en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
sv	Spara misslyckades. Fjärrdatainsamlare i synkroniseringsläge får inte spara regler. Spara från huvudservern för Cacti i stället.

en	Please use an HTML Email Client
sv	Vänligen använd en HTML e-postklient

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'
sv	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' för Host '%s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
sv	Cacti Syslog Tröskelvärde Varning '%s'

en	Alert Name
sv	Bevakningens namn

en	Severity
sv	Allvarlighetsgrad

en	Threshold
sv	Tröskel

en	Count
sv	Antal

en	Match String
sv	Matcha sträng

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'
sv	Cacti Syslog-meddelande '%s' för värd '%s'

en	Cacti Syslog Alert '%s'
sv	Cacti Syslog-varning '%s'

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Date
sv	Datum

en	Level
sv	Nivå

en	Message
sv	Meddelande

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
sv	VARNING: En Syslog Threshold Alert har utlösts för Host '%s'

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
sv	VARNING: Ett tröskelvärde för Syslog har utlösts

en	Name:
sv	Namn:

en	Severity:
sv	Allvarlighetsgrad:

en	Threshold:
sv	Tröskelvärde:

en	Count:
sv	Antal:

en	Message String:
sv	Meddelandesträng:

en	Hostname:
sv	Värdnamn:

en	Date:
sv	Datum:

en	Level:
sv	Nivå:

en	Message:
sv	Meddelande:

en	, Host:
sv	, Värd:

en	, URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
sv	Händelsevarning - %s

en	, Count:
sv	, Antal:

en	Host
sv	Värd

en	Event Report - %s
sv	Händelserapport - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
sv	Byt namn på filerna config.php.dist eller config_local.php.dist i syslog-katalogen och ändra konfigurationen av din databas innan du installerar.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
sv	Syslog 2.0 kräver en fullständig ominstallation. Vänligen avinstallera Syslog och ta bort all data innan du installerar. Migrering är möjlig, men du måste planera detta i förväg. Ingen automatisk migrering stöds.

en	What upgrade/install type do you wish to use
sv	Vilken typ av uppgradering/installation vill du använda

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
sv	När du har mycket stora tabeller går det mycket snabbare att utföra en Truncate. Om du är orolig för arkivdata kan du välja antingen Inline, vilket fryser din webbläsare under uppgraderingsperioden, eller Background, vilket skapar en bakgrundsprocess för att föra över dina gamla syslogdata från en backuptabell till det nya syslogformatet. Även denna process kan ta flera timmar.

en	Truncate Syslog Table
sv	Trunkera Syslog-tabell

en	Inline Upgrade
sv	Inline-uppgradering

en	Background Upgrade
sv	Uppgradering av bakgrund

en	Database Storage Engine
sv	Lagringsmotor för databaser

en	You have the option to make this a partitioned table by days.
sv	Du har möjlighet att göra detta till en partitionerad tabell efter dagar.

en	MyISAM Storage
sv	MyISAM-lagring

en	InnoDB Storage
sv	InnoDB-lagring

en	Database Architecture
sv	Databasarkitektur

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
sv	Du har möjlighet att göra detta till en partitionerad tabell efter dagar. Du kan skapa flera partitioner per dag.

en	Traditional Table
sv	Traditionellt bord

en	Partitioned Table
sv	Partitionerad tabell

en	Retention Policy
sv	Policy för bevarande

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
sv	Välj hur många dagars Syslog-värden som ska sparas i databasen.

en	Partitions per Day
sv	Partitioner per dag

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
sv	Välj det antal partitioner per dag som du vill skapa.

en	%d Per Day
sv	%d per dygn

en	Upgrade
sv	Uppgradera

en	Install
sv	Installera

en	Syslog %s Advisor
sv	Syslog %s Rådgivare

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
sv	VARNING: Syslog-uppgradering är tidskrävande!!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
sv	Uppgraderingen av den "huvudsakliga" syslog-tabellen kan vara en mycket tidskrävande process. Därför rekommenderar vi att du antingen minskar storleken på syslog-tabellen före uppgraderingen eller väljer bakgrundsalternativet</p> Om <p>du väljer bakgrundsalternativet kommer din gamla syslog-tabell att byta namn och en ny syslog-tabell att skapas. Därefter kommer en uppgraderingsprocess att startas i bakgrunden. Även denna bakgrundsprocess kan ta ganska lång tid att slutföra. Dina data kommer dock att bevaras</p> <p>Oavsett vad du väljer kommer alla befintliga borttagnings- och varningsregler att bibehållas under uppgraderingsprocessen.</p> <p>Tryck på <b>"Upgrade</b> " för att fortsätta med uppgraderingen, eller <b>"Cancel"</b> för att återgå till Plugins-menyn.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
sv	Du kan också välja lagringstid. Tänk på att om du har flera värdar som loggar till syslog kan den här tabellen bli ganska stor. Så om du inte använder partitionering kanske du vill hålla storleken mindre.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
sv	Du kan också ställa in MySQL-lagringsmotorn. Om du inte har ställt in ditt system för InnoDB-lagringsegenskaper rekommenderas det starkt att du använder MyISAM-lagringsmotorn.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
sv	Du har flera alternativ att välja mellan när du installerar Syslog. Det första är databasarkitekturen. Du bör välja att använda tabellpartitionering för att förhindra att tabellernas storlek blir för stor och därmed saktar ner förfrågningar.

en	Syslog %s Settings
sv	Syslog %s Inställningar

en	What uninstall method do you want to use?
sv	Vilken avinstallationsmetod vill du använda?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
sv	När du avinstallerar syslog kan du ta bort allt, eller bara delar, ifall du planerar att installera om i framtiden.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
sv	Ta bort allt (loggar, tabeller, inställningar)

en	Syslog Data Only
sv	Endast Syslog-data

en	Syslog Uninstall Preferences
sv	Syslog avinstallera inställningar

en	Uninstall
sv	Avinstallera

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Syslog
sv	Syslogg

en	General Settings
sv	Allmänna inställningar

en	Syslog Enabled
sv	Syslog aktiverad

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
sv	Om den här kryssrutan är markerad kommer poster att överföras från tabellen Syslog Incoming till huvudtabellen för syslog och varningar och rapporter kommer att aktiveras. Tänk på att loggposter fortfarande ackumuleras i tabellen Syslog Incoming om systemet är inaktiverat, eftersom detta definieras av processen rsyslog eller syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
sv	Aktivera statistikinsamling

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
sv	Om den här kryssrutan är markerad kommer statistik över varifrån syslog-meddelanden kommer att sparas. Denna statistiska information kan användas för att skapa t.ex. värmekartor.

en	Strip Domains

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
sv	En kommaseparerad lista med domäner som du vill ta bort från syslogens värdnamn, exempel kan vara "mydomain.com, otherdomain.com

en	Validate Hostnames
sv	Validera värdnamn

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
sv	Om den här kryssrutan är markerad valideras alla värdnamn. Om värdnamnet inte är giltigt. Alla poster tilldelas en speciell värd som kallas "invalidhost". Den här inställningen kan påverka bearbetningstiden för syslog i stora system. Därför bör den här inställningen endast användas när det inte finns andra sätt att förhindra att detta inträffar.

en	Refresh Interval
sv	Ladda om interval

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
sv	Detta är den tid i sekunder som återstår innan sidan uppdateras.

en	Max Report Records

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
sv	För tröskelvärdesbaserade varningar, vilket är det högsta antal som du vill visa i rapporten. Detta används för att begränsa storleken på html-loggen och e-postmeddelandet.

en	%d Records
sv	%d poster

en	Command for Opening Tickets
sv	Kommando för att öppna biljetter

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
sv	Detta kommando kommer att utföras för att öppna Help Desk-biljetter. Kommandot kommer att behöva analysera flera inmatningsparametrar enligt följande: - -alert-name, --severity, --hostlist, --message. Värdlistan är en kommaseparerad lista över värddatorer som påverkas av varningen.

en	HTML Notification Settings
sv	Inställningar för HTML-meddelanden

en	Enable HTML Based Email
sv	Aktivera HTML-baserad e-post

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
sv	Om den här kryssrutan är markerad skickas alla e-postmeddelanden i HTML-format. I annat fall skickas e-postmeddelanden i vanlig text.

en	Format File to Use
sv	Format Fil som ska användas

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att omsluta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en särskild <REPORT> -tagg inuti filen. Denna format-tagg kommer att ersättas av rapportens innehåll. Dessa filer finns i katalogen "formats".

en	Data Retention Settings
sv	Inställningar för datalagring

en	Syslog Retention
sv	Bevarande av Syslog

en	This is the number of days to keep events.
sv	Detta är det antal dagar som händelserna ska sparas.

en	Syslog Alert Retention
sv	Bevarande av Syslog-varningar

en	This is the number of days to keep alert logs.
sv	Detta är det antal dagar som varningsloggarna ska sparas.

en	Remote Message Processing
sv	Behandling av fjärrmeddelanden

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
sv	Aktivera meddelandehantering för fjärrdatainsamlare

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
sv	Om dina fjärrdatainsamlare har sina egna Syslog-databaser och bearbetar sina meddelanden självständigt, markera den här kryssrutan. Om du markerar den här kryssrutan måste dina fjärruppsamlare underhålla sin egen fil "config_local.php" för att informera Syslog om att använda en oberoende databas för visning och bearbetning av meddelanden. Använd mallfilen "config_local.php.dist" för detta ändamål. VARNING: Syslog-tabeller skapas automatiskt så snart det här alternativet är aktiverat.

en	Remote Data Collector Rules Sync
sv	Synkronisering av regler för fjärrdatainsamling

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
sv	Om dina fjärrdatainsamlare har sina egna Syslog-databaser och behandlar dessa meddelanden oberoende av varandra, markera den här kryssrutan om du vill att reglerna för varningar, borttagning och rapporter i huvuddatabasen ska skickas till fjärrdatasystemet.

en	Delete
sv	Radera

en	Disable
sv	Inaktivera

en	Enable
sv	Aktivera

en	Export
sv	Exportera

en	Indefinite
sv	Obestämd tid

en	%d Day
sv	%d dygn

en	%d Days
sv	%d dygn

en	%d Week
sv	%d vecka

en	%d Weeks
sv	%d veckor

en	%d Month
sv	%d månad

en	%d Months
sv	%d månader

en	%d Year
sv	%d år

en	Never
sv	Aldrig

en	%d Minute
sv	%d minut

en	%d Minutes
sv	%d minuter

en	Notice
sv	Notis

en	Warning
sv	Varning

en	Critical
sv	Kritiskt

en	Begins with
sv	Börjar med

en	Contains
sv	Innehåller

en	Ends with
sv	Slutar med

en	Hostname is
sv	Värdnamn är

en	Program is
sv	Programmet är

en	Facility is
sv	Anläggningen är

en	SQL Expression
sv	SQL-uttryck

en	Daily
sv	Dagligen

en	Weekly
sv	Veckovis

en	Import/Export
sv	Importera/Exportera

en	Alert Rules
sv	Regler för varning

en	Syslog Settings
sv	Syslog-inställningar

en	Removal Rules
sv	Regler för borttagning

en	Report Rules
sv	Rapportera regler

en	Normal User
sv	Normal användare

en	System Administration
sv	Systemadministratör

en	Syslog Removals
sv	Flytt av Syslog

en	(Edit)
sv	(Redigera)

en	(Actions)
sv	(Åtgärder)

en	Syslog Alerts
sv	Syslog-varningar

en	Syslog Reports
sv	Syslog-rapporter

en	Display Syslog in Range
sv	Visa Syslog i intervall

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
sv	Det har tagits bort %s enhetsposter från Syslog-databasen

en	Syslog Utilities
sv	Syslog-verktyg

en	Purge Syslog Devices
sv	Rensning av Syslog-enheter

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
sv	Detta menyval gör det möjligt att ta bort enheter som inte längre rapporterar till Cactis syslog-server.

en	Syslog Viewer
sv	Syslog-visningsprogram

en	All Text
sv	All text

en	%d Chars
sv	%d tecken

en	System Logs
sv	Systemloggar

en	Statistics
sv	Statistik

en	Alert Logs
sv	Varningsloggar

en	Selected Alert
sv	Vald Alert

en	Syslog Alert View
sv	Vy för Syslog-varning

en	Syslog Statistics Filter
sv	Filter för Syslog-statistik

en	Messages
sv	Meddelanden

en	Device Name
sv	Enhetsnamn

en	Facility
sv	Anläggning

en	Priority
sv	Prioritet

en	Program

en	Records
sv	Poster

en	No Syslog Statistics Found
sv	Ingen Syslog-statistik hittades

en	Device
sv	Enhet

en	All
sv	Alla

en	None
sv	Ingen

en	Go
sv	Start

en	Clear
sv	Rensa

en	Search
sv	Sök

en	Time Range
sv	Tidsintervall

en	%d Hour
sv	%d timme

en	%d Hours
sv	%d timmar

en	Entries
sv	Poster

en	Default
sv	Standard

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
sv	[ Start: '%s' till Slut: '%s', Obehandlade meddelanden: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
sv	[ Obearbetade meddelanden: %s ]

en	Enter a search term
sv	Ange ett sökbegrepp eller tecken här

en	Select Device(s)
sv	Välj enhet(er)

en	Devices Selected
sv	Valda enheter

en	All Devices Selected
sv	Alla enheter valda

en	Syslog Message Filter %s
sv	Filter för Syslog-meddelanden %s

en	Timespan
sv	Tidsspann

en	Custom
sv	Anpassad

en	From
sv	Från

en	Start Date Selector
sv	Väljare för startdatum

en	To
sv	Till

en	End Date Selector
sv	Väljare för slutdatum

en	Shift Time Backward
sv	Flytta tiden bakåt

en	Define Shifting Interval
sv	Definiera växlingsintervall

en	Shift Time Forward
sv	Skifta tiden framåt

en	Return filter values to their user defined defaults
sv	Återställ filtervärdena till deras användardefinierade standardvärden

en	Export Records to CSV
sv	Exportera poster till CSV

en	Save
sv	Spara

en	Save Default Settings
sv	Spara standardinställningar

en	Alerts
sv	Varningar

en	View Syslog Alert Rules
sv	Visa regler för Syslog-varningar

en	Removals
sv	Flyttning

en	View Syslog Removal Rules
sv	Visa regler för borttagning av Syslog

en	Reports
sv	Rapporter

en	View Syslog Reports
sv	Visa Syslog-rapporter

en	Devices
sv	Enheter

en	Show All Devices
sv	Visa alla enheter

en	Show All Logs
sv	Visa alla loggar

en	Threshold Logs
sv	Tröskelvärde Loggar

en	Display Rows
sv	Visa rader

en	Trim

en	Message Trim
sv	Trim för meddelanden

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	Facilities to filter on
sv	Anläggningar att filtrera på

en	All Facilities
sv	Alla anläggningar

en	Priority Levels
sv	Prioriterade nivåer

en	All Priorities
sv	Alla prioriteringar

en	Emergency
sv	Nödsituation

en	Alert++
sv	Varning++

en	Alert
sv	Varning

en	Critical++
sv	Systemkritiskt

en	Error++
sv	Fel++

en	Error
sv	Fel

en	Warning++
sv	Varning++

en	Notice++
sv	Meddelande++

en	Info++

en	Info

en	Debug
sv	Debugg

en	Record Type
sv	Typ av registrering

en	Removal Handling
sv	Flytthantering

en	All Records
sv	Alla poster

en	Main Records
sv	Huvudregister

en	Removed Records
sv	Borttagna poster

en	Informational
sv	Information

en	Actions
sv	Åtgärder

en	Unknown
sv	Okänd

en	No Syslog Messages
sv	Inga Syslog-meddelanden

en	Alert Log Rows
sv	Rader i varningsloggen

en	Alert Removed
sv	Varning borttagen

en	No Alert Log Messages
sv	Inga meddelanden från varningsloggen

en	All Programs
sv	Alla program

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Syslog Alert-regel(r).

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
sv	Ta bort regler för Syslog-varning

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande Syslog Alert-regel(r).

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
sv	Inaktivera regel(er) för Syslog-varning

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Syslog Alert Rule(s).

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
sv	Aktivera regel(er) för Syslog-varning

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att exportera följande Syslog Alert Rule(s).

en	Export Syslog Alert Rule(s)
sv	Exportera Syslog-varningsregel(er)

en	Continue
sv	Fortsätt

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>
sv	Den SQL-syntax som angetts är ogiltig. Vänligen korrigera din SQL.<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s
sv	Den förbehandlade SQL är:<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL
sv	Den SQL som bearbetades var ogiltig. Vänligen korrigera din SQL

en	Not Set
sv	Ej inställt

en	1 Minute
sv	1 minut

en	1 Month
sv	1 månad

en	Alert Edit [edit: %s]
sv	Varning Redigera [redigera: %s]

en	Alert Edit [new]
sv	Alert Edit [ny]

en	New Alert Rule
sv	Ny varningsregel

en	N/A

en	Details
sv	Detaljer

en	Name
sv	Namn

en	Please describe this Alert.
sv	Vänligen beskriv denna varning.

en	What is the Severity Level of this Alert?
sv	Vilken är allvarlighetsgraden för denna varning?

en	Reporting Level
sv	Rapporteringsnivå

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
sv	För registrering av cykler med återkommande larm, ska larmet spåras på system- eller enhetsnivå.

en	System

en	Reporting Method
sv	Rapporteringsmetod

en	Define how to Alert on the syslog messages.
sv	Definiera hur syslog-meddelanden ska uppmärksammas.

en	Individual
sv	Privatperson

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
sv	För metoden "Tröskelvärde" gäller att om det antal som ses är högre än detta värde kommer en varning att utlösas.

en	Match Type
sv	Typ av matchning

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
sv	Definiera hur du vill att strängen ska matchas. Om du använder typen SQL-uttryck kan du använda valfritt giltigt SQL-uttryck för att generera larmet. Tillgängliga fält är bland annat "message", "facility", "priority" och "host".

en	Message Match String
sv	Matchningssträng för meddelande

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
sv	Ange den matchande komponenten i syslog-meddelandet, anläggnings- eller värdnamnet eller SQL where-satsen om du använder SQL Expression Match Type.

en	Enabled
sv	Aktiverad

en	Is this Alert Enabled?
sv	Är denna varning aktiverad?

en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Re-Alert Cycle
sv	Cykel för återlarmning

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
sv	Skicka inte detta larm igen för samma värd förrän den här tiden har gått. För tröskelbaserade larm gäller detta för alla värddatorer.

en	Notes
sv	Anteckningar

en	Space for Notes on the Alert
sv	Utrymme för anteckningar om varningen

en	Email Options
sv	E-post Val

en	Notification List
sv	Notifieringslista

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
sv	Använd innehållet i denna Notification List för att bestämma vem som ska underrättas och hur.

en	Emails to Notify
sv	E-postmeddelanden att meddela

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
sv	Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser som ska informeras. Om du vill skicka e-post till en mottagare i SMS-format ska du ange mottagarens e-postadress som prefix med "sms@". Om mottagarens SMS-adress t.ex. är "2485551212@mycarrier.net", anger du den som "sms@2485551212@mycarrier.net " och den formateras som ett SMS-meddelande.

en	Email Body Text
sv	E-postens brödtext

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
sv	Denna information kommer att visas i meddelandet strax före uppgifterna om meddelandet.

en	Open Ticket
sv	Öppna biljett

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
sv	Om en Help Desk-biljett öppnas för denna Alert. OBS: Ticket-kommandot kommer att fyllas med flera "ALERT_"-miljövariabler för enkelhetens skull.

en	No
sv	Nej

en	Yes
sv	Ja

en	Command
sv	Kommando

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
sv	När en varning utlöses körs följande kommando. Följande ersättningsvariabler är tillgängliga: "<HOSTNAME>", "<ALERTID>", "<MESSAGE>", "<FACILITY>", "<PRIORITY>", "<SEVERITY>". Observera att "<HOSTNAME> " endast är tillgängligt för enskilda tröskelvärden. Dessa ersättningsvärden kan anges på kommandoraden eller hämtas från skriptets miljö. När de används från miljön kommer dessa variabler att inledas med 'ALERT_'.

en	Rows
sv	Rader

en	Import
sv	Importera

en	Syslog Alert Filters
sv	Filter för Syslog-varningar

en	Method
sv	Metod

en	Threshold Count
sv	Tröskelvärde för antal

en	Search String
sv	Söksträng

en	Email Addresses
sv	E-postadresser

en	Last Modified
sv	Senast ändrad

en	By User
sv	Efter användare

en	Multiple
sv	Flera

en	No Syslog Alerts Defined
sv	Inga Syslog-varningar definierade

en	Import Alert Rule from Local File
sv	Importera Alert-regel från lokal fil

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller data för Alert Rule-definitionen finns på din lokala dator väljer du den här.

en	Import Alert Rule from Text
sv	Importera Alert-regel från text

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller Alert Ruledefinition-data som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Import Alert Rule
sv	Importera Alert-regel

en	Imported
sv	Importerad

en	NOTE: Alert '%s' %s!
sv	OBS: Varning '%s' %s!

en	Updated
sv	Uppdaterad

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
sv	FEL: Varning '%s' %s Misslyckades!

en	Update
sv	Uppdatera

en	Reprocess
sv	Upparbetning

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Syslog Removal Rule(s).

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
sv	Ta bort regel(r) för borttagning av Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande Syslog Removal Rule(s).

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
sv	Inaktivera regel(er) för borttagning av Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Syslog Removal Rule(s).

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
sv	Aktivera regel(er) för borttagning av Syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att återbehandla följande Syslog Removal Rule(s).

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
sv	Retroaktiv behandling av borttagningsregel(er) för Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att exportera följande Syslog Removal Rule(s).

en	Export Syslog Removal Rule(s)
sv	Exportera regel(er) för borttagning av Syslog

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
sv	Regel '%s' resulterade i att %s/%s meddelanden togs bort/överfördes

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
sv	Regel för borttagning Redigera [redigera: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
sv	Borttagningsregel Redigera [ny]

en	New Removal Record
sv	Ny borttagningsrekord

en	New Removal Rule
sv	Ny regel för avlägsnande

en	Removal Rule Details
sv	Detaljer om borttagningsregeln

en	Removal Rule Name
sv	Namn på regel för borttagning

en	Please describe this Removal Rule.
sv	Vänligen beskriv denna Removal Rule.

en	Enabled?
sv	Aktiverad?

en	Is this Removal Rule Enabled?
sv	Är denna borttagningsregel aktiverad?

en	String Match Type
sv	Sträng Matchningstyp

en	Syslog Message Match String
sv	Matchningssträng för Syslog-meddelande

en	Method of Removal
sv	Metod för borttagning

en	Deletion
sv	Radering

en	Transferal
sv	Överföring

en	Removal Rule Notes
sv	Anmärkningar om borttagningsregler

en	Space for Notes on the Removal rule
sv	Utrymme för anteckningar om borttagningsregeln

en	Rules
sv	Regler

en	Syslog Removal Rule Filters
sv	Filter för borttagningsregler för Syslog

en	Removal Name
sv	Namn på borttagning

en	Transfer
sv	Överför

en	No Syslog Removal Rules Defined
sv	Inga regler för borttagning av Syslog definierade

en	Import Removal Rule from Local File
sv	Importera borttagningsregel från lokal fil

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller data för definitionen av borttagningsregeln finns på din lokala dator väljer du den här.

en	Import Removal Rule from Text
sv	Importera borttagningsregel från text

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller data för definitionen av borttagningsregeln som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Import Removal Rule
sv	Regel för borttagande av import

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
sv	OBS: Borttagningsregel '%s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
sv	FEL: Borttagningsregel '%s' %s Misslyckades!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande Syslog-rapport(er).

en	Delete Syslog Report(s)
sv	Ta bort Syslog-rapport(er)

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande Syslog-rapport(er).

en	Disable Syslog Report(s)
sv	Inaktivera Syslog-rapport(er)

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande Syslog-rapport(er).

en	Enable Syslog Report(s)
sv	Aktivera Syslog-rapport(er)

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
sv	Klicka på "Fortsätt" för att exportera följande Syslog Report Rule(s).

en	Export Syslog Report Rule(s)
sv	Exportera regel(er) för Syslog-rapport

en	You must select at least one Syslog Report.
sv	Du måste välja minst en Syslog-rapport.

en	Return
sv	Tillbaka

en	Report Edit [edit: %s]
sv	Rapportera redigera [redigera: %s]

en	Report Edit [new]
sv	Rapportera Redigera [ny]

en	New Report Record
sv	Ny rapportrekord

en	Please describe this Report.
sv	Vänligen beskriv denna rapport.

en	Is this Report Enabled?
sv	Är den här rapporten aktiverad?

en	Define how you would like this string matched.
sv	Ange hur du vill att den här strängen ska matchas.

en	The matching component of the syslog message.
sv	Den matchande komponenten i syslog-meddelandet.

en	Frequency
sv	Frekvens

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
sv	Hur ofta ska denna rapport skickas till distributionslistan?

en	Send Time
sv	Sändningstid

en	What time of day should this report be sent?
sv	Vilken tid på dygnet ska rapporten skickas?

en	Report Format
sv	Rapportformat

en	The information that will be contained in the body of the Report.
sv	Den information som kommer att ingå i rapportens huvuddel.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
sv	Komma-avgränsad lista med e-postadresser att skicka rapporten till.

en	Space for Notes on the Report
sv	Utrymme för anteckningar i rapporten

en	Syslog Report Filters
sv	Filter för Syslog-rapporter

en	Report Name
sv	Rapportnamn

en	Last Sent
sv	Senast skickat

en	No Syslog Reports Defined
sv	Inga Syslog-rapporter definierade

en	Import Report Rule from Local File
sv	Importera rapportregel från lokal fil

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
sv	Om XML-filen som innehåller definitionsdata för rapportregeln finns på din lokala maskin väljer du den här.

en	Import Report Rule from Text
sv	Importera rapportregel från text

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
sv	Om du har XML-filen som innehåller definitionsdata för rapportregeln som text kan du klistra in den i den här rutan för att importera den.

en	Import Report Data
sv	Importera rapportdata

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
sv	OBS: Rapportregel '%s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
sv	FEL: Rapportregel '%s' %s Misslyckades!