en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
pt-br	Falha ao salvar. Os Coletores de Dados Remotos no Modo de Sincronização não têm permissão para Salvar Regras. Salve do servidor principal do Cacti.

en	Please use an HTML Email Client
pt-br	Por favor, use um cliente de e-mail HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'
pt-br	Alerta de limite de syslog do cacti '%s' para o host '%s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
pt-br	Alerta de limite de syslog do Cacti '%s'

en	Alert Name
pt-br	Nome do alerta

en	Severity
pt-br	Criticidade

en	Threshold

en	Count
pt-br	Contagem

en	Match String
pt-br	Corresponder String

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'
pt-br	Alerta de Syslog do Cacti '%s' para o host '%s'

en	Cacti Syslog Alert '%s'
pt-br	Alerta de Syslog do Cacti '%s'

en	Hostname

en	Date
pt-br	Data

en	Level
pt-br	Nível

en	Message
pt-br	Mensagem

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
pt-br	AVISO: Um alerta de limite de syslog foi acionado para o host '%s'

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
pt-br	AVISO: Um alerta de limite de syslog foi acionado

en	Name:
pt-br	Nome:

en	Severity:
pt-br	Gravidade:

en	Threshold:
pt-br	Threshold

en	Count:
pt-br	Contagem:

en	Message String:
pt-br	Cadeia de caracteres da mensagem:

en	Hostname:

en	Date:
pt-br	Data:

en	Level:
pt-br	Nível:

en	Message:
pt-br	Mensagem:

en	, Host:
pt-br	Servidor:

en	, URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
pt-br	Alerta de Evento - %s

en	, Count:
pt-br	Contagem:

en	Host

en	Event Report - %s
pt-br	Relatório de Eventos - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
pt-br	Renomeie seus arquivos config.php.dist ou config_local.php.dist no diretório syslog e altere a configuração do banco de dados antes de instalar.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
pt-br	O Syslog 2.0 requer uma reinstalação completa. Desinstale o Syslog e remova todos os dados antes de instalar. A migração é possível, mas você deve planejar isso com antecedência. Não há suporte para migração automática.

en	What upgrade/install type do you wish to use
pt-br	Que tipo de atualização/instalação você deseja usar

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
pt-br	Quando você tem tabelas muito grandes, executar um truncamento será muito mais rápido. Se você estiver preocupado com os dados de arquivamento, poderá escolher Inline, que congelará seu navegador durante o período desta atualização, ou background, que criará um processo em segundo plano para trazer seus dados de syslog antigos de uma tabela de backup para o novo formato de syslog. Novamente, esse processo pode levar várias horas.

en	Truncate Syslog Table
pt-br	Truncar tabela de syslog

en	Inline Upgrade
pt-br	Atualização em linha

en	Background Upgrade
pt-br	Atualização em segundo plano

en	Database Storage Engine
pt-br	Mecanismo de armazenamento de banco de dados

en	You have the option to make this a partitioned table by days.
pt-br	Você tem a opção de tornar esta tabela particionada por dias.

en	MyISAM Storage
pt-br	Armazenamento MyISAM

en	InnoDB Storage
pt-br	Armazenamento InnoDB

en	Database Architecture
pt-br	Arquitetura de banco de dados

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
pt-br	Você tem a opção de tornar esta tabela particionada por dias. Você pode criar várias partições por dia.

en	Traditional Table
pt-br	Mesa Tradicional

en	Partitioned Table
pt-br	Tabela particionada

en	Retention Policy
pt-br	Política de retenção

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
pt-br	Escolha quantos dias de valores de Syslog você deseja manter no banco de dados.

en	Partitions per Day
pt-br	Partições por dia

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
pt-br	Selecione o número de partições por dia que você deseja criar.

en	%d Per Day
pt-br	%d por dia

en	Upgrade
pt-br	Atualizar

en	Install
pt-br	Instalar

en	Syslog %s Advisor

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
pt-br	AVISO: A atualização do Syslog é demorada!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
pt-br	A atualização da tabela de syslog 'principal' pode ser um processo muito demorado. Como tal, é recomendável que você reduza o tamanho da tabela de syslog antes da atualização ou escolha a opção de plano de fundo</p> <p>Se você escolher a opção de plano de fundo, sua tabela de syslog legada será renomeada e uma nova tabela de syslog será criada. Em seguida, um processo de atualização será iniciado em segundo plano. Novamente, esse processo em segundo plano pode demorar um pouco para ser concluído. No entanto, seus dados serão preservados</p> <p>Independentemente da sua escolha, todas as regras de remoção e alerta existentes serão mantidas durante o processo de atualização.</p> <p>Pressione <b>'Atualizar'</b> para prosseguir com a atualização ou <b>'Cancelar'</b> para retornar ao menu Plug-ins.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
pt-br	Você também pode selecionar a duração da retenção. Lembre-se de que, se você tiver vários hosts registrando no syslog, essa tabela pode se tornar muito grande. Portanto, se não estiver usando particionamento, convém manter o tamanho menor.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
pt-br	Você também pode definir o mecanismo de armazenamento MySQL. Se você não ajustou seu sistema para as propriedades de armazenamento do InnoDB, é altamente recomendável que você utilize o mecanismo de armazenamento MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
pt-br	Você tem várias opções para escolher ao instalar o Syslog. A primeira é a arquitetura de banco de dados. Você deve optar por utilizar o particionamento de tabelas para evitar que o tamanho das tabelas se torne excessivo, tornando as consultas mais lentas.

en	Syslog %s Settings
pt-br	Configurações do %s Syslog

en	What uninstall method do you want to use?
pt-br	Qual método de desinstalação você deseja usar?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
pt-br	Ao desinstalar o syslog, você pode remover tudo, ou apenas componentes, caso planeje reinstalar no futuro.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
pt-br	Remover tudo (logs, tabelas, configurações)

en	Syslog Data Only
pt-br	Somente dados de syslog

en	Syslog Uninstall Preferences
pt-br	Preferências de desinstalação do Syslog

en	Uninstall
pt-br	Desinstalar

en	Cancel
pt-br	Cancelar

en	Syslog

en	General Settings
pt-br	Configurações Gerais

en	Syslog Enabled
pt-br	Syslog habilitado

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
pt-br	Se essa caixa de seleção estiver definida, os registros serão transferidos da tabela Entrada do Syslog para a tabela principal do Syslog e os Alertas e Relatórios serão ativados. Lembre-se de que, se o sistema estiver desabilitado, as entradas de log ainda se acumularão na tabela de entrada do Syslog, pois isso é definido pelo processo rsyslog ou syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
pt-br	Ativar coleta de estatísticas

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
pt-br	Se essa caixa de seleção estiver definida, as estatísticas sobre de onde as mensagens de syslog estão chegando serão mantidas. Essas informações estatísticas podem ser usadas para renderizar coisas como mapas de calor.

en	Strip Domains
pt-br	Domínios de faixa

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
pt-br	Uma lista delimitada por vírgulas de domínios que você deseja remover do nome do host syslog, exemplos seriam 'mydomain.com, otherdomain.com'

en	Validate Hostnames
pt-br	Validar nomes de host

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
pt-br	Se esta caixa de seleção estiver definida, todos os nomes de host serão validados. Se o nome do host não for válido. Todos os registros são atribuídos a um host especial chamado 'invalidhost'. Essa configuração pode afetar o tempo de processamento do syslog em sistemas grandes. Portanto, o uso dessa configuração só deve ser usado quando outros meios não estiverem disponíveis para evitar que isso aconteça.

en	Refresh Interval
pt-br	Intervalo de atualização

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
pt-br	Este é o tempo em segundos antes que a página seja atualizada.

en	Max Report Records
pt-br	Máximo de registros de relatório

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
pt-br	Para Alertas baseados em limite, qual é o número máximo que você deseja mostrar no relatório. Isso é usado para limitar o tamanho do log html e do e-mail.

en	%d Records
pt-br	%d Registros

en	Command for Opening Tickets
pt-br	Comando para abrir tickets

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
pt-br	Este comando será executado para abrir tickets de suporte técnico. O comando será necessário para analisar vários parâmetros de entrada da seguinte forma: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. A lista de hosts será uma lista delimitada por vírgulas de hosts afetados pelo alerta.

en	HTML Notification Settings
pt-br	Configurações de notificação HTML

en	Enable HTML Based Email
pt-br	Ativar e-mail baseado em HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
pt-br	Se esta caixa de seleção estiver definida, todos os e-mails serão enviados em formato HTML. Caso contrário, os e-mails serão enviados em texto simples.

en	Format File to Use
pt-br	Formatar arquivo a ser usado

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pt-br	Escolha o wrapper html personalizado e o arquivo CSS a serem usados. Esse arquivo contém html e CSS para envolver seu relatório. Se ele contiver mais do que simplesmente CSS, você precisará colocar uma <REPORT> tag especial dentro do arquivo. Essa tag de formato será substituída pelo conteúdo do relatório. Esses arquivos estão localizados no diretório 'formatos'.</REPORT>

en	Data Retention Settings
pt-br	Configurações de retenção de dados

en	Syslog Retention
pt-br	Retenção de Syslog

en	This is the number of days to keep events.
pt-br	Este é o número de dias para manter eventos.

en	Syslog Alert Retention
pt-br	Retenção de alerta de syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
pt-br	Este é o número de dias para manter os registros de alerta.

en	Remote Message Processing
pt-br	Processamento Remoto de Mensagens

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
pt-br	Habilitar o processamento de mensagens do coletor de dados remoto

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
pt-br	Se os Coletores de Dados Remotos tiverem seus próprios bancos de dados Syslog e processarem suas mensagens de forma independente, marque essa caixa de seleção. Ao marcar esta caixa de seleção, seus coletores de dados remotos precisarão manter seu próprio arquivo 'config_local.php' para informar a Syslog para usar um banco de dados independente para exibição e processamento de mensagens. Por favor, use o arquivo de modelo 'config_local.php.dist' para esta finalidade. AVISO: As tabelas de syslog serão criadas automaticamente assim que essa opção for ativada.

en	Remote Data Collector Rules Sync
pt-br	Sincronização de regras do coletor de dados remoto

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
pt-br	Se seus Coletores de Dados Remotos tiverem seus próprios bancos de dados Syslog e processarem três mensagens de forma independente, marque esta caixa de seleção se desejar que as regras de Alertas, Remoção e Relatório dos bancos de dados Cacti Principais sejam enviadas para o Sistema Cacti Remoto.

en	Delete
pt-br	Excluir

en	Disable
pt-br	Desativar

en	Enable
pt-br	Habilitar

en	Export
pt-br	Exportar

en	Indefinite
pt-br	Indefinido

en	%d Day
pt-br	%d Dia

en	%d Days
pt-br	%d Dias

en	%d Week
pt-br	%d Semana

en	%d Weeks
pt-br	%d Semanas

en	%d Month
pt-br	%d Mes

en	%d Months
pt-br	%d Meses

en	%d Year
pt-br	%d Ano

en	Never
pt-br	Nunca

en	%d Minute
pt-br	%d Minuto

en	%d Minutes
pt-br	%d Minutos

en	Notice
pt-br	Aviso

en	Warning
pt-br	Atenção

en	Critical
pt-br	Crítica

en	Begins with
pt-br	começa com

en	Contains
pt-br	Contém

en	Ends with
pt-br	Termina com

en	Hostname is
pt-br	Hostname:

en	Program is
pt-br	Programa

en	Facility is
pt-br	Infraestrutura

en	SQL Expression
pt-br	Expressão SQL

en	Daily
pt-br	Diariamente

en	Weekly
pt-br	Semanal

en	Import/Export
pt-br	Importar/Exportar

en	Alert Rules
pt-br	Regras de alerta

en	Syslog Settings
pt-br	Configurações de Syslog

en	Removal Rules
pt-br	Regras de remoção

en	Report Rules
pt-br	Regras de relatório

en	Normal User
pt-br	Usuário normal

en	System Administration
pt-br	Administração do Sistema

en	Syslog Removals
pt-br	Remoções de Syslog

en	(Edit)
pt-br	(Editar)

en	(Actions)
pt-br	Ações

en	Syslog Alerts
pt-br	Alertas de Syslog

en	Syslog Reports
pt-br	Relatórios de Syslog

en	Display Syslog in Range
pt-br	Exibir Syslog no intervalo

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
pt-br	Houve %s registros de dispositivo removidos do banco de dados Syslog

en	Syslog Utilities
pt-br	Utilitários de Syslog

en	Purge Syslog Devices
pt-br	Limpar dispositivos Syslog

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
pt-br	Esta escolha de menu fornece um meio de remover dispositivos que não estão mais se reportando ao servidor syslog do Cacti.

en	Syslog Viewer
pt-br	Visualizador de Syslog

en	All Text
pt-br	Todo o texto

en	%d Chars
pt-br	%d Caracteres

en	System Logs
pt-br	Logs do Sistema

en	Statistics
pt-br	Estatísticas

en	Alert Logs
pt-br	Logs de alerta

en	Selected Alert
pt-br	Alerta selecionado

en	Syslog Alert View
pt-br	Exibição de alerta de syslog

en	Syslog Statistics Filter
pt-br	Filtro de estatísticas do Syslog

en	Messages
pt-br	Mensagens

en	Device Name
pt-br	Nome do Dispositivo

en	Facility
pt-br	Infraestrutura

en	Priority
pt-br	Prioridade

en	Program
pt-br	Programa

en	Records
pt-br	Registros

en	No Syslog Statistics Found
pt-br	Nenhuma estatística de syslog encontrada

en	Device
pt-br	Dispositivo

en	All
pt-br	Todos

en	None
pt-br	Nenhum

en	Go
pt-br	Ir

en	Clear
pt-br	Limpar

en	Search
pt-br	Pesquisar

en	Time Range
pt-br	Intervalo de Tempo

en	%d Hour
pt-br	%d Hora

en	%d Hours
pt-br	%d horas

en	Entries
pt-br	Entradas

en	Default
pt-br	Padrão

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
pt-br	[ Início: '%s' até o fim: '%s', Mensagens não processadas: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
pt-br	[ Mensagens não processadas: %s ]

en	Enter a search term
pt-br	Digite um termo de pesquisa

en	Select Device(s)
pt-br	Selecione o(s) dispositivo(s)

en	Devices Selected
pt-br	Dispositivos selecionados

en	All Devices Selected
pt-br	Todos os dispositivos selecionados

en	Syslog Message Filter %s
pt-br	Filtro de mensagens Syslog %s

en	Timespan
pt-br	Adicionar Intervalo de Tempo

en	Custom
pt-br	Personalizado

en	From
pt-br	De

en	Start Date Selector
pt-br	Seletor de data de início

en	To
pt-br	Para

en	End Date Selector
pt-br	Seletor de data de término

en	Shift Time Backward
pt-br	Mudar o tempo para trás

en	Define Shifting Interval
pt-br	Definir intervalo de mudança

en	Shift Time Forward
pt-br	Mudar o tempo para a frente

en	Return filter values to their user defined defaults
pt-br	Retorne os valores de filtro para seus padrões definidos pelo usuário

en	Export Records to CSV
pt-br	Exportar registros para CSV

en	Save
pt-br	Salvar

en	Save Default Settings
pt-br	Salvar configurações padrão

en	Alerts
pt-br	Alertas

en	View Syslog Alert Rules
pt-br	Exibir regras de alerta de syslog

en	Removals
pt-br	Remoções

en	View Syslog Removal Rules
pt-br	Exibir regras de remoção de Syslog

en	Reports
pt-br	Relatórios

en	View Syslog Reports
pt-br	Exibir relatórios de syslog

en	Devices
pt-br	Dispositivos

en	Show All Devices
pt-br	Mostrar todos os dispositivos

en	Show All Logs
pt-br	Exibir todos os registros

en	Threshold Logs
pt-br	Logs de limite

en	Display Rows
pt-br	Linhas de exibição

en	Trim
pt-br	Adicionais

en	Message Trim
pt-br	Recorte de Mensagem

en	Refresh
pt-br	Atualizar

en	Facilities to filter on
pt-br	Instalações para filtrar

en	All Facilities
pt-br	Todas as Facilidades

en	Priority Levels
pt-br	Níveis de prioridade

en	All Priorities
pt-br	Todas as prioridades

en	Emergency
pt-br	Emergência

en	Alert++
pt-br	Alerta

en	Alert
pt-br	Alerta

en	Critical++
pt-br	Crítica

en	Error++
pt-br	Erro:

en	Error
pt-br	Erro

en	Warning++
pt-br	AVISO:

en	Notice++
pt-br	Aviso

en	Info++
pt-br	Informação

en	Info
pt-br	Informação

en	Debug

en	Record Type
pt-br	Tipo de Registro

en	Removal Handling
pt-br	Tratamento de remoção

en	All Records
pt-br	Todos os registros

en	Main Records
pt-br	Principais Recordes

en	Removed Records
pt-br	Registros removidos

en	Informational
pt-br	Informativa

en	Actions
pt-br	Ações

en	Unknown
pt-br	Desconhecido

en	No Syslog Messages
pt-br	Sem mensagens de syslog

en	Alert Log Rows
pt-br	Linhas de log de alerta

en	Alert Removed
pt-br	Alerta removido

en	No Alert Log Messages
pt-br	Sem mensagens de registro de alerta

en	All Programs
pt-br	Todos os programas

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a(s) seguinte(s) regra(s) de alerta de syslog.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
pt-br	Excluir regra de alerta de syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a(s) seguinte(s) regra(s) de alerta de syslog.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
pt-br	Desabilitar regra(s) de alerta de syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) regra(s) de alerta de syslog.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
pt-br	Habilitar regras de alerta de syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para exportar a(s) seguinte(s) regra(s) de alerta de syslog.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
pt-br	Exportar regra de alerta de syslog

en	Continue
pt-br	Continuar

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>
pt-br	A sintaxe SQL inserida é inválida. Por favor, corrija seu SQL.<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s
pt-br	O SQL pré-processado é:<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL
pt-br	O SQL processado era inválido. Por favor, corrija seu SQL

en	Not Set
pt-br	Não configurado

en	1 Minute
pt-br	1 Minuto

en	1 Month
pt-br	1 Mês

en	Alert Edit [edit: %s]
pt-br	Edição de alerta [editar: %s]

en	Alert Edit [new]
pt-br	Edição de alerta [novo]

en	New Alert Rule
pt-br	Nova regra de alerta

en	N/A

en	Details
pt-br	Detalhes

en	Name
pt-br	Nome

en	Please describe this Alert.
pt-br	Por favor, descreva este alerta.

en	What is the Severity Level of this Alert?
pt-br	Qual é o nível de gravidade deste alerta?

en	Reporting Level
pt-br	Nível de relatório

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
pt-br	Para registrar Ciclos de Realerta, o Alerta deve ser rastreado no nível do Sistema ou do Dispositivo.

en	System
pt-br	Sistema

en	Reporting Method
pt-br	Método de relatório

en	Define how to Alert on the syslog messages.
pt-br	Defina como alertar sobre as mensagens de syslog.

en	Individual

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
pt-br	Para o método 'Threshold', se o número visto estiver acima desse valor, um alerta será acionado.

en	Match Type
pt-br	Tipo de Correspondência

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
pt-br	Defina como você gostaria que essa cadeia de caracteres correspondesse. Se estiver usando o tipo de expressão SQL, você poderá usar qualquer expressão SQL válida para gerar o alarme. Os campos disponíveis incluem 'mensagem', 'instalação', 'prioridade' e 'host'.

en	Message Match String
pt-br	String de correspondência de mensagem

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
pt-br	Insira o componente correspondente da mensagem de syslog, o nome do recurso ou do host ou a cláusula where do SQL se estiver usando o Tipo de correspondência de expressão SQL.

en	Enabled
pt-br	Ativado

en	Is this Alert Enabled?
pt-br	Este alerta está ativado?

en	Disabled
pt-br	Desativado

en	Re-Alert Cycle
pt-br	Ciclo de realerta

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
pt-br	Não reenvie esse alerta novamente para o mesmo host, até que esse período de tempo tenha decorrido. Para alarmes baseados em limite, isso se aplica a todos os hosts.

en	Notes
pt-br	Notas

en	Space for Notes on the Alert
pt-br	Espaço para notas sobre o alerta

en	Email Options
pt-br	Opções de E-mail

en	Notification List
pt-br	Lista de notificação

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
pt-br	Use o conteúdo desta Lista de Notificação para ditar quem deve ser notificado e como.

en	Emails to Notify
pt-br	E-mails para notificar

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
pt-br	Por favor, insira uma lista delimitada por vírgulas de endereços de e-mail para informar. Se você deseja enviar e-mail para um destinatário no formato SMS, prefixe o endereço de e-mail desse destinatário com 'sms@'. Por exemplo, se o endereço SMS do destinatário for '2485551212@mycarrier.net', você o inserirá como 'sms@2485551212@mycarrier.net' e ele será formatado como uma mensagem SMS.

en	Email Body Text
pt-br	Texto do corpo do e-mail

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
pt-br	Essas informações aparecerão no corpo do Alerta logo antes dos detalhes do Alerta.

en	Open Ticket
pt-br	Abrir Solicitação

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
pt-br	Se um tíquete de suporte técnico for aberto para este alerta. NOTA: O script de comando Ticket será preenchido com várias variáveis de ambiente 'ALERT_' por conveniência.

en	No
pt-br	Não

en	Yes
pt-br	Sim

en	Command
pt-br	Comando

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
pt-br	Quando um alerta for disparado, execute o comando a seguir. As seguintes variáveis de substituição estão disponíveis '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Observe que '<HOSTNAME>' está disponível apenas em limites individuais. Esses valores de substituição podem aparecer na linha de comando ou ser coletados do ambiente do script. Quando usadas no ambiente, essas variáveis serão prefixadas com 'ALERT_'.

en	Rows
pt-br	Linhas

en	Import
pt-br	Importar

en	Syslog Alert Filters
pt-br	Filtros de alerta de syslog

en	Method
pt-br	Método

en	Threshold Count
pt-br	Contagem de limites

en	Search String
pt-br	Cadeia de caracteres de pesquisa

en	Email Addresses
pt-br	E-mail

en	Last Modified
pt-br	Última Modificação

en	By User
pt-br	Por usuário

en	Multiple
pt-br	Múltiplo

en	No Syslog Alerts Defined
pt-br	Nenhum alerta de syslog definido

en	Import Alert Rule from Local File
pt-br	Importar regra de alerta do arquivo local

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pt-br	Se o arquivo XML que contém os dados de definição da Regra de Alerta estiver localizado em sua máquina local, selecione-o aqui.

en	Import Alert Rule from Text
pt-br	Importar regra de alerta do texto

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
pt-br	Se você tiver o arquivo XML que contém os dados de definição de regra de alerta como texto, poderá colá-lo nessa caixa para importá-lo.

en	Import Alert Rule
pt-br	Regra de alerta de importação

en	Imported
pt-br	Importado

en	NOTE: Alert '%s' %s!
pt-br	NOTA: Alerta '%s' %s!

en	Updated
pt-br	Atualizado

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
pt-br	ERRO: Falha no alerta '%s' %s!

en	Update
pt-br	Atualizar

en	Reprocess
pt-br	Revalidar

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir a(s) seguinte(s) regra(s) de remoção de syslog.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
pt-br	Excluir regra(s) de remoção de syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar a(s) seguinte(s) regra(s) de remoção de syslog.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
pt-br	Desativar regra de remoção de syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar a(s) seguinte(s) regra(s) de remoção de syslog.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
pt-br	Habilitar regra(s) de remoção de syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para reprocessar a(s) seguinte(s) regra(s) de remoção de Syslog.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
pt-br	Processar retroativamente as regras de remoção de syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para exportar a(s) seguinte(s) regra(s) de remoção de syslog.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
pt-br	Exportar regra de remoção de syslog

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
pt-br	A regra '%s' resultou em %s/%s mensagens removidas/transferidas

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
pt-br	Edição de regra de remoção [editar: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
pt-br	Edição de regra de remoção [novo]

en	New Removal Record
pt-br	Novo registro de remoção

en	New Removal Rule
pt-br	Nova regra de remoção

en	Removal Rule Details
pt-br	Detalhes da regra de remoção

en	Removal Rule Name
pt-br	Nome da regra de remoção

en	Please describe this Removal Rule.
pt-br	Por favor, descreva esta Regra de Remoção.

en	Enabled?
pt-br	Ativado?

en	Is this Removal Rule Enabled?
pt-br	Esta regra de remoção está habilitada?

en	String Match Type
pt-br	Tipo de correspondência de string

en	Syslog Message Match String
pt-br	Cadeia de caracteres de correspondência de mensagem do Syslog

en	Method of Removal
pt-br	Método de remoção

en	Deletion
pt-br	Exclusão

en	Transferal
pt-br	Transferência

en	Removal Rule Notes
pt-br	Notas da regra de remoção

en	Space for Notes on the Removal rule
pt-br	Espaço para notas sobre a regra de remoção

en	Rules
pt-br	Regras

en	Syslog Removal Rule Filters
pt-br	Filtros de regra de remoção de syslog

en	Removal Name
pt-br	Nome da remoção

en	Transfer
pt-br	Transferir

en	No Syslog Removal Rules Defined
pt-br	Nenhuma regra de remoção de syslog definida

en	Import Removal Rule from Local File
pt-br	Regra de remoção de importação do arquivo local

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pt-br	Se o arquivo XML que contém os dados de definição da Regra de Remoção estiver localizado em sua máquina local, selecione-o aqui.

en	Import Removal Rule from Text
pt-br	Regra de remoção de importação do texto

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
pt-br	Se você tiver o arquivo XML que contém os dados de definição da Regra de Remoção como texto, poderá colá-lo nessa caixa para importá-lo.

en	Import Removal Rule
pt-br	Regra de remoção de importação

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
pt-br	NOTA: Regra de remoção '%s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
pt-br	ERRO: Falha na regra de remoção '%s' %s!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir o(s) seguinte(s) relatório(s) de Syslog.

en	Delete Syslog Report(s)
pt-br	Excluir relatórios de syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para desativar o(s) seguinte(s) relatório(s) de Syslog.

en	Disable Syslog Report(s)
pt-br	Desativar relatórios de syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para ativar o(s) seguinte(s) relatório(s) de Syslog.

en	Enable Syslog Report(s)
pt-br	Ativar relatório(s) de syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
pt-br	Clique em 'Continuar' para exportar a(s) seguinte(s) regra(s) de relatório de syslog.

en	Export Syslog Report Rule(s)
pt-br	Exportar regra de relatório de syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
pt-br	Você deve selecionar pelo menos um Relatório de Syslog.

en	Return
pt-br	Retorno

en	Report Edit [edit: %s]
pt-br	Edição de relatório [editar: %s]

en	Report Edit [new]
pt-br	Edição de relatório [novo]

en	New Report Record
pt-br	Novo registro de relatório

en	Please describe this Report.
pt-br	Por favor, descreva este relatório.

en	Is this Report Enabled?
pt-br	Este relatório está habilitado?

en	Define how you would like this string matched.
pt-br	Defina como você gostaria que essa cadeia de caracteres correspondesse.

en	The matching component of the syslog message.
pt-br	O componente correspondente da mensagem syslog.

en	Frequency
pt-br	Frequência

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
pt-br	Com que frequência este relatório deve ser enviado para a lista de distribuição?

en	Send Time
pt-br	Enviar tempo

en	What time of day should this report be sent?
pt-br	A que horas do dia este relatório deve ser enviado?

en	Report Format
pt-br	Formato do relatório

en	The information that will be contained in the body of the Report.
pt-br	As informações que estarão contidas no corpo do Relatório.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
pt-br	Lista delimitada por vírgulas de endereços de e-mail para os quais enviar o relatório.

en	Space for Notes on the Report
pt-br	Espaço para notas sobre o relatório

en	Syslog Report Filters
pt-br	Filtros de relatório de syslog

en	Report Name
pt-br	Nome do Relatório

en	Last Sent
pt-br	Último enviado

en	No Syslog Reports Defined
pt-br	Nenhum relatório de syslog definido

en	Import Report Rule from Local File
pt-br	Importar regra de relatório do arquivo local

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pt-br	Se o arquivo XML que contém os dados de definição da Regra de Relatório estiver localizado em sua máquina local, selecione-o aqui.

en	Import Report Rule from Text
pt-br	Importar regra de relatório do texto

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
pt-br	Se você tiver o arquivo XML que contém os dados de definição da Regra de Relatório como texto, poderá colá-lo nessa caixa para importá-lo.

en	Import Report Data
pt-br	Importar dados do relatório

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
pt-br	NOTA: Denunciar regra '%s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
pt-br	ERRO: Falha na regra de relatório '%s' %s!