en	> %d %%% of Devices Globally
ar-sa	> %d %% الأجهزة على مستوى العالم

en	> %d %%% of Devices in a Site
ar-sa	> %d %% الأجهزة في الموقع

en	Alert Hi for %s (%s %%%)
ar-sa	تنبيه مرحبا %s (%s %%)

en	Alert Low for %s (%s %%%)
ar-sa	تنبيه منخفض ل %s (%s %%)

en	Warning Hi for %s (%s %%%)
ar-sa	تحذير مرحبا %s (%s %%)

en	Warning Low for %s (%s %%%)
ar-sa	انخفاض التحذير ل %s (%s %%)

en	%%% Dev [AOT:%s]
ar-sa	%% ديف [AOT:%s]