en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
tr	Kayıt başarısız. Senkronizasyon Modundaki Uzak Veri Toplayıcıların Kuralları Kaydetmesine izin verilmez. Bunun yerine Ana Kaktüs Sunucusundan kaydedin.

en	Please use an HTML Email Client
tr	Lütfen bir HTML E-posta İstemcisi kullanın

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'
tr	Kaktüsler Syslog Eklentisi Eşik Uyarısı ' %s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
tr	Kaktüsler Syslog Eklentisi Eşik Uyarısı ' %s'

en	Match String
tr	Eşleşen Dize

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'
tr	Kaktüsler Syslog Eklentisi Eşik Uyarısı ' %s'

en	Cacti Syslog Alert '%s'
tr	Kaktüsler Syslog Eklentisi Uyarısı ' %s'

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
tr	UYARI: Bir Syslog Eklentisi Eşgörünümü Sayısı Uyarısı Tetiklendi

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
tr	UYARI: Bir Syslog Eklentisi Eşgörünümü Sayısı Uyarısı Tetiklendi

en	Severity:
tr	Önem Düzeyi

en	Threshold:
tr	Eşik

en	Message String:
tr	Mesaj dizesi:

en	, Host:
tr	Sunucu:

en	, URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
tr	Etkinlik Uyarısı - %s

en	, Count:
tr	Sayılan:

en	Event Report - %s
tr	Etkinlik Raporu - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
tr	Lütfen syslog dizinindeki config.php.dist dosyanızı yeniden adlandırın ve kurmadan önce veritabanınızı değiştirin.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
tr	Syslog 2.0 bir Yeniden Yükleme gerektirir. Lütfen Yüklemeden önce Syslog'u kaldırın ve Tüm Verileri kaldırın. Göç mümkündür, ancak bunu önceden planlamanız gerekir. Otomatik geçiş desteklenmiyor.

en	What upgrade/install type do you wish to use
tr	Hangi yükseltme / yükleme türünü kullanmak istiyorsunuz?

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
tr	Çok büyük masalarınız olduğunda, bir Truncate yapmak daha hızlı olacaktır. Arşiv verileriyle ilgileniyorsanız, eski yükseltme günlüğünüzü bir yedekleme tablosundan yeni sistem günlüğü biçimine getirmek için arka plan işlemi oluşturacak bir tarayıcı veya bu yükseltme süresi boyunca tarayıcınızı donacak arka planı seçebilirsiniz. . Yine bu işlem birkaç saat sürebilir.

en	Truncate Syslog Table
tr	Kesik Syslog Tablosu

en	Inline Upgrade
tr	Satır içi yükseltme

en	Background Upgrade
tr	Arkaplan Yükseltme

en	Database Storage Engine
tr	Veritabanı Depolama Motoru

en	You have the option to make this a partitioned table by days.

en	MyISAM Storage
tr	MyISAM Depolama

en	InnoDB Storage
tr	InnoDB Depolama

en	Database Architecture
tr	Veritabanı Mimarisi

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
tr	MySQL 5.1.6 ve üzeri sürümlerde, bunu günlere göre bölümlenmiş bir tablo yapma seçeneğiniz vardır. Bu sürümden önce, yalnızca mevcut geleneksel masa yapısına sahip olursunuz.

en	Traditional Table
tr	Geleneksel masa

en	Partitioned Table
tr	Bölümlenmiş Tablo

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
tr	Veritabanında kaç gün Syslog değerine sahip olmak istediğinizi seçin.

en	Partitions per Day
tr	Gün başına bölümleri

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
tr	Oluşturmak istediğiniz günlük bölüm sayısını seçin.

en	%d Per Day
tr	Günde% d

en	Syslog %s Advisor
tr	Syslog %s Danışmanı

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
tr	UYARI: Syslog Yükseltmesi Zaman Tüketiyor !!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
tr	'Ana' sistem günlüğü tablosunun yükseltilmesi çok zaman alan bir süreç olabilir. Bu nedenle, yükseltmeden önce syslog tablonuzun boyutunu azaltmanız veya arka plan seçeneğini seçmeniz önerilir. </p><p> Arka plan seçeneğini seçerseniz, eski syslog tablonuzun adı değiştirilecek ve yeni bir syslog tablonun oluşturulacak. Ardından, arka planda bir yükseltme işlemi başlatılacaktır. Yine, bu arka plan işleminin tamamlanması biraz zaman alabilir. Ancak, verileriniz korunacak </p><p> Seçiminiz ne olursa olsun, yükseltme işlemi sırasında mevcut tüm kaldırma ve uyarı kuralları korunacaktır. </p><p> <b>Yükseltmeye</b> devam etmek için <b>'Upgrade'</b> düğmesine, Eklentiler menüsüne dönmek için <b>'Cancel'</b> düğmesine basın.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
tr	Ayrıca tutma süresini de seçebilirsiniz. Lütfen, syslog'a giriş yapan birkaç sunucunuz varsa, bu tablonun oldukça büyük olabileceğini unutmayın. Bu nedenle, bölümleme kullanmıyorsanız, boyutu daha küçük tutmak isteyebilirsiniz.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
tr	MySQL depolama motorunu da ayarlayabilirsiniz. Sisteminizi InnoDB depolama özellikleri için ayarlamadıysanız, MyISAM depolama motorunu kullanmanız şiddetle önerilir.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
tr	Syslog yüklerken seçim yapabileceğiniz birkaç seçenek var. Birincisi Veri Tabanı Mimarisi. MySQL 5.1.6 ile başlayarak, tabloların boyutunun aşırı olmasını engellemek ve böylece sorguları yavaşlatmak için Tablo Bölümlemeyi kullanmayı seçebilirsiniz.

en	Syslog %s Settings
tr	Syslog %s Ayarları

en	What uninstall method do you want to use?
tr	Hangi kaldırma yöntemini kullanmak istiyorsunuz?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
tr	Sistem günlüğünü kaldırırken, gelecekte yeniden kurmayı planlamanız durumunda, her şeyi veya yalnızca bileşenleri kaldırabilirsiniz.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
tr	Her Şeyi Kaldır (Kayıtlar, Tablolar, Ayarlar)

en	Syslog Data Only
tr	Yalnızca Syslog Verileri

en	Syslog Uninstall Preferences
tr	Sistem Günlüğü Kaldırma Tercihleri

en	Syslog
tr	Sistem günlüğü

en	Syslog Enabled
tr	Syslog Etkin

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
tr	Bu onay kutusu ayarlanmışsa, kayıtlar Syslog Gelen tablosundan ana syslog tablosuna aktarılır ve Uyarılar ve Raporlar etkinleştirilir. Sistemin devre dışı bırakılması durumunda, kayıt girişlerinin hala rysyslog veya sysloging işlemi tarafından tanımlandığı gibi Syslog Gelen tablosunda toplanacağını unutmayın.

en	Enable Statistics Gathering
tr	İstatistik Toplamasını Etkinleştir

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
tr	Bu onay kutusu ayarlanmışsa, syslog mesajlarının nereden geldiğine dair istatistikler korunacaktır. Bu istatistiksel bilgi, ısı haritaları gibi şeyleri yapmak için kullanılabilir.

en	Strip Domains
tr	Şerit Etki Alanları

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
tr	Syslog ana bilgisayar adından kaldırmak istediğiniz alanların virgülle ayrılmış bir listesi;

en	Validate Hostnames
tr	Ana Bilgisayar Adlarını Doğrula

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
tr	Bu onay kutusu ayarlanmışsa, tüm ana bilgisayar adları doğrulanır. Ana bilgisayar adı geçerli değilse. Tüm kayıtlar 'invalidhost' adında özel bir ana bilgisayara atanmıştır. Bu ayar büyük sistemlerde syslog işlem süresini etkileyebilir. Bu nedenle, bu ayarın kullanımı, bunun olmasını engellemek için yalnızca başka araçlar bulunmadığında kullanılmalıdır.

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
tr	Bu sayfa yenilenmeden önceki saniye cinsinden zamandır.

en	Max Report Records
tr	Maksimum Rapor Kayıtları

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
tr	Eşik Tabanlı Uyarılar için, raporda göstermek istediğiniz maksimum sayı nedir. Bu, html günlüğü ve e-postanın boyutunu sınırlamak için kullanılır.

en	%d Records
tr	% d Kayıt

en	Command for Opening Tickets
tr	Bilet Açma Komutanlığı

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
tr	Bu komut Yardım Masası Biletlerini açmak için uygulanacaktır. Komut aşağıdaki gibi birden fazla giriş parametresini ayrıştırmak için gerekli olacaktır: --alert-name , --severity , --hostlist , --message . Ana bilgisayar listesi, uyarıdan etkilenen ana bilgisayarların virgülle ayrılmış bir listesi olacaktır.

en	HTML Notification Settings
tr	Bildirim Listesi

en	Enable HTML Based Email
tr	HTML Tabanlı E-posta

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
tr	Bu onay kutusu ayarlanmışsa, tüm e-postalar HTML biçiminde gönderilir. Aksi takdirde, e-postalar düz metin olarak gönderilecektir.

en	Format File to Use
tr	Normal Kullanıcı

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
tr	Kullanılacak özel html sarmalayıcıyı ve CSS dosyasını seçin. Bu dosya, raporunuzu sarmak için hem html hem de CSS içerir. Basitçe CSS'den fazlasını içeriyorsa, özel bir<REPORT> dosyanın içindeki etiket. Bu biçim etiketi, rapor içeriğiyle değiştirilecektir. Bu dosyalar 'formatlar' dizininde bulunur.

en	Data Retention Settings
tr	Veri Saklama Ayarları

en	Syslog Retention
tr	Syslog Tutma

en	This is the number of days to keep events.
tr	Bu olayları tutmak için gün sayısıdır.

en	Syslog Alert Retention
tr	Syslog Uyarısı Tutma

en	This is the number of days to keep alert logs.
tr	Bu, alarm kayıtlarının tutulduğu gün sayısıdır.

en	Remote Message Processing
tr	Mesaj dizesi:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
tr	Uzak Veri Toplayıcı İleti İşlemeyi Etkinleştir

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
tr	Uzak Veri Toplayıcılarınızın kendi Syslog veritabanları varsa ve mesajlarını bağımsız olarak işliyorsa bu onay kutusunu işaretleyin. Bu Onay Kutusunu işaretleyerek, Syslog'u mesaj görüntüleme ve işleme için bağımsız bir veritabanı kullanma konusunda bilgilendirmek için Uzak Veri Toplayıcılarınızın kendi 'config_local.php' dosyalarını tutmaları gerekecektir. Lütfen bu amaç için 'config_local.php.dist' şablon dosyasını kullanın. UYARI: Bu seçenek etkinleştirilir etkinleştirilmez, sistem günlüğü tabloları otomatik olarak oluşturulacaktır.

en	Remote Data Collector Rules Sync
tr	Uzak Veri Toplayıcı Kuralları Senkronizasyonu

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
tr	Uzak Veri Toplayıcılarınızın kendi Syslog veritabanları varsa ve üç mesajı bağımsız olarak işliyorsa, Ana Kaktüs veritabanları Uyarılar, Kaldırma ve Rapor kurallarının Uzak Kaktüs Sistemine gönderilmesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin.

en	Indefinite
tr	Belirsiz

en	%d Week
tr	% d Hafta

en	Hostname is
tr	Makine adı:

en	Program is
tr	Program

en	Facility is
tr	Tesis

en	SQL Expression
tr	SQL İfadesi

en	Alert Rules
tr	Uyarı Kuralları

en	Syslog Settings
tr	Syslog Ayarları

en	Removal Rules
tr	Kaldırma Kuralları

en	Report Rules
tr	Rapor Kuralları

en	Syslog Removals
tr	Syslog Kaldırma

en	(Actions)
tr	Eylemler

en	Syslog Alerts
tr	Syslog Uyarıları

en	Syslog Reports
tr	Syslog Raporları

en	Display Syslog in Range
tr	Syslog'u Menzil İçinde Görüntüle

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
tr	Syslog veritabanından kaldırılmış %s Aygıt kayıtları vardı

en	Syslog Utilities
tr	Syslog Araçları

en	Purge Syslog Devices
tr	Temizleme Syslog Cihazları

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
tr	Bu menü seçimi, artık Cacti'nin syslog sunucusunda raporlama yapmayan Cihazları kaldırmak için bir yol sağlar.

en	Syslog Viewer
tr	Syslog Görüntüleyici

en	%d Chars
tr	% d Karakter

en	Alert Logs
tr	Uyarı Günlükleri

en	Selected Alert
tr	Seçilmiş Uyarı

en	Syslog Alert View

en	Syslog Statistics Filter
tr	Sistem Günlüğü İstatistikleri Filtresi

en	No Syslog Statistics Found
tr	Syslog İstatistikleri Bulunamadı

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
tr	[Başlat: ' %s' ila Sonu: ' %s', İşlenmemiş Mesajlar: %s]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
tr	[İşlenmemiş Mesajlar: %s]

en	Enter a search term
tr	Bir arama terimi girin

en	Select Device(s)
tr	Cihaz Seç

en	Devices Selected
tr	Seçilen Cihazlar

en	All Devices Selected
tr	Seçilen Tüm Cihazlar

en	Syslog Message Filter %s
tr	Syslog İleti Filtresi %s

en	Start Date Selector
tr	Başlangıç Tarihi Seçicisi

en	End Date Selector
tr	Bitiş Tarihi Seçicisi

en	Shift Time Backward
tr	Vardiya Süresi Geri

en	Define Shifting Interval
tr	Vites Değiştirme Aralığını Tanımla

en	Shift Time Forward
tr	Vardiya Süresi İleri

en	Return filter values to their user defined defaults
tr	Filtre değerlerini kullanıcı tanımlı varsayılanlarına döndür

en	Export Records to CSV
tr	Kayıtları CSV’ye Aktar

en	Save Default Settings
tr	Varsayılan Ayarları Kaydet

en	View Syslog Alert Rules
tr	Syslog Uyarı Kurallarını Görüntüle

en	Removals
tr	Kaldırma

en	View Syslog Removal Rules
tr	Syslog Kaldırma Kurallarını Göster

en	View Syslog Reports
tr	Syslog Raporlarını Görüntüle

en	Show All Devices
tr	Tüm Cihazları Göster

en	Show All Logs
tr	Tüm Günlükleri Göster

en	Threshold Logs
tr	Eşik Günlükleri

en	Display Rows
tr	Satırları Görüntüle

en	Message Trim
tr	Mesaj Kırpma

en	Facilities to filter on
tr	Filtrelemek için tesisler

en	Priority Levels
tr	Öncelik Seviyeleri

en	Alert++
tr	Uyarı

en	Critical++
tr	Kritik

en	Error++
tr	Hata:

en	Warning++
tr	UYARI:

en	Notice++
tr	Uyarı

en	Info++
tr	Bilgi

en	Removal Handling
tr	Kaldırma taşıma

en	Main Records
tr	Ana Kayıtlar

en	Removed Records
tr	Kaldırılan Kayıtlar

en	No Syslog Messages
tr	Syslog İletisi Yok

en	Alert Log Rows
tr	Uyarı Günlüğü Satırları

en	Alert Removed
tr	Uyarı Kaldırıldı

en	No Alert Log Messages
tr	Uyarı Günlüğü Mesajı Yok

en	All Programs
tr	Tüm Programlar

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Uyarı Kurallarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
tr	Syslog Uyarısı Kurallarını Sil

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Alert Kural (lar) ını iptal etmek için 'Devam Et'i tıklayın

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
tr	Syslog Uyarısı Kurallarını Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Uyarı Kurallarını etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
tr	Sistem Günlüğü Uyarı Kurallarını Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Uyarı Kurallarını Vermek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
tr	Syslog Uyarı Kurallarını Dışa Aktar

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL

en	Alert Edit [edit: %s]
tr	Uyarı Düzenleme [değiştir: %s]

en	Alert Edit [new]
tr	Uyarı Düzenleme [yeni]

en	New Alert Rule
tr	Yeni Uyarı Kuralı

en	Please describe this Alert.
tr	Lütfen bu Uyarıyı açıklayın.

en	What is the Severity Level of this Alert?
tr	Bu Uyarının Önem Düzeyi Nedir?

en	Reporting Level
tr	Raporlama yöntemi

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
tr	Yeniden Uyarı Döngülerini kaydetmek için, Uyarının Sistem veya Cihaz düzeyinde izlenmesi gerekir.

en	Reporting Method
tr	Raporlama yöntemi

en	Define how to Alert on the syslog messages.
tr	Sistem günlüğü iletilerinde nasıl Uyarı verileceğini tanımlayın.

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
tr	'Eşik' yöntemi için, Görülen sayı bu değerin üzerindeyse bir Uyarı tetiklenir.

en	Match Type
tr	Eşleşme türü

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
tr	Bu dizenin nasıl eşleşmesini istediğinizi tanımlayın. SQL İfade türünü kullanıyorsanız, alarmı oluşturmak için herhangi bir geçerli SQL ifadesini kullanabilirsiniz. Mevcut alanlar 'mesaj', 'tesis', 'öncelik' ve 'ana bilgisayar' içerir.

en	Message Match String
tr	Syslog İleti Eşleştirme Dizesi

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
tr	SQL İfade Eşleme Türünü kullanıyorsanız, syslog mesajının eşleşen bileşenini, tesis veya ana bilgisayar adını veya SQL cümlecikini girin.

en	Is this Alert Enabled?
tr	Bu Uyarı Etkinleştirildi mi?

en	Re-Alert Cycle
tr	Yeniden Uyarı Döngüsü

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
tr	Bu uyarıyı aynı ana bilgisayar için, bu süre geçmeden tekrar göndermeyin. Eşik tabanlı alarmlar için bu, tüm ana bilgisayarlar için geçerlidir.

en	Space for Notes on the Alert
tr	Alarm ile ilgili notlar için alan

en	Notification List
tr	Bildirim Listesi

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
tr	Kimin ve nasıl bilgilendirileceğini belirlemek için bu Bildirim Listesinin içeriğini kullanın.

en	Emails to Notify
tr	Bildirilecek E-postalar

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
tr	Lütfen bilgilendirmek için virgülle ayrılmış bir E-posta adresi listesi girin. Bir alıcıya SMS biçiminde bir e-posta göndermek istiyorsanız, lütfen alıcının e-posta adresini 'sms @' ile ekleyin . Örneğin, alıcıların SMS adresi '2485551212@mycarrier.net' ise , 'sms @ 2485551212 @ mycarrier.net' olarak girersiniz ve SMS mesajı olarak biçimlendirilir.

en	Email Body Text
tr	Gövde Metni

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
tr	Raporun içeriğinde yer alacak bilgiler.

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
tr	Bu Uyarı için bir Yardım Masası Bileti açılırsa. NOT: Bilet komut komut dosyası, kolaylık sağlamak için birkaç 'ALERT_' ortam değişkeniyle doldurulacaktır.

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
tr	Bir Uyarı tetiklendiğinde, aşağıdaki komutu çalıştırın. Aşağıdaki değiştirme değişkenleri '<HOSTNAME>' , '<ALERTID>' , '<MESSAGE>' , '<FACILITY>' , '<PRIORITY>' , '<SEVERITY>' . Lütfen '<HOSTNAME>' ün sadece bireysel eşiklerde mevcut olduğunu unutmayın.

en	Syslog Alert Filters
tr	Syslog Uyarısı Filtreleri

en	Threshold Count
tr	Eşik Sayısı

en	Search String
tr	Arama dizisi

en	No Syslog Alerts Defined
tr	Tanımlanmış Syslog Uyarısı Yok

en	Import Alert Rule from Local File
tr	Uyarı Kuralını Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
tr	Uyarı Kuralı tanım verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Alert Rule from Text
tr	Uyarı Kuralını Metinden İçe Aktar

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Uyarı Kuralı Tanımlama verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Import Alert Rule
tr	Uyarı Kuralını İçe Aktar

en	NOTE: Alert '%s' %s!
tr	Not: ' %s' %s uyarısı!

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
tr	HATA: Uyarı ' %s' %s Başarısız!

en	Reprocess
tr	Yeniden işle

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Kaldırma Kural (lar) ını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
tr	Syslog Kaldırma Kurallarını Sil

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Kaldırma Kurallarını Kaldırmak için 'Devam Et'i tıklayın

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
tr	Syslog Kaldırma Kurallarını Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Kaldırma Kurallarını Etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
tr	Syslog Kaldırma Kurallarını Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Kaldırma Kurallarını Yönetmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
tr	Geriye Dönük Süreç Syslog Temizleme Kural (lar)

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Kaldırma Kurallarını Vermek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
tr	Syslog Kaldırma Kurallarını Verme

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
tr	%s mesaj kaldırıldı ve %s mesaj aktarıldı

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
tr	Kaldırma Kuralı Düzenle [değiştir: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
tr	Kaldırma Kuralı Düzenle [yeni]

en	New Removal Record
tr	Yeni Kaldırma Kaydı

en	New Removal Rule
tr	Yeni Kaldırma Kuralı

en	Removal Rule Details
tr	Kaldırma Kuralı Ayrıntıları

en	Removal Rule Name
tr	Kaldırma Kuralı Adı

en	Please describe this Removal Rule.
tr	Lütfen bu Kaldırma Kuralını tanımlayın.

en	Is this Removal Rule Enabled?
tr	Bu Kaldırma Kuralı Etkin mi?

en	String Match Type
tr	Dize Eşleme Türü

en	Syslog Message Match String
tr	Syslog İleti Eşleştirme Dizesi

en	Method of Removal
tr	Kaldırma Yöntemi

en	Deletion
tr	silme

en	Removal Rule Notes
tr	Kaldırma Kuralı Notları

en	Space for Notes on the Removal rule
tr	Kaldırma kuralına ilişkin notlar için alan

en	Syslog Removal Rule Filters
tr	Syslog Kaldırma Kuralı Filtreleri

en	Removal Name
tr	Kaldırma Adı

en	No Syslog Removal Rules Defined
tr	Syslog Kaldırma Kuralları Tanımlanmadı

en	Import Removal Rule from Local File
tr	Yerel Dosyadan Kaldırma Kuralını İçe Aktar

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
tr	Kaldırma Kuralı tanım verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Removal Rule from Text
tr	Metinden Kaldırma Kuralını İçe Aktar

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Kaldırma Kuralı tanım verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Import Removal Rule
tr	Alma Kuralını İçe Aktar

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
tr	NOT: Kaldırma Kuralı ' %s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
tr	HATA: Kaldırma Kuralı ' %s' %s Başarısız!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Raporlarını silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Syslog Report(s)
tr	Syslog Raporlarını Sil

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Raporlarını Devre Dışı Bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable Syslog Report(s)
tr	Syslog Raporlarını Devre Dışı Bırak

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Raporlarını Etkinleştirmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable Syslog Report(s)
tr	Syslog Raporlarını Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
tr	Aşağıdaki Syslog Rapor Kurallarını Vermek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Export Syslog Report Rule(s)
tr	Syslog Rapor Kurallarını Verme

en	You must select at least one Syslog Report.
tr	En az bir Syslog Raporu seçmelisiniz.

en	Report Edit [edit: %s]
tr	Rapor Düzenle [değiştir: %s]

en	Report Edit [new]
tr	Rapor Düzenleme [yeni]

en	New Report Record
tr	Yeni Rapor Kaydı

en	Please describe this Report.
tr	Lütfen bu raporu açıklayınız.

en	Is this Report Enabled?
tr	Bu Rapor Etkinleştirildi mi?

en	Define how you would like this string matched.
tr	Bu dizenin nasıl eşleşmesini istediğinizi tanımlayın.

en	The matching component of the syslog message.
tr	Sistem günlüğü iletisinin eşleşen bileşeni.

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
tr	Bu Rapor ne sıklıkta dağıtım listesine gönderilmelidir?

en	Send Time
tr	Zaman göndermek

en	What time of day should this report be sent?
tr	Bu rapor hangi saatte gönderilmelidir?

en	The information that will be contained in the body of the Report.
tr	Raporun içeriğinde yer alacak bilgiler.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
tr	Raporu göndermek için virgülle ayrılmış e-posta adresleri listesi.

en	Space for Notes on the Report
tr	Rapor Hakkında Not Alanı

en	Syslog Report Filters
tr	Syslog Rapor Filtreleri

en	Last Sent
tr	Son Gönderilen

en	No Syslog Reports Defined
tr	Tanımlanmış Syslog Raporu Yok

en	Import Report Rule from Local File
tr	Rapor Kuralını Yerel Dosyadan İçe Aktar

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
tr	Rapor Kuralı tanımı verilerini içeren XML dosyası yerel makinenizdeyse, buradan seçin.

en	Import Report Rule from Text
tr	Rapor Kuralını Metinden İçe Aktar

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
tr	Kural Kuralı tanım verilerini metin olarak içeren XML dosyanız varsa, içe aktarmak için bu kutuya yapıştırabilirsiniz.

en	Import Report Data
tr	Rapor Verilerini İçe Aktar

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
tr	NOT: Kural Bildirimi ' %s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
tr	HATA: Rapor Kuralı ' %s' %s Başarısız!