	Изчисти

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	ID

en	Status
bg	Статус

en	Associated Lists
bg	Свързани списъци

en	Graphs
bg	Графики

en	Data Sources
bg	Източници на данни

en	Hostname
bg	Име на хост

en	Current List Only
bg	Само текущия списък

en	Current and Global List(s)
bg	Текущи и глобални списъци

en	No Associated Devices Found
bg	Не са намерени свързани устройства

en	Associated Thresholds
bg	Свързани прагове

en	Template
bg	Шаблон

en	State
bg	Област

en	All
bg	Всички

en	Warning Lists
bg	Предупредителни списъци

en	Alert Lists
bg	Списъци на предупреждения

en	Type
bg	Тип

en	Templated
bg	шаблонни

en	No
bg	Не

en	Yes
bg	Да

en	baseline-LOW
bg	изходното-НИСКО

en	baseline-HIGH
bg	изходна-HIGH

en	Select Users
bg	Избор на потребители

en	Specific Emails
bg	Специфични имейли

en	Current List
bg	Текущ списък

en	Unknown Threshold
bg	Неизвестен праг

en	Log Only
bg	Само регистрация

en	Editable
bg	Таблица

en	Read Only
bg	Само за четене

en	No Thresholds Found
bg	Няма намерени пароли

en	Associated Templates
bg	Свързани шаблони

en	Rows
bg	Редове

en	Unknown Template
bg	Неизвестен шаблон

en	No Threshold Templates
bg	Няма шаблони за прагове

en	Lists
bg	Списъци

en	List Name
bg	Име на списъка

en	Emails
bg	Имейли

en	No Notification Lists
bg	Няма списъци с уведомления

en	Notification has been Suspended. Press the Resume button to resume it
bg	Уведомяването е спряно. Натиснете бутона Resume, за да го възобновите

en	Notification has been Resumed. Press the Suspend button to suspend it
bg	Известието е възобновено. Натиснете бутона Преустанови, за да го спрете

en	Pending Notifications have been removed from the database. Previously sent notification not purged will remain until they age out.
bg	Чакащите известия са премахнати от базата данни. Предварително изпратеното известие, което не е изчистено, ще остане, докато не остареят.

en	Click 'Continue' to delete the following Notification.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните списъци с уведомления.

en	Delete Notification
bg	Изтриване на списъците със съобщения

en	Event Notifications [ Notifications Suspended by User: %s, %s ago ]
bg	Известия за събития [ Известията са спрени от потребителя: %s, преди %s ]

en	Event Notifications
bg	Известия за мъртви устройства

en	Topic
bg	Тема

en	Processed
bg	Обработен

en	Suspend
bg	Прекрати

en	Suspend Notification Processing
bg	SNMP Известия

en	Resume
bg	Поднови

en	Resume Notification Processing
bg	SNMP Известия

en	Purge
bg	Изтриване

en	Purge Notification Queue
bg	Предварителни настройки за SNMP уведомяване

en	Notifications
bg	Уведомления

en	The supported notification topic.
bg	Шаблон за праг

en	Event Description
bg	Описание на събитието

en	The name of the object as defined by the caller.
bg	Името на обекта, както е дефинирано от повикващия.

en	The hostname that was the source of this event.
bg	Броят на източниците на данни за това устройство

en	The Notification List used if any.
bg	Само списък с уведомления

en	Object ID
bg	Идентификационен номер на обекта

en	The Object ID defined by the caller. Generally its unique 'id'.
bg	ИД на обекта, дефиниран от повикващия. Обикновено това е уникално "ID".

en	Event Time
bg	Час на събитието

en	The time of the event as defined by the caller.
bg	Официалното работно време на устройството, както е докладвано от SNMP

en	Has the Notification Event been processed.
bg	Обработено ли е събитието за уведомяване?

en	Errors
bg	Грешки

en	Did this notification result in an error. Hover on the error column for details.
bg	Това известие доведе ли до грешка. Посочете колоната за грешка за подробности.

en	Run Time
bg	Време

en	The time in seconds it took to process the event.
bg	Времето в секунди, необходимо за обработка на събитието.

en	Not Specified
bg	Не е посочено

en	Done
bg	Готово

en	Pending
bg	Изчаква одобрение

en	Errored
bg	Грешка

en	Success
bg	Готово

en	No Notifications
bg	Няма известия

en	Off
bg	Изкл.

en	On
bg	включено

en	Toggle Threshold VRULES %s
bg	Превключване на прага VRULES %s

en	Create Threshold
bg	Създаване на праг

en	Alert Hi for %s (%s)
bg	Предупреждение Здравей за %s ( %s)

en	Alert Low for %s (%s)
bg	Сигнал за ниско за %s ( %s)

en	Warning Hi for %s (%s)
bg	Предупреждение: Здравейте, %s (%s)

en	Warning Low for %s (%s)
bg	Предупреждението е ниско за %s (%s)

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
bg	Сигнал Здравей за %s ( %s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
bg	Сигнал за ниско за %s ( %s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
bg	Предупреждение Здравей за %s ( %s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
bg	Предупреждение Ниско за %s ( %s %%)

en	Threshold Alert/Warning Values
bg	Сигнал за предупреждение / предупреждение

en	Click 'Continue' to apply all appropriate Thresholds to these Device(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите всички подходящи прагове към тези устройства.

en	Create Threshold from Data Source
bg	Създаване на праг от източника на данни

en	Auto-create Thresholds
bg	Автоматично създаване на прагове

en	Created %s thresholds
bg	Праг на създаване: %s

en	No Threshold(s) Created. Either they already exist, or no suitable matches found.
bg	Не са създадени прагове. Те или вече съществуват, или не са намерени съответстващи комбинации.

en	No Threshold(s) Created. Threshold(s) Template not found.
bg	Не са създадени прагове. Праг (и) Шаблонът не е намерен.

en	The following Data Sources have no Threshold Templates associated with them
bg	Следните източници на данни нямат асоциирани шаблони за прагове

en	Click 'Continue' to create Thresholds for these Data Sources?
bg	Кликнете върху „Напред“, за да създадете прагове за тези източници на данни?

en	Available Threshold Templates
bg	Налични шаблони за прагове

en	Select a Threshold Template
bg	Изберете шаблон за праг

en	There are no Threshold Templates associated with the following Data Sources
bg	Няма шаблони за прагове, свързани със следните източници на данни

en	Create Threshold from Template
bg	Създаване на праг от шаблона

en	The following Graphs have no Threshold Templates associated with them
bg	Следните графики нямат асоциирани шаблони за прагове

en	Press 'Continue' if you wish to create Threshold(s) for these Graph(s)
bg	Натиснете „Напред“, ако искате да създадете Праг (и) за тези графики

en	There are no Threshold Templates associated with the following Graphs
bg	Няма шаблони за прагове, свързани със следните графики

en	Associated Threshold Templates
bg	Свързани шаблони за прагове

en	Threshold Exists
bg	Съществува праг

en	Threshold Does Not Exist
bg	Прагът не съществува

en	Delete Threshold Template Association
bg	Изберете шаблон за праг

en	No Associated Threshold Templates.
bg	Няма асоциирани шаблони за прагове.

en	Add Threshold Template
bg	Добавете шаблон за праг

en	Add
bg	Добави

en	Add Threshold Template to Device
bg	Добавете шаблон за праг към шаблона на устройството

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон за праг, който няма да бъде свързан с шаблона на устройството.

en	Threshold Template Name: %s
bg	Име на шаблона на прага: %s

en	Remove Threshold Template
bg	Премахване на шаблона за праг

en	Add Threshold Template to Device Template
bg	Добавете шаблон за праг към шаблона на устройството

en	Click 'Continue' to Delete the following Threshold Template will be disassociated from the Device Template.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния шаблон за праг, който няма да бъде свързан с шаблона на устройството.

en	Either No Templates or Threshold(s) Already Exists - No Thresholds were created.
bg	Няма шаблони или прагове, които вече съществуват - не са създадени прагове.

en	You are not authorized to modify one or more of the Thresholds selected
bg	Нямате право да променяте един или повече избрани прагове

en	Click 'Delete' to delete the following Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Изтриване“, за да изтриете следните прагове.

en	Delete Threshold(s)
bg	Изтриване на прага (ите)

en	Click 'Continue' to enable the following Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните прагове.

en	Enable Threshold(s)
bg	Активиране на прага (ите)

en	Click 'Continue' to disable the following Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да забраните следните прагове.

en	Disable Threshold(s)
bg	Деактивиране на прага (ите)

en	Click 'Continue' to reapply Suggested Name(s) to the following Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите отново предложените имена към следните Прагове.

en	Apply Suggestion
bg	Прилагане на предложението

en	Click 'Continue' to update the following Threshold(s) with their associate Template's details.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да актуализирате следния Праг (и) с техните подробности за асоциирания шаблон.

en	Reapply Template
bg	Приложете отново шаблон

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered, will be ignored.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да потвърдите следните прагове. Праговете, които не позволяват това или които не се задействат, ще бъдат игнорирани.

en	Acknowledge Threshold(s)
bg	Потвърдете шаблон (и)

en	Click 'Continue' to Resume Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да възобновите известията за следните прагове. Прагове, които не позволяват това или които не се задействат, ще бъдат игнорирани.

en	Resume Notifications for Threshold(s)
bg	Изтриване на списъците със съобщения

en	Click 'Continue' to Suspend Notifications for the following Threshold(s). Thresholds that do not allows this, or that are not triggered will be ignored.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да спрете известията за следните прагове. Прагове, които не позволяват това или които не се задействат, ще бъдат игнорирани.

en	Suspend Notification for Threshold(s)
bg	Дублиращ се списък с известия

en	Invalid action detected, can not proceed
bg	Открито е невалидно действие, не може да продължи

en	Threshold Management
bg	Управление на праговете

en	Apply Filters
bg	Прилагане на филтри

en	Return to Defaults
bg	Връщане към настройките по подразбиране

en	Data Template
bg	Шаблон за данни

en	Disabled at Template
bg	Шаблон за данни

en	Disabled at Threshold
bg	Деактивиране на прага

en	Ack Required
bg	Ack Задължително

en	External ID
bg	Външен идентификатор

en	The Threshold Type. For Baseline Types: [TIP] refers to the Time In the Past with MIN, MAX, AVG, and LAST from no more than a day in time from that period. [AOT] refers to the Average over the entire Time period. If there is a colon followed by MIN, MAX, AVG, LAST, the Value came from that Consolidation Function.
bg	Типът на прага. За базови типове: [TIP] се отнася до времето в миналото с MIN, MAX, AVG и LAST от не повече от един ден във времето от този период. [AOT] се отнася до средната стойност за целия период от време. Ако има двоеточие, последвано от MIN, MAX, AVG, LAST, стойността идва от тази консолидационна функция.

en	DSName

en	Current
bg	Текущ

en	The last measured value for the Data Source
bg	Последната измерена стойност за източника на данни

en	High
bg	Висок

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
bg	Стойностите за високо предупреждение / предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Базовите стойности са проценти, всички останали стойности са показани стойности, които могат да бъдат модифицирани от cdef.

en	Low
bg	Нисък

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are display values that may be modified by a cdef.
bg	Ниските стойности за предупреждение / предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Базовите стойности са проценти, всички останали стойности са показани стойности, които могат да бъдат модифицирани от cdef.

en	Trigger
bg	Тригер

en	Duration
bg	Продължителност

en	Repeat
bg	Повторение

en	In State
bg	Област

en	The amount of time that has passed since the Threshold either Breached or was Triggered
bg	Времето, през което източникът на данни трябва да е в нарушение на Прага за предупреждение, което трябва да бъде повдигнат.

en	Acknowledgment required for this Threshold
bg	Изисква се потвърждение за този праг

en	No [Template:Thold]
bg	Не е планирано

en	No [Template]
bg	Шаблон

en	No [Thold]
bg	Прагове

en	%d Triggers
bg	% d Тригери

en	No Thresholds
bg	Прагове

en	Threshold Deleted, can not Edit!
bg	Прагът не съществува

en	Graph Data
bg	Графични данни

en	Edit Threshold Template
bg	Добавете шаблон за праг

en	Data Source Description:
bg	Описание на източника на данни:

en	Associated Graph (Graphs using this RRD):
bg	Свързан график (графики, използващи това RRD):

en	Last:
bg	Последно

en	WHi:
bg	WHI:

en	WLo:

en	AHi:
bg	Ахи:

en	ALo:
bg	ALO:

en	BL Up:

en	BL Down:

en	Unknown Template ID %d
bg	Идентификатор на неизвестен шаблон% d

en	Not Templated
bg	Не е планирано

en	Data Source Item [ %s ] - Current value: [ %s ]
bg	Източник на данни [ %s] - Текуща стойност: [ %s]

en	Replacement Fields: %s
bg	Поле за смяна: %s

en	Data Sources: %s
bg	Източници на данни: %s

en	Template/Enabled Information
bg	Шаблон / Активирана информация

en	Template Propagation Enabled
bg	Разпространение на шаблона е активирано

en	Whether or not these settings will be propagated from the Threshold template.
bg	Дали тези настройки ще се разпространяват от шаблона за праг.

en	Template Name
bg	Име на шаблона

en	Name of the Threshold Template the Threshold was created from.
bg	Име на шаблона на прага, от който е създаден прагът.

en	Enabled at Template Level
bg	Разрешено на ниво шаблон

en	A Threshold must be enabled both at the Template Level and the Threshold level to be checked.
bg	Прагът трябва да бъде разрешен както на ниво шаблон, така и на ниво праг, за да бъде проверено.

en	Enabled at Threshold Level
bg	Активиране на прага

en	General Settings
bg	Основни настройки

en	Name (Displayed)
bg	Име (Показва се)

en	Provide the Thresholds a meaningful name
bg	Дайте Праговете смислено име

en	Name (Format)
bg	Име (Формат)

en	Warning HRULE Color
bg	Предупреждение HRULE Цвят

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Warning Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
bg	Моля, изберете Цвят за Графика HRULE за Праговете за предупреждение. Изберете „Няма“ за Не HRULE. Забележка: Тази функция се поддържа за типове манипулиране на данни „Точна стойност“ и „Процент“ само в този момент.

en	Alert HRULE Color
bg	Предупреждение HRULE Цвят

en	Please choose a Color for the Graph HRULE for the Alert Thresholds. Choose 'None' for No HRULE. Note: This features is supported for Data Manipulation types 'Exact Value' and 'Percentage' only at this time.
bg	Моля, изберете Цвят за Графика HRULE за Праговете на предупрежденията. Изберете „Няма“ за Не HRULE. Забележка: Тази функция се поддържа за типове манипулиране на данни „Точна стойност“ и „Процент“ само в този момент.

en	Graph Timespan
bg	Шаблони за елементи на графиката

en	The Graph End time will be set at the time of triggering. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
bg	Крайният час на графиката ще бъде зададен в момента на задействане. Началният час на графиката ще бъде крайният час минус времевия интервал на графиката.

en	Skip Scaling on HRULEs
bg	Пропускане на мащабирането на HRULEs

en	If Checked, the Scale on the Graph will not be impacted by either the Alert or Warning HRULEs.
bg	Ако е отметнато, мащабът на графиката няма да бъде повлиян нито от предупредителните, нито от предупредителните HRULE.

en	Weekend Exemption
bg	Освобождаване от уикенда

en	If this is checked, this Threshold will not alert on weekends.
bg	Ако това е отметнато, този праг няма да се сигнализира през почивните дни.

en	Disable Restoration Email
bg	Деактивиране на имейла за възстановяване

en	If this is checked, Threshold will not send an alert when the Threshold has returned to normal status.
bg	Ако това е отметнато, Прагът няма да изпрати сигнал, когато Прагът се върне към нормалното състояние.

en	Acknowledgment Options
bg	Опции за потвърждение

en	There are three Acknowledgment levels that control how you must respond to a Threshold breach condition. They are:<br><br><ul><li><i>None Required</i> - When you select this option, no Acknowledgment is required for a Threshold breach.</li><li><i>Suspendible Notification</i> - With this option, once you Acknowledge or Suspend Notifications on the Threshold, you will no longer receive notifications while it is breached. You may subsequently, Resume Notifications while its breached.</li><li><i>Persistent Acknowledgment</i> - With this option, even after the Threshold has returned to normal, you must Acknowledge the Threshold and provide an optional Operator Message.</li></ul>
bg	Има три нива на потвърждение, които контролират начина, по който трябва да отговорите на условие за нарушаване на прага. Те са: <br><br><ul><li> <i>None Required</i> - Когато изберете тази опция, не се изисква потвърждение за нарушение на Прага. </li><li> <i>Нулиране на потвърждението</i> - с тази опция, след като потвърдите прага, няма да получавате известия, докато е нарушен. </li><li> <i>Постоянно потвърждаване</i> - При тази опция, дори след като Прагът се върне към нормалното, трябва да потвърдите прага и да предоставите незадължително операторско съобщение. </li></ul>

en	None Required
bg	Не е задължително

en	Suspendible Notification
bg	SNMP Известия

en	Persistent Acknowledgment
bg	Постоянно признание

en	Threshold Type
bg	Тип праг

en	The type of Threshold that will be monitored.
bg	Типът Праг, който ще бъде наблюдаван.

en	Re-Alert Cycle
bg	Цикъл на повторно предупреждение

en	Repeat alert after this amount of time has passed since the last alert.
bg	Повтаряйте предупреждението след изтичането на този период от последния сигнал.

en	Warning - High / Low Settings
bg	Предупреждение - Висока / ниска настройка

en	Numeric values for High and Low Thresholds can include the following suffixes for numbers greater than 1 to 'K', 'M', 'G', 'T', 'P', 'E', 'Z', 'Y', and for numbers less than 1 'm', 'u', 'p', 'f'.
bg	Числовите стойности за високи и ниски прагове могат да включват следните наставки за числа, по-големи от 1 до "K", "M", "G", "T", "P", "E", "Z", "Y" и за числа, по-малки от 1 "m", "u", "p", "f".

en	High Threshold
bg	Висок праг

en	If set and Data Source value goes above this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
bg	Ако настройката и стойността на източника на данни надхвърли това число, ще се задейства предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стойност трябва да е RAW число. Стойността, показана на графиката, може да бъде променена от cdef.

en	Low Threshold
bg	Нисък праг

en	If set and Data Source value goes below this number, warning will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
bg	Ако настройката и стойността на източника на данни спаднат под това число, ще се задейства предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стойност трябва да е RAW число. Стойността, показана на графиката, може да бъде променена от cdef.

en	Breach Duration
bg	Продължителност на нарушението

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for a warning to be raised. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
bg	Времето, през което източникът на данни трябва да е в нарушение на Прага за предупреждение, което трябва да бъде повдигнат.

en	Alert - High / Low Settings
bg	Предупреждение - Висока / ниска настройка

en	If set and Data Source value goes above this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
bg	Ако настройката и стойността на източника на данни надхвърли този номер, ще се задейства предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стойност трябва да е RAW число. Стойността, показана на графиката, може да бъде променена от cdef.

en	If set and Data Source value goes below this number, alert will be triggered. NOTE: This value must be a RAW number. The value displayed on the Graph may be modified by a cdef.
bg	Ако е зададена и стойността на източника на данни е под този номер, ще се задейства предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стойност трябва да е RAW число. Стойността, показана на графиката, може да бъде променена от cdef.

en	The amount of time the Data Source must be in breach of the Threshold for an alert to be raised.
bg	Времето, през което източникът на данни трябва да е в нарушение на Прага за сигнал, който трябва да се повиши.

en	Warning - Time Based Settings
bg	Предупреждение - Настройки, базирани на времето

en	Breach Count
bg	Брой на нарушенията

en	The number of times the Data Source must be in breach of the Threshold.
bg	Броят пъти, в които източникът на данни трябва да е в нарушение на Прага.

en	Breach Window
bg	Прозорец за нарушения

en	The amount of time in the past to check for Threshold breaches.
bg	Времето в миналото, което трябва да се провери за нарушения на Прага.

en	Alert - Time Based Settings
bg	Предупреждение - Настройки, базирани на времето

en	Baseline Settings
bg	Основни настройки

en	The type of Baseline. [TIP] is the Time in Past, [AOT] is the Average over Time. Percentage Deviation is a percentage value from the historical value. Absolute Value is a deviation either above or below the Baseline over that historical value. For the [TIP] Baseline Types, the MIN, MAX, AVG, and LAST will come from no more than a one day time period at that point in time.
bg	Типът на базовата линия. [TIP] е времето в миналото, [AOT] е средната стойност във времето. Процентно отклонение е процентна стойност от историческата стойност. Абсолютната стойност е отклонение над или под базовата линия над тази историческа стойност. За базовите типове [TIP] MIN, MAX, AVG и LAST ще идват от не повече от един ден период от време в този момент.

en	Consolidation Function
bg	Функция за консолидиране

en	Average
bg	Средно

en	Minimum
bg	Минимум

en	Maximum
bg	Максимум

en	Last
bg	Последно

en	The Consolidation function to use for the Baseline Type value calculation.
bg	Функцията за консолидиране, която да се използва за изчисляване на стойността на базовия тип.

en	Time Range
bg	Времеви интервал

en	Specifies the point in the past (based on rrd resolution) that will be used as a reference or the duration to use for the Floating Average when using the Floating Average type Threshold
bg	Определя точката в миналото (въз основа на rrd резолюцията), която ще се използва като отправна точка

en	Deviation UP
bg	Отклонение UP

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, the upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%%% Deviation' and '%%% Floating Average'
bg	Определя допустимото отклонение в проценти за горната граница на прага. Ако не е зададен, прагът на горната граница изобщо не се проверява.

en	Deviation DOWN
bg	Отклонение надолу

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, the lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%%% Deviation' and '%%% Floating Average'
bg	Задава допустимото отклонение в проценти за долния праг. Ако не е зададен, прагът на долната граница няма да се проверява изобщо.

en	Trigger Count
bg	Преброяване на тригера

en	Number of consecutive times the Data Source must be in breach of the baseline Threshold for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (<b>Default: %s cycles</b>)
bg	Броят на последователните пъти, когато източникът на данни трябва да е в нарушение на основния праг за сигнал, който трябва да бъде повишен. <br> Оставете празно, за да използвате стойността по подразбиране (по <b>подразбиране: %s цикли</b> )

en	Data Manipulation
bg	Обработване на данни

en	Data Type
bg	Тип данни

en	Special formatting for the given data.
bg	Специално форматиране за дадените данни.

en	Threshold CDEF
bg	Праг CDEF

en	Apply this CDEF before returning the data.
bg	Приложете този CDEF преди да върнете данните.

en	Percent Data Source
bg	Процент източник на данни

en	Second Data Source Item to use as total value to calculate percentage from.
bg	Втори източник на данни за използване като обща стойност за изчисляване на процента от.

en	Show Units
bg	Покажи единиците

en	Display units for very large or small numbers.
bg	Показване на единици за много големи или малки числа.

en	Force Units Suffix
bg	Суфикс на силови единици

en	If you wish to display a forced unit suffix on the various Threshold pages and Notifications, enter it here. The size is limited to no more than 10 characters.
bg	Ако искате да покажете суфикс на принудителна единица на различните страници с прагове и известия, въведете го тук. Размерът е ограничен до не повече от 10 знака.

en	Decimal Digits to Display
bg	Десетични цифри за показване

en	The number of decimal digits to display for Threshold and Current Values. The default is auto or 2.
bg	Броят на десетичните цифри за показване за прагови и текущи стойности. По подразбиране е автоматично или 2.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span class="deviceUp">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span class="deviceUp">|ds:dsname|</span>. For example, <span class="deviceUp">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br><br>Math Operators: <span class="deviceUp">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span class="deviceUp">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span class="deviceUp">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span class="deviceUp">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper Data Source
bg	Източник на данни

en	Upper data source to calculate the total value.
bg	Горен източник на данни за изчисляване на общата стойност.

en	Notification Settings
bg	Настройки за известията

en	Alert Subject
bg	Предварителни настройки за предупреждения

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Alert Body
bg	Орган за известяване по имейл

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Alerts (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прагове (255 Char MAX). HTML е позволен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> напр. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SURJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &gt;

en	Warning Subject
bg	Възстановяване на тема на устройството

en	This is the Warning Email subject that will be displayed in the Email after change to Warning (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Warning Body
bg	Предупредително тяло на имейл

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold Warnings (1024 Char MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>eg. &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е позволен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> напр. &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SURJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;BREACHED_ITEMS &gt;

en	Restoral Subject
bg	Възстановително събитие

en	This is the Email subject that will be displayed in the Email after a Restoral to Normal (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Restoral Email Body
bg	Орган за известяване по имейл

en	This is the message that will be displayed at the top of all Threshold restoral notifications (1024 Chars MAX). HTML is allowed, but will be removed for text only Emails. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060HOST_ID&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#60NOTES&#62 &#060DNOTES&#062
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Warning Notification List
bg	Списък с предупреждения

en	You may specify choose a Notification List to receive Warnings for this Data Source
bg	Можете да укажете да изберете списък с уведомления, за да получавате предупреждения за този източник на данни

en	Alert Notification List
bg	Списък с известия за уведомяване

en	You may specify choose a Notification List to receive Alerts for this Data Source
bg	Можете да укажете да изберете списък с уведомления, за да получавате сигнали за този източник на данни

en	Style/Format File
bg	Файл със стил/формат

en	SNMP Notification - Event Category
bg	SNMP Notification - Категория на събитието

en	To allow a NMS to categorize different SNMP notifications more easily please fill in the category SNMP notifications for this template should make use of. E.g.: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...
bg	За да позволите на НДСВ по-лесно да категоризирате различни SNMP известия, моля попълнете в полето SNMP уведомления за този шаблон. Например: "disk_usage", "link_utilization", "ping_test", "nokia_firewall_cpu_utilization" ...

en	SNMP Event Description
bg	Описание на SNMP събитие

en	You can customize the event description being sent out to the SNMP notification receivers by using variable bindings. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) substitution variables can be used as well as following varbinds:<br>&#060;THRESHOLDNAME&#062; &#060;HOSTNAME&#062; &#060;HOSTIP&#062; &#060;TEMPLATE_ID&#062; &#060;TEMPLATE_NAME&#062; &#060;THR_TYPE&#062; &#060;DS_NAME&#062; &#060;HI&#062; &#060;LOW&#062; &#060;EVENT_CATEGORY&#062; &#060;FAIL_COUNT&#062; &#060;FAIL_DURATION&#062;
bg	Можете да персонализирате описанието на събитието, което се изпраща към приемниците на SNMP уведомление, като използвате допълнителни varbinds. Ще бъдат поддържани следните свързващи променливи: <br> &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;HOSTIP&gt; &lt;TEMPLATE_ID&gt; &lt;TEMPLATE_NAME&gt; &lt;THR_TYPE&gt; &lt;DS_NAME&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;EVENT_CATEGORY&gt; &lt;FAIL_COUNT&gt; &lt;FAIL_DURATION&gt;

en	SNMP Notification - Alert Event Severity
bg	SNMP известяване - сериозност на предупредителното събитие

en	Severity to be used for alerts. (low impact -> critical impact)
bg	Тежестта, която трябва да се използва за сигнали. (слабо въздействие -> критично въздействие)

en	Medium
bg	Среден

en	SNMP Notification - Warning Event Severity
bg	SNMP уведомяване - сериозност на предупредителното събитие

en	Severity to be used for warnings. (Low impact -> Critical impact).<br>Note: The severity of warnings has to be equal or lower than the severity being defined for alerts.
bg	Тежестта, която трябва да се използва за предупреждения. (Ниско въздействие -> Критично въздействие). <br> Забележка: Тежестта на предупрежденията трябва да бъде равна или по-ниска от определената за сериозността на сигналите.

en	Notify accounts
bg	Известяване на профили

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.
bg	Това е списък с профили, които ще бъдат известени, когато този праг е нарушен.

en	Alert Emails
bg	Предупредителни имейли

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this data source (comma separated)
bg	Можете да посочите тук допълнителни имейли, за да получавате сигнали за този източник на данни (разделени със запетая)

en	Warning Emails
bg	Предупредителни съобщения

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this data source (comma separated)
bg	Можете да посочите тук допълнителни имейли, за да получавате предупреждения за този източник на данни (разделени със запетая)

en	If checked, Threshold notification will be sent to your local syslog.
bg	Ако е отметнато, уведомяването за праг ще бъде изпратено до вашия локален syslog.

en	Priority/Level
bg	Приоритет / Ниво

en	This is the Priority Level that will be logged into your syslog messages.
bg	Това е нивото на приоритет, което ще бъде регистрирано в съобщенията ви в системния журнал.

en	Facility
bg	Условие

en	This is the Facility that will be used for this Threshold.
bg	Това е Механизмът, който ще се използва за този Праг.

en	Event Triggering (Shell Command)
bg	Иницииране на събитие (командване на Shell)

en	High Trigger Command
bg	Команда за високо задействане

en	If set, and if a High Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data Input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
bg	Ако е зададена и ако е нарушен висок праг, тази команда ще се изпълни. Моля, въведете валидна команда. В допълнение, има няколко заместващи маркера, които могат да се използват за предаване на информация от Прага към скрипта. Те включват: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SURJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Накрая, Host, Data Query и Data Input замяна могат да бъдат направени. Например, ако имате потребителски данни за въвеждане на данни, наречени чакащи, за да извършите използването на замяна в очакване |. За Запитване на данни и Замяна на Хост се използват конвенции Cacti | query_xxxx | и | host_xxxx | съответно.

en	Low Trigger Command
bg	Команда за ниско спусъка

en	If set, and if a Low Threshold is breached, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
bg	Ако е зададена и ако се наруши нисък праг, тази команда ще се изпълни. Моля, въведете валидна команда. В допълнение, има няколко заместващи маркера, които могат да се използват за предаване на информация от Прага към скрипта. Те включват: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SURJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Накрая, Host, Data Query и Data input замяна могат да бъдат направени. Например, ако имате потребителски данни за въвеждане на данни, наречени чакащи, за да извършите използването на замяна в очакване |. За Запитване на данни и Замяна на Хост се използват конвенции Cacti | query_xxxx | и | host_xxxx | съответно.

en	Norm Trigger Command
bg	Команда за пускане на норма

en	If set, when a thold falls back to a normal value, this command will be run. Please enter a valid command. In addition, there are several replacement tags available that can be used to pass information from the Threshold to the script. You can do this as arguments on the command line, or preferably, in the environment of the script. All replacement values will appear in the environment of the script prefixed with THOLD_. So, for example CURRENTVALUE will become THOLD_CURRENTVALUE, and so on. The variables include: &#060DESCRIPTION&#062 &#060HOSTNAME&#062 &#060TIME&#062 &#060DATE&#062 &#060URL&#062 &#060GRAPHID&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060SUBJECT&#062 &#060GRAPH&#062 &#060HI&#062 &#060LOW&#062 &#060DURATION&#062 &#060TRIGGER&#062 &#060DETAILS_URL&#062 &#060DATE_RFC822&#062 &#060BREACHED_ITEMS&#062. Finally, Host, Data Query and Data input replacement can be made. For example, if you have a data input custom data called pending, to perform the replacement use |pending|. For Data Query, and Host replacement use Cacti conventions |query_xxxx|, and |host_xxxx| respectively.
bg	Ако е настроено, когато една крачка се върне до нормална стойност, тази команда ще се изпълни. Моля, въведете валидна команда. В допълнение, има няколко заместващи маркера, които могат да се използват за предаване на информация от Прага към скрипта. Те включват: &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SURJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;HI&gt; &lt;LOW&gt; &lt;DURATION&gt; &lt;TRIGGER&gt; &lt;DETAILS_URL&gt; &lt;DATE_RFC822 &gt; &lt;BREACHED_ITEMS&gt;. Накрая, Host, Data Query и Data input замяна могат да бъдат направени. Например, ако имате потребителски данни за въвеждане на данни, наречени чакащи, за да извършите използването на замяна в очакване |. За Запитване на данни и Замяна на Хост се използват конвенции Cacti | query_xxxx | и | host_xxxx | съответно.

en	Other Settings
bg	Други настройки

en	Enter an Eternal ID for this Threshold.
bg	Изберете графика за прага.

en	Operator Notes
bg	Бележки на оператора

en	Enter instructions here for an operator who may be receiving the Threshold message.
bg	Въведете тук инструкции за оператор, който може да получава съобщението Threshold.

en	Select Users(s)
bg	Изберете потребители

en	Users Selected
bg	Избрани потребители

en	All Users Selected
bg	Всички потребители са избрани

en	< 1 Minute
bg	% d Минута

en	Since Created
bg	Създай

en	Log
bg	Регистър

en	Time:
bg	Време

en	User:
bg	Потребител:

en	System:
bg	Система:

en	Swaps:
bg	Суаповете:

en	Pages:
bg	Страници:

en	Only logging, maint device
bg	Само регистриране, поддържащо устройство

en	Link to Graph in Cacti
bg	Линк към Graph in Cacti

en	<html><body>An alert has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
bg	<html><body> Издаден е сигнал, който изисква вашето внимание. <br><br> <b>Устройство</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL адрес</b> : <URL><br> <b>Съобщение</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A warning has been issued that requires your attention.<br><br><b>Device</b>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><b>URL</b>: <URL><br><b>Message</b>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
bg	<html><body> Издадено е предупреждение, което изисква вашето внимание. <br><br> <b>Устройство</b> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <b>URL адрес</b> : <URL><br> <b>Съобщение</b> : <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>

en	<html><body>A Threshold has returned to normal status. <br><br><strong>Device</strong>: <DESCRIPTION> (<HOSTNAME>)<br><strong>URL</strong>: <URL><br><strong>Message</strong>: <SUBJECT><br><br><GRAPH></body></html>
bg	Издаден е сигнал, който изисква вашето внимание. <br><br> <strong>Устройство</strong> : <DESCRIPTION> ( <HOSTNAME> ) <br> <strong>URL адрес</strong> : <URL><br> <strong>Съобщение</strong> : <SUBJECT><br><br><GRAPH>

en	%%% Dev [TIP:%s]
bg	%%% Разработка [СЪВЕТ :{ 1}]

en	Abs Val [TIP:%s]
bg	Абс Вал [СЪВЕТ:%s]

en	%%% Dev [AOT:%s]
bg	Отклонение UP

en	Abs Val [AOT:%s]

en	The Device ID was not set while trying to create Graph and Threshold
bg	Идентификаторът на устройството не е зададен, докато се опитва да създаде графика и праг

en	The Threshold Template ID was not found while trying to create Graph and Threshold
bg	Идентификационният номер на шаблона за прага не е зададен, докато се опитва да създаде графика и праг

en	The Threshold Template ID was not set while trying to create Graph and Threshold
bg	Идентификационният номер на шаблона за прага не е зададен, докато се опитва да създаде графика и праг

en	The Graph Creation failed for Threshold Template
bg	Създаването на графиката е неуспешно за шаблона за праг

en	Threshold was Autocreated due to Device Template mapping
bg	Прагът бе автоматично създаден поради картографиране на шаблон на устройството

en	Permission Denied
bg	Отказано разрешение

en	Record Updated
bg	Записът е актуализиран

en	Failed to find linked Graph Template Item '%d' on Threshold '%d'
bg	Неуспешно намиране на свързан шаблон за график „% d“ на праг „% d“

en	Created Threshold: %s
bg	Праг на създаване: %s

en	You must specify either 'High Alert Threshold' or 'Low Alert Threshold' or both!
bg	Трябва да укажете или 'High Alert Threshold' или 'Low Alert Threshold' или и двете! <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
bg	Невъзможни прагове: „висок праг“ по-малък или равен на „нисък праг“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' smaller than the 'Low Warning Threshold'!
bg	Невъзможни прагове: „Голям праг на предупреждение“ по-малък или равен на „Нисък праг на предупреждение“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: 'High Warning Threshold' larger than the 'High Alert Threshold'!
bg	Невъзможни прагове: „Голям праг на предупреждение“ по-малък или равен на „Нисък праг на предупреждение“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: 'Low Alert Threshold' larger than the 'Low Warning Threshold'!
bg	Невъзможни прагове: „Голям праг на предупреждение“ по-малък или равен на „Нисък праг на предупреждение“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	With baseline thresholds enabled.
bg	При включени базови прагове.

en	Time reference in the past must be set to positive integer value!
bg	„ %s“ трябва да е с положителна цяло число! <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	You must specify either 'Baseline Deviation UP' or 'Baseline Deviation DOWN' or both!
bg	Трябва да посочите или „Базово отклонение UP“, или „Baseline Deviation DOWN“, или и двете! <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'
bg	Невъзможни прагове: „висок праг“ по-малък или равен на „нисък праг“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be greater or eval to 1!
bg	Невъзможен праг: Броят на задействащите сигнали трябва да бъде по-голям или по-голям до 1!

en	Impossible threshold: The Alert Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
bg	Невъзможен праг: Броят на задействащите сигнали трябва да бъде по-малък или равен на броя на спусъците или eval на 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be greater or eval to 1!
bg	Невъзможен праг: Броят на предупредителните спусъци трябва да бъде по-голям или eval до 1!

en	Impossible threshold: The Warning Trigger Count must be less than or equal to the Trigger Count or eval to 1!
bg	Невъзможни прагове: „Голям праг на предупреждение“ по-малък или равен на „Нисък праг на предупреждение“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Impossible threshold: 'Low Warning Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold'!
bg	Невъзможни прагове: „Голям праг на предупреждение“ по-малък или равен на „Нисък праг на предупреждение“ <br> RECORD НЕ АКТУАЛНО!

en	Unknown Threshold Type!
bg	Неизвестен праг

en	No Thresholds Templates associated with the Device's Template.
bg	Без прагови шаблони, свързани с шаблона на устройството.

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert Email</b> setting.
bg	Мейлър Грешка: Не е <b>за</b> справяне <b>с</b> определени !! <br> Ако използвате връзката „ <i>Тестова поща</i> “, задайте настройката „ <b>E-mail</b> “.

en	Acknowledge Threshold
bg	Неизвестен праг

en	Click 'Continue' to Acknowledge the following Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да потвърдите следните прагове.

en	Threshold Template Subordinate Data Template Not Found!
bg	Шаблонът на подчинените данни за шаблона не е намерен!

en	Threshold Template Subordinate Data Source Not Found!
bg	Не е намерен подчинен източник на данни от шаблона за прага

en	Threshold Template import columns do not match the database schema
bg	Колоните за импортиране на шаблон за праг не съответстват на схемата на базата данни

en	Imported
bg	Импортирано

en	Threshold Template '%s' %s!
bg	Шаблон за прага „ %s“ %s!

en	Updated
bg	Обновена на

en	Import
bg	Импорт

en	Threshold Template '%s' %s Failed!
bg	Шаблонът за прага „ %s“ %s е неуспешен!

en	Update
bg	Обновяване

en	Errors encountered while attempting to import Threshold Template data.
bg	Грешки, възникнали при опит за импортиране на данни от праговия шаблон.

en	Threshold Template Import data was not found to be XML data.
bg	Шаблонът на подчинените данни за шаблона не е намерен!

en	Threshold Template Import data was not correct while importing Threshold Template.
bg	Идентификационният номер на шаблона за прага не е зададен, докато се опитва да създаде графика и праг

en	The Threshold has been Ascknowledged.
bg	Типът Праг, който ще бъде наблюдаван.

en	The Threshold will no longer generate Alerts, Notifications, or execute commands.
bg	Прагът вече няма да генерира сигнали, известия или да изпълнява команди.

en	The Threshold will restart generating Alerts.
bg	Високи прагови стойности за предупреждение / предупреждение

en	Threshold Status
bg	Състояние на прага

en	Actions
bg	Действия

en	Ack Detail
bg	Ак Детайл

en	Edit Threshold
bg	Праг на редактиране

en	Disable Threshold
bg	Деактивиране на прага

en	Enable Threshold
bg	Активиране на прага

en	To enable the Threshold, enable the Template first
bg	Изберете шаблон за праг

en	View Graph
bg	Преглед на графиката

en	View Threshold History
bg	Преглед на историята на прага

en	Suspend Notifications until the Threshold clears
bg	Дублиращ се списък с известия

en	Resume Notifications for this breached Threshold
bg	Изтриване на списъците със съобщения

en	Acknowledgement Message
bg	признание

en	Date
bg	Дата

en	Comment Not Found
bg	Коментарът не е намерен

en	Ack History
bg	История на Ack

en	No name set
bg	Няма зададено име

en	Hover over icons for help
bg	Задръжте курсора върху иконите за помощ

en	A description for the Device
bg	Описание на устройството

en	A Cacti unique identifier for the Device
bg	Уникален идентификатор на Cacti за устройството

en	The number of Graphs for this Device
bg	Броят графики за това устройство

en	The number of Data Sources for this Device
bg	Броят на източниците на данни за това устройство

en	The status for this Device as of the last time it was polled
bg	Състоянието на това Устройство от последния път, когато е било анкетирано

en	The last time Cacti found an issue with this Device. It can be higher than the Uptime for the Device, if it was rebooted between Cacti polling cycles
bg	Последният път, когато Cacti намери проблем с това устройство. Той може да бъде по-висок от Uptime за устройството, ако е бил рестартиран между циклите на Cacti

en	Uptime
bg	Време на работа

en	The official uptime of the Device as reported by SNMP
bg	Официалното работно време на устройството, както е докладвано от SNMP

en	The official hostname for this Device
bg	Официалното име на хоста за това устройство

en	Current (ms)
bg	Текущо (мс)

en	The current response time for the Cacti Availability check
bg	Текущото време за отговор на проверката за наличност на Cacti

en	Average (ms)
bg	Средно (мс)

en	The average response time for the Cacti Availability check
bg	Средното време за отговор на проверката за наличност на Cacti

en	Availability
bg	Наличност

en	The overall Availability of this Device since the last counter reset in Cacti
bg	Общата наличност на това устройство след последното нулиране на брояча в Cacti

en	Edit Device
bg	Редактиране на устройството

en	View Graphs
bg	Преглед на графиките

en	No Devices
bg	Устройства

en	Not Up
bg	Нагоре

en	No Export Rows Found.
bg	Не са намерени редове за експортиране.

en	Threshold Log for [ %s ]
bg	Журнал на прага за [ %s]

en	Log Entries
bg	Влизане в дневника

en	Device
bg	Устройство

en	Time
bg	Време

en	Alert Value
bg	Стойност на предупреждението

en	Measured Value
bg	Измерена стойност

en	No Threshold Logs Found
bg	Няма намерени пароли

en	Entries
bg	Получени съобщения

en	You are not authorised to modify one or more of the Thresholds selected
bg	Нямате право да променяте един или повече избрани прагове

en	%s (%d Thresholds)
bg	%s (% d Прагове)

en	Click 'Continue' to export the following Threshold Template(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да експортирате следния шаблон (и) за прага.

en	Export Template(s)
bg	Експортиране на шаблон (и)

en	Click 'Continue' to delete the following Threshold Template(s).
bg	Кликнете върху "Продължи", за да изтриете следния шаблон (и) за прага.

en	Delete Template(s)
bg	Изтриване на шаблон (и)

en	Click 'Continue' to Reapply Suggested Names to Thresholds of the following Threshold Template(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да приложите отново предложените имена към праговете на следния шаблон (и) за прага.

en	Reapply Suggested Names to Template(s)
bg	Повторно прилагане на предложените имена към шаблоните.

en	Click 'Continue' to Enable the selected Template(s) and Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните прагове.

en	Enable Template(s)
bg	Изтриване на шаблон (и)

en	Click 'Continue' to Disable the selected Template(s) and Threshold(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да забраните следните прагове.

en	Disable Template(s)
bg	Изтриване на шаблон (и)

en	Threshold Template Creation Wizard
bg	Съветник за създаване на шаблон за праг

en	Data Source
bg	Източник на данни

en	Please select a Data Template
bg	Моля, изберете шаблон за данни

en	Please select a Data Source
bg	Моля, изберете източник на данни

en	Please press 'Create' to create your Threshold Template
bg	Моля, натиснете 'Създай', за да създадете своя шаблон за праг

en	Create
bg	Създай

en	The Threshold Template requested can not be found
bg	Прагът не съществува

en	Provide the Threshold Template a meaningful name.
bg	Предоставете Значителен име на Threshold Template.

en	Suggested Threshold Name
bg	Предложено наименование на прага

en	Provide the suggested name for a Threshold created using this Template. Standard Device (|host_*|), Data Query (|query_*|) and Input (|input_*|) substitution variables can be used as well as |graph_title| for the Graph Title.
bg	Въведете предложеното име за Праг, създаден с този шаблон. Стандартни устройства (| host_ * |), данни за заявки (| query_ * |) и входни (| input_ * |) променливи за заместване могат да се използват както и | graph_title | за заглавието на графиката.

en	Data Template that you are using. (This cannot be changed)
bg	Шаблон за данни, който използвате. (Това не може да бъде променено)

en	Data Field
bg	Поле за данни

en	Data Field that you are using. (This cannot be changed)
bg	Поле за данни, което използвате. (Това не може да бъде променено)

en	Whether or not this Threshold will be checked and alerted upon.
bg	Дали този праг ще бъде проверен или предупреждаван.

en	Repeat alert after this amount of time has pasted since the last alert.
bg	Повтаряйте предупреждението, след като това време е било поставено след последния сигнал.

en	Min Trigger Duration
bg	Продължителност на минималния тригер

en	The amount of time the Data Source must be in a breach condition for an alert to be raised.
bg	Времето, през което източникът на данни трябва да бъде в състояние на нарушение, за да бъде повишен сигнал.

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing a warning.
bg	Броят на случаите, в които източникът на данни трябва да бъде в състояние на нарушение преди издаването на предупреждение.

en	Time Period Length
bg	Дължина на периода от време

en	The number of times the Data Source must be in breach condition prior to issuing an alert.
bg	Броят на случаите, в които източникът на данни трябва да бъде в състояние на нарушение преди издаването на сигнал.

en	Baseline Monitoring
bg	Базисно наблюдение

en	Specifies allowed deviation for the upper bound Threshold. If not set, upper bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%%% Deviation' and '%%% Floating Average'
bg	Определя допустимото отклонение в проценти за горната граница на прага. Ако не е зададен, прагът на горната граница изобщо не се проверява.

en	Specifies allowed deviation for the lower bound Threshold. If not set, lower bound Threshold will not be checked at all. The unit of measure is an absolute values for 'Absolute Value' Type, and a Percentable for both '%%% Deviation' and '%%% Floating Average'
bg	Задава допустимото отклонение в проценти за долния праг. Ако не е зададен, прагът на долната граница няма да се проверява изобщо.

en	Number of consecutive times the Data Source must be in a breached condition for an alert to be raised.<br>Leave empty to use default value (Default: %s cycles
bg	Броят на последователните пъти, когато източникът на данни трябва да бъде в нарушено условие, за да бъде повишен сигнал. <br> Оставете празно, за да използвате стойността по подразбиране (по подразбиране: %s цикли

en	Percent Datasource
bg	Процент източник на данни

en	Second Datasource Item to use as total value to calculate percentage from.
bg	Втори елемент от източника на данни, който да се използва като обща стойност за изчисляване на процента от.

en	An RPN Expression is an RRDtool Compatible RPN Expression. Syntax includes all functions below in addition to both Device and Data Query replacement expressions such as <span style="color:blue;">|query_ifSpeed|</span>. To use a Data Source in the RPN Expression, you must use the syntax: <span style="color:blue;">|ds:dsname|</span>. For example, <span style="color:blue;">|ds:traffic_in|</span> will get the current value of the traffic_in Data Source for the RRDfile(s) associated with the Graph. Any Data Source for a Graph can be included.<br>Math Operators: <span style="color:blue;">+, -, /, *, &#37;, ^</span><br>Functions: <span style="color:blue;">SIN, COS, TAN, ATAN, SQRT, FLOOR, CEIL, DEG2RAD, RAD2DEG, ABS, EXP, LOG, ATAN, ADNAN</span><br>Flow Operators: <span style="color:blue;">UN, ISINF, IF, LT, LE, GT, GE, EQ, NE</span><br>Comparison Functions: <span style="color:blue;">MAX, MIN, INF, NEGINF, NAN, UNKN, COUNT, PREV</span>%s %s

en	Upper data source to use to calculate the total value.
bg	Горен източник на данни, който да се използва за изчисляване на общата стойност.

en	Alert Email Subject
bg	Предупредителни имейли

en	Alert Email Body
bg	Орган за известяване по имейл

en	This is the Warning subject that will be displayed in the Email (128 Char MAX). Leave blank for the default. There are several common replacement tags that may be used in include:<br>&#060PHASE&#062 &#060THRESHOLDVALUE&#062 &#060CURRENTVALUE&#062 &#060THRESHOLDNAME&#062 &#060DSNAME&#062 &#060BREACHUP&#062 &#060REALERT&#062 &#60HOSTNAME&#62
bg	Това е съобщението, което ще се покаже в горната част на всички предупреждения за прага (255 Char MAX). HTML е разрешен, но ще бъде премахнат само за текстови имейли. Има няколко дескриптора, които могат да се използват. <br> &lt;DESCRIPTION&gt; &lt;HOSTNAME&gt; &lt;TIME&gt; &lt;DATE&gt; &lt;DATE_RFC822&gt; &lt;URL&gt; &lt;GRAPHID&gt; &lt;CURRENTVALUE&gt; &lt;THRESHOLDNAME&gt; &lt;DSNAME&gt; &lt;SUBJECT&gt; &lt;GRAPH&gt; &lt;NOTES&gt; &lt;DNOTES&gt;

en	Restoral Body
bg	Орган за известяване по имейл

en	Notification List Read Only
bg	Само списък с уведомления

en	If checked, Threshold Notification Lists in the Template will overwrite those of the Threshold.
bg	Ако е отметнато, уведомяването за праг ще бъде изпратено до вашия локален syslog.

en	Severity to be used for alerts. (Low impact -> Critical impact)
bg	Тежестта, която трябва да се използва за сигнали. (Ниско въздействие -> Критично въздействие)

en	This is a listing of accounts that will be notified when this Threshold is breached.<br><br><br><br>
bg	Това е списък с профили, които ще бъдат известени, когато този праг е нарушен. <br><br><br><br>

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this Data Source (comma separated)
bg	Можете да посочите тук допълнителни имейли, за да получавате сигнали за този източник на данни (разделени със запетая)

en	You may specify here extra Emails to receive warnings for this Data Source (comma separated)
bg	Можете да посочите тук допълнителни имейли, за да получавате предупреждения за този източник на данни (разделени със запетая)

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
bg	Създаването на графиката е неуспешно за шаблона за праг

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
bg	% d месеца,% d дни,% d часа,% d минути,% d секунди (средно)

en	%d Months, %d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
bg	% d месеца,% d дни,% d часа,% d минути,% d секунди

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
bg	% d дни,% d часа,% d минути,% d секунди (средно)

en	%d Days, %d Hours, %d Minutes, %d Seconds
bg	% d дни,% d часа,% d минути,% d секунди

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds (Average)
bg	% d Часове,% d минути,% d секунди (средно)

en	%d Hours, %d Minutes, %d Seconds
bg	% d Часове,% d Минути,% d Секунди

en	%d Minutes, %d Seconds (Average)
bg	% d минути,% d секунди (средно)

en	%d Minutes, %d Seconds
bg	% d минути,% d секунди

en	%d Seconds (Average)
bg	% d секунди (средно)

en	%d Seconds
bg	% d Секунди

en	DS Name
bg	Име на DS

en	The High Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
bg	Стойностите за високо предупреждение / предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Базовите стойности са проценти, всички останали стойности са RAW стойности, непроменени от cdef.

en	The Low Warning / Alert values. NOTE: Baseline values are a percent, all other values are RAW values not modified by a cdef.
bg	Ниските стойности за предупреждение / предупреждение. ЗАБЕЛЕЖКА: Базовите стойности са проценти, всички останали стойности са RAW стойности, непроменени от cdef.

en	Import Template from Local File
bg	Импортиране на шаблон от локален файл

en	If the XML file containing Threshold Template data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данни от шаблона на прага, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Template from Text
bg	Импортиране на шаблон от текст

en	If you have the XML file containing Threshold Template data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ данни за шаблона на прага като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Import Results
bg	Резултати от импортиране

en	Cacti has imported the following items:
bg	Cacti са импортирали следните елементи:

en	Import Threshold Templates
bg	Шаблони за импортиране на праг

en	The file is too big.
bg	Файлът е твърде голям.

en	Incomplete file transfer.
bg	Непълно прехвърляне на файлове.

en	No file uploaded.
bg	Няма качен файл.

en	Temporary folder missing.
bg	Липсва временна папка.

en	Failed to write file to disk
bg	Неуспешно записване на файла на диска

en	File upload stopped by extension
bg	Качването на файл спряно с разширение

en	Invalid file extension.
bg	Невалидно разширение на файла.

en	NOTE:
bg	Бележка:

en	ERROR:
bg	Грешка: Файлът не може да бъде изтрит

en	Threshold(s) Already Exists - No Thresholds Created
bg	Вече съществува праг (и) - не са създадени прагове

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Type ]
bg	Съветник за създаване на праг [Изберете тип праг]

en	Threshold Creation Wizard [ Enter Custom Data and press 'Create' to Create your Threshold and Graph ]
bg	Съветник за създаване на праг [Въведете персонализирани данни и натиснете „Създай”, за да създадете своя праг и графика]

en	Threshold Creation Wizard [ Select Available Data Query Rows ]
bg	Съветник за създаване на праг [Избор на налични редове от заявки за данни]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Device ]
bg	Съветник за създаване на праг [Изберете устройство]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph Template ]
bg	Съветник за създаване на праг [Изберете шаблон на графиката]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Threshold Template ]
bg	Съветник за създаване на праг [Изберете шаблон за праг]

en	Threshold Creation Wizard [ Press 'Create' to Create your Threshold ]
bg	Съветник за създаване на праг [Натиснете 'Създай', за да създадете своя праг)

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Data Source ]
bg	Съветник за създаване на праг [Изберете източник на данни]

en	Threshold Creation Wizard [ Select a Graph ]
bg	Съветник за създаване на праг [Изберете графика]

en	Threshold Creation Criteria
bg	Критерии за създаване на прагове

en	Create Type
bg	Създаване на тип

en	Select a Threshold Type to use for creating this Threshold.
bg	Изберете тип праг, който да се използва за създаване на този праг.

en	Select a Threshold Type
bg	Изберете тип праг

en	Non Templated
bg	Неориентирано

en	Threshold Template
bg	Шаблон за праг

en	Select a Threshold Template that the Graph and Threshold will be based upon.
bg	Изберете шаблон за праг, на който ще се основава графика и праг.

en	Graph Template
bg	Шаблони за елементи на графиката

en	Select a Graph Template to use for the Graph to be created.
bg	Изберете шаблон на графиката, който да се използва за графиката, която ще се създава.

en	Select a Graph Template
bg	Изберете шаблон на графиката

en	Select a Device to use for the Threshold and Graph to be created.
bg	Изберете устройство, което да се използва за създаване на праг и графика.

en	Select a Device
bg	Изберете устройство

en	Select and Available Item
bg	Изберете и налична позиция

en	Data Query Item
bg	Елемент на заявка за данни

en	Select the applicable row from the Data Query for the Graph and Threshold.
bg	Изберете съответния ред от данните за заявката за графика и прага.

en	Creation Notes
bg	Бележки за създаване

en	Important Note:
bg	Важна Забележка:

en	This Threshold will be Templated. When using the Threshold Template option, you will be prompted for a Threshold Template, Graph Template, Device and possibly Data Query Item information before receiving the 'Create' prompt at which time, if any overridable Graph or Data Source information is allowed at the Graph and Data Source Template level, you will be prompted for it. Then, by pressing the 'Create' button, both the Graph and Threshold will be created simultaneously.
bg	Този праг няма да бъдат шаблонни. Когато използвате опцията Threshold Template, ще бъдете подканени да въведете информация за шаблона на прага, шаблона на графиката, устройството и евентуално в заявката за данни, преди да получите подканата "Създаване", когато е разрешена информация за графика или източник на данни в графиката и ниво на шаблон за източник на данни, ще бъдете подканени за това. След това, чрез натискане на бутона 'Създай', едновременно ще се създадат и графика и прагът.

en	Graph
bg	Графика

en	Select the Graph for the Threshold.
bg	Изберете графика за прага.

en	Select a Graph
bg	Изберете графика

en	Select a Data Source for the Threshold.
bg	Изберете източник на данни за прага.

en	Select a Data Source
bg	Изберете източник на данни

en	This Threshold will NOT be Templated and will only work on existing Graphs. If you wish to both Create the Graph and the Threshold simultaneously, select Threshold Template from the drop down and continue until the 'Create' button appears.
bg	Този праг няма да бъдат шаблонни и ще работи само на съществуващи графики. Ако желаете едновременно да създадете графика и прага, изберете "Threshold Template" от падащото меню и продължете, докато се появи бутона "Create".

en	This Threshold will NOT be Templated. You can select either By Graph where you will then select an existing Device, Graph and Data Source before creating your Threshold, or you can select Threshold Template which will allow you to create a Non Templated Threshold and corresponding Graph simultaneously
bg	Този праг няма да бъдат шаблонни. Можете да изберете по график, след което да изберете съществуващо устройство, графика и източник на данни, преди да създадете своя праг, или да изберете шаблон за праг, който ще ви позволи да създадете едновременно неопределен праг и съответния график едновременно

en	Selected Graph
bg	Избрана графика

en	Created graph: %s
bg	Създадена графика: %s