en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
pl	Zapisywanie Nie powiodło się. Zdalni zbieracze danych w trybie synchronizacji nie mogą zapisywać reguł. Zapisz zamiast tego z głównego serwera Cacti.

en	Please use an HTML Email Client
pl	Proszę użyć klienta poczty elektronicznej HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
pl	Cacti Syslog Plugin Threshold Alert "%s

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
pl	Cacti Syslog Plugin Threshold Alert "%s

en	Match String
pl	String Meczowy

en	Cacti Syslog Alert '%s'
pl	Cacti Syslog Plugin Alert "%s

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
pl	OSTRZEŻENIE: Wyzwolono alarm Syslog Plugin Instance Count Alert

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
pl	OSTRZEŻENIE: Wyzwolono alarm Syslog Plugin Instance Count Alert

en	Severity:
pl	Istotność

en	Threshold:
pl	Próg

en	Message String:
pl	String komunikatów:

en	, Host:
pl	Host:

en	, URL:
pl	URL:

en	Sev:
pl	Siedem:

en	Event Alert - %s
pl	Alert zdarzenia - %s

en	, Count:
pl	Licznik:

en	Event Report - %s
pl	Raport o zdarzeniach - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
pl	Proszę zmienić nazwę pliku config.php.dist w katalogu syslog i zmienić konfigurację bazy danych przed instalacją.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
pl	Syslog 2.0 Wymaga całej reinstalacji. Proszę odinstalować Syslog i usunąć wszystkie dane przed instalacją. Migracja jest możliwa, ale trzeba to zaplanować z wyprzedzeniem. Nie jest obsługiwana żadna automatyczna migracja.

en	What upgrade/install type do you wish to use
pl	Jakiego typu uaktualnienia/instalacji chcesz użyć

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
pl	Jeśli masz bardzo duże stoły, wykonanie Truncate będzie znacznie szybsze. Jeśli martwisz się o dane archiwalne, możesz wybrać albo Inline, który zamrozi Twoją przeglądarkę na okres aktualizacji, albo tło, które utworzy proces tła w celu przeniesienia starych danych syslog z tabeli kopii zapasowej do nowego formatu syslog. Również w tym przypadku proces ten może trwać kilka godzin.

en	Truncate Syslog Table
pl	Skrócona tabela logów

en	Inline Upgrade
pl	Aktualizacja on-line

en	Background Upgrade
pl	Aktualizacja tła

en	Database Storage Engine
pl	Silnik pamięci masowej bazy danych

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
pl	W MySQL 5.1.6 i wyższych masz możliwość tworzenia partycjonowanych tabel według dni. Przed tym wydaniem masz dostęp tylko do tradycyjnej struktury tabeli.

en	MyISAM Storage
pl	Pamięć masowa MyISAM

en	InnoDB Storage
pl	InnoDB Magazynowanie

en	Database Architecture
pl	Architektura bazy danych

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
pl	W MySQL 5.1.6 i wyższych masz możliwość tworzenia partycjonowanych tabel według dni. W MySQL 5.5 i wyższych możesz tworzyć wiele partycji dziennie. Przed wersją MySQL 5.1.6 masz dostęp tylko do tradycyjnej struktury tabeli.

en	Traditional Table
pl	Tabela tradycyjna

en	Partitioned Table
pl	Tabela podzielona

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
pl	Wybierz ile dni wartości Syslog chcesz zachować w bazie danych.

en	Partitions per Day
pl	Przegrody na dzień

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
pl	Wybierz liczbę partycji na dzień, które chcesz utworzyć.

en	%d Per Day
pl	%d na dzień

en	Syslog %s Advisor
pl	Syslog %s Doradca

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
pl	OSTRZEŻENIE: Aktualizacja Syslog jest czasochłonna!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
pl	Modernizacja "głównego" stołu syslogu może być bardzo czasochłonnym procesem. Jako takie, zaleca się, że albo zmniejszyć rozmiar tabeli syslog przed aktualizacją, lub wybrać opcję tła</p> <p>Jeśli wybierzesz opcję tła, twoja starsza tabela syslog zostanie zmieniona nazwa, a nowa tabela syslog zostanie utworzona. Następnie w tle uruchomiony zostanie proces aktualizacji. Również w tym przypadku ten proces w tle może zająć sporo czasu. Jednak Twoje dane zostaną zachowane</p> <p>Niezależnie od wyboru, wszystkie istniejące reguły usuwania i alarmów zostaną zachowane podczas procesu aktualizacji.</p> <p>Wciśnij <b>'Upgrade'</b>'Upgrade'</b>, aby przejść do aktualizacji, lub <b>'Cancel'</b>, aby wrócić do menu wtyczek.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
pl	Można również wybrać czas retencji. Pamiętaj, że jeśli masz kilka hostów logujących się do syslogu, ta tabela może stać się dość duża. Tak więc, jeśli nie używasz partycjonowania, możesz chcieć zachować mniejszy rozmiar.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
pl	Możesz również ustawić silnik przechowywania MySQL. Jeśli nie dostroiłeś systemu dla właściwości pamięci masowej InnoDB, zdecydowanie zaleca się użycie silnika pamięci masowej MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
pl	Masz kilka opcji do wyboru podczas instalacji Syslog. Pierwszą z nich jest architektura bazy danych. Począwszy od wersji 5.1.6 serwera MySQL, możesz wybrać partycjonowanie tabel, aby nie dopuścić do tego, by wielkość tabel stała się zbyt duża, spowalniając tym samym zapytania.

en	Syslog %s Settings
pl	Syslog %s Ustawienia

en	What uninstall method do you want to use?
pl	Jaką metodę dezinstalacji chcesz zastosować?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
pl	Odinstalowując syslog, możesz usunąć wszystko lub tylko komponenty, na wszelki wypadek, gdy planujesz ponowną instalację w przyszłości.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
pl	Usuń wszystko (dzienniki, tabele, ustawienia)

en	Syslog Data Only
pl	Tylko dane z dziennika

en	Syslog Uninstall Preferences
pl	Preferencje dezinstalacji Syslog

en	Syslog Enabled

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
pl	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, rekordy zostaną przeniesione z tabeli Syslog Incoming do głównej tabeli syslogu i zostaną włączone Alerty i raporty. Należy pamiętać, że jeśli system jest wyłączony wpisy logów będą nadal gromadzić się w tabeli Przychodzące Syslog, jak to jest zdefiniowane przez rsyslog lub syslog-ng procesu.

en	Enable Statistics Gathering
pl	Włącz gromadzenie statystyk

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
pl	Jeśli to pole wyboru jest ustawione, statystyki dotyczące tego, skąd przychodzą wiadomości syslog, będą utrzymywane. Te informacje statystyczne mogą być wykorzystane do renderowania takich rzeczy jak mapy cieplne.

en	Strip Domains
pl	Domeny paskowe

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
pl	Przecinek delimitowany lista domen, które chcesz usunąć z syslog hostname, przykłady to 'mydomain.com, otherdomain.com'.

en	Validate Hostnames
pl	Zatwierdź nazwy hostów

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
pl	Jeśli to pole wyboru jest ustawione, wszystkie nazwy hostów są sprawdzane. Jeśli nazwa hosta nie jest poprawna. Wszystkie rekordy są przypisane do specjalnego hosta zwanego "invalidhost". To ustawienie może mieć wpływ na czas przetwarzania syslogów w dużych systemach. Dlatego też ustawienia tego należy używać tylko wtedy, gdy nie ma innych środków, aby temu zapobiec.

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
pl	Jest to czas w sekundach przed odświeżeniem strony.

en	Max Report Records
pl	Rekordy raportów maksymalnych

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
pl	W przypadku powiadomień opartych na wartościach progowych, jaka jest maksymalna liczba, którą chcesz pokazać w raporcie. Służy to do ograniczenia rozmiaru dziennika html i poczty elektronicznej.

en	%d Records
pl	%d Rekordy

en	Command for Opening Tickets
pl	Komenda do otwierania biletów

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
pl	Polecenie to zostanie wykonane w celu otwarcia Help Desk Tickets. Polecenie to będzie wymagane do przetworzenia wielu parametrów wejściowych w następujący sposób: --alert-nazwa, --znaczność, -- lista hostów, -wiadomość. Lista hostów będzie przecinkiem wyznaczającym listę hostów, których dotyczy powiadomienie.

en	HTML Notification Settings
pl	Lista powiadomień

en	Enable HTML Based Email
pl	Poczta elektroniczna w formacie HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
pl	Jeśli to pole wyboru jest ustawione, wszystkie wiadomości e-mail będą wysyłane w formacie HTML. W przeciwnym razie wiadomości e-mail będą wysyłane w postaci zwykłego tekstu.

en	Format File to Use
pl	Zwykły użytkownik

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pl	Wybierz niestandardową otoczkę HTML i plik CSS, których chcesz użyć. Ten plik zawiera zarówno kod HTML, jak i CSS, które można otoczyć raportem. Jeśli zawiera więcej niż tylko CSS, musisz umieścić specjalny<REPORT> znacznik wewnątrz pliku. Ten znacznik formatu zostanie zastąpiony treścią raportu. Pliki te znajdują się w katalogu „formats”.

en	Data Retention Settings
pl	Ustawienia przechowywania danych

en	Syslog Retention
pl	Zatrzymywanie logów

en	This is the number of days to keep events.
pl	Jest to liczba dni, w których należy zachować wydarzenia.

en	Syslog Alert Retention
pl	Zatrzymanie alarmu Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
pl	Jest to liczba dni, w ciągu których należy prowadzić dzienniki alarmowe.

en	Remote Message Processing
pl	String komunikatów:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
pl	Włącz przetwarzanie komunikatów zdalnego kolektora danych

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
pl	Jeśli zdalne kolektory danych mają własne bazy danych Syslog i niezależnie przetwarzają swoje wiadomości, zaznacz to pole wyboru. Zaznaczając to pole wyboru, zdalne kolektory danych będą musiały utrzymywać własny plik „config_local.php”, aby poinformować Syslog, aby używał niezależnej bazy danych do wyświetlania i przetwarzania wiadomości. W tym celu użyj pliku szablonu 'config_local.php.dist'. OSTRZEŻENIE: Tabele Syslog zostaną utworzone automatycznie po włączeniu tej opcji.

en	Remote Data Collector Rules Sync
pl	Synchronizacja reguł zdalnego kolektora danych

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
pl	Jeśli zdalne zbieracze danych mają własne bazy danych Syslog i niezależnie przetwarzają trzy wiadomości, zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby reguły dotyczące alertów, usuwania i raportowania głównych baz danych kaktusów były wysyłane do systemu zdalnych kaktusów.

en	Indefinite
pl	Nieokreślony

en	Begins with
pl	Zaczyna się od

en	Hostname is
pl	Nazwa hosta:

en	Program is
pl	Program

en	Facility is
pl	Określ typ obiektu, na których chciałbyś się reklamować

en	SQL Expression
pl	Wyrażenie SQL

en	Alert Rules
pl	Zasady alarmu

en	Syslog Settings
pl	Ustawienia logu systemowego

en	Removal Rules
pl	Przepisy dotyczące przeprowadzki

en	Report Rules
pl	Zasady raportowania

en	Syslog Removals
pl	Usuwanie logów

en	(Actions)
pl	Akcje

en	Syslog Alerts
pl	Alerty Syslog

en	Syslog Reports
pl	Raporty Syslog

en	Display Syslog in Range
pl	Wyświetlacz Syslog w zakresie

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
pl	Usunięto % rekordów urządzeń z bazy danych Syslog

en	Syslog Utilities

en	Purge Syslog Devices
pl	Urządzenia czyszczące Syslog

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
pl	Ten wybór menu umożliwia usunięcie urządzeń, które nie są już raportowane do serwera logów Cacti.

en	Syslog Viewer
pl	Przeglądarka logów

en	%d Chars
pl	%d Chary

en	Alert Logs
pl	Dzienniki alarmów

en	Selected Alert
pl	Wybrany alarm

en	Syslog Alert View
pl	Widok alarmu Syslog

en	Syslog Statistics Filter
pl	Filtr statystyk systemowych

en	No Syslog Statistics Found
pl	Nie znaleziono statystyk systemowych

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
pl	Start: "%s" do końca: "%s", nieprzetworzone komunikaty: %s

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
pl	Komunikaty nieprzetworzone: %s ].

en	Select Device(s)
pl	Wybierz urządzenie(-a)

en	Devices Selected
pl	Wybrane urządzenia

en	All Devices Selected
pl	Wszystkie wybrane urządzenia

en	Syslog Message Filter %s
pl	Filtr komunikatów Syslog %s

en	Start Date Selector
pl	Wybór daty rozpoczęcia

en	End Date Selector
pl	Wybór daty końcowej

en	Shift Time Backward
pl	Czas przesunięcia do tyłu

en	Define Shifting Interval
pl	Zdefiniuj interwał zmiany

en	Shift Time Forward
pl	Czas przesunięcia do przodu

en	Return filter values to their user defined defaults
pl	Przywróć wartości filtrów do wartości domyślnych zdefiniowanych przez użytkownika

en	Export Records to CSV
pl	Eksportuj rekordy do CSV

en	Save Default Settings
pl	Zapisz ustawienia domyślne

en	View Syslog Alert Rules
pl	Zobacz zasady alarmu Syslog

en	Removals
pl	Przeprowadzki

en	View Syslog Removal Rules
pl	Zobacz zasady usuwania logów Syslog

en	View Syslog Reports
pl	Wyświetlanie raportów Syslog

en	Show All Devices
pl	Pokaż wszystkie urządzenia

en	Show All Logs
pl	Pokaż wszystkie dzienniki

en	Threshold Logs
pl	Dzienniki progowe

en	Display Rows
pl	Wyświetlanie wierszy

en	Message Trim
pl	Przycinanie wiadomości

en	Facilities to filter on
pl	Udogodnienia do filtrowania na

en	All Facilities
pl	Wszystkie obiekty

en	Priority Levels
pl	Poziomy pierwszeństwa

en	Alert++
pl	Alarm

en	Critical++
pl	Krytyczny

en	Error++
pl	Błąd:

en	Warning++
pl	[Ostrzeżenie]

en	Notice++
pl	Powiadomienie

en	Info++
pl	Informacja

en	Removal Handling
pl	Usuwanie obsługi

en	All Records
pl	Wszystkie rekordy

en	Main Records
pl	Rekordy główne

en	Removed Records
pl	Usunięte rekordy

en	No Syslog Messages
pl	Brak komunikatów Syslog

en	Alert Log Rows
pl	Alert Wiersze rejestru

en	Alert Removed
pl	Usunięty alarm

en	No Alert Log Messages
pl	Komunikaty Rejestru Alertów

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące Reguły Alertu Syslog.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
pl	Usuń regułę(-y) alarmu Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące Reguły Alertu Syslog.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
pl	Reguła(-y) alertu Syslog Disable

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące Reguły Alertów Syslog.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
pl	Włącz regułę(-y) alarmu systemowego

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyeksportować następującą regułę (reguły) alarmu Syslog.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
pl	Reguła(-y) alertu Syslog Export (Export Syslog Alert Rule(s)

en	Alert Edit [edit: %s]
pl	Edycja alarmu [edycja: %s]

en	Alert Edit [new]
pl	Edycja alarmu [nowe]

en	New Alert Rule
pl	Zasada nowego ostrzeżenia

en	Please describe this Alert.
pl	Proszę opisać to ostrzeżenie.

en	What is the Severity Level of this Alert?
pl	Jaki jest poziom dotkliwości tego alertu?

en	Reporting Level
pl	Metoda raportowania

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
pl	W przypadku rejestrowania cykli ponownego alertu, alert powinien być śledzony na poziomie systemu lub urządzenia.

en	Reporting Method
pl	Metoda raportowania

en	Define how to Alert on the syslog messages.
pl	Zdefiniuj jak Alertować na syslogu.

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
pl	W przypadku metody 'Progu', jeśli liczba widziana jest powyżej tej wartości, zostanie wyzwolony Alert.

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
pl	Zdefiniuj, jak chcesz, aby ten ciąg był dopasowany. Jeśli używasz typu SQL Expression, możesz użyć dowolnego poprawnego wyrażenia SQL do wygenerowania alarmu. Dostępne pola obejmują "komunikat", "obiekt", "priorytet" i "host".

en	Message Match String
pl	Syslog Message Match String

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
pl	Wprowadź pasujący komponent wiadomości syslog, nazwę obiektu lub hosta, lub SQL where klauzula jeśli używasz typu SQL Expression Match.

en	Is this Alert Enabled?
pl	Czy Alert jest aktywny?

en	Re-Alert Cycle
pl	Cykl ponownego ostrzegania

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
pl	Nie wysyłaj tego alertu ponownie dla tego samego hosta, aż do upływu tego czasu. W przypadku alarmów progowych dotyczy to wszystkich hostów.

en	Space for Notes on the Alert
pl	Miejsce na uwagi dotyczące alarmu

en	Notification List
pl	Lista powiadomień

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
pl	Użyj zawartości tej listy powiadomień, aby określić, kto i w jaki sposób powinien zostać powiadomiony.

en	Emails to Notify
pl	Wiadomości e-mail, aby powiadomić

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
pl	Proszę wpisać przecinek z listy adresów e-mail, aby uzyskać informacje. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do odbiorcy w formacie SMS, prosimy o wcześniejsze ustalenie adresu e-mail odbiorcy z 'sms@'. Na przykład, jeśli adres odbiorcy SMS to '2485551212@mycarrier.net', wpiszesz go jako 'sms@2485551212@mycarrier.net' i zostanie sformatowany jako wiadomość SMS.

en	Email Body Text
pl	Tekst podstawowy

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
pl	Informacje, które będą zawarte w treści sprawozdania.

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
pl	Czy zgłoszenie Help Desk zostanie otwarte dla tego alertu. UWAGA: Dla wygody skrypt poleceń Ticket zostanie wypełniony kilkoma zmiennymi środowiskowymi „ALERT_”.

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
pl	Po wyzwoleniu alarmu należy uruchomić następujące polecenie. Dostępne są następujące zmienne zastępcze '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Proszę zauważyć, że '<HOSTNAME>' jest dostępny tylko dla poszczególnych progów.

en	Syslog Alert Filters
pl	Filtry alertu Syslog

en	Threshold Count
pl	Liczba progów

en	Search String
pl	String wyszukiwania

en	By User
pl	Bez autora

en	No Syslog Alerts Defined
pl	Brak ostrzeżeń Syslog Definiowane

en	Import Alert Rule from Local File
pl	Reguła importowania ostrzeżeń z pliku lokalnego

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane definicji reguły alarmu znajduje się na lokalnym komputerze, wybierz go tutaj.

en	Import Alert Rule from Text
pl	Reguła alarmu importowego z tekstu

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane Alert Ruledefinition jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Import Alert Rule
pl	Reguła ostrzegania o niebezpieczeństwie związanym z przywozem

en	NOTE: Alert '%s' %s!
pl	UWAGA: Alert "%s" %s!

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
pl	ERROR: Alert "%s" %s Nie powiodło się!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące reguły usuwania logów.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
pl	Usuń zasadę(-y) usuwania bloga

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące zasady usuwania logów Syslog.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
pl	Reguła(-y) wyłączania usuwania systemu Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące Reguły usuwania logów Syslog.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
pl	Włącz reguły usuwania logów Syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby ponownie przetworzyć następujące reguły usuwania logów.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
pl	Reguła(-y) usuwania logów procesu z mocą wsteczną

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyeksportować następujące reguły usuwania logów.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
pl	Reguła(-y) wywozu usuwanego logu (Export Syslog Removal Rule(s)

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
pl	Usunięto % komunikatów, a % przekazano komunikaty

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
pl	Edytuj regułę usuwania [edytuj: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
pl	Usuń edycję reguły [nowa].

en	New Removal Record
pl	Nowy rekord usunięcia

en	New Removal Rule
pl	Nowy przepis dotyczący usuwania

en	Removal Rule Details
pl	Szczegóły dotyczące zasady usuwania

en	Removal Rule Name
pl	Reguła usuwania Nazwa

en	Please describe this Removal Rule.
pl	Proszę opisać tę regułę usuwania.

en	Is this Removal Rule Enabled?
pl	Czy ta zasada usuwania jest aktywna?

en	String Match Type
pl	Rodzaj dopasowania strun

en	Syslog Message Match String

en	Method of Removal
pl	Metoda usuwania

en	Deletion
pl	Wykreślenie

en	Removal Rule Notes
pl	Uwagi dotyczące zasady usuwania

en	Space for Notes on the Removal rule
pl	Miejsce na uwagi dotyczące zasady usuwania

en	Syslog Removal Rule Filters
pl	Filtry reguł usuwania logów Syslog

en	Removal Name
pl	Usunięcie Nazwa

en	No Syslog Removal Rules Defined
pl	Brak zdefiniowanych zasad usuwania logów Syslog

en	Import Removal Rule from Local File
pl	Reguła usuwania importu z pliku lokalnego

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane definicji reguły usuwania znajduje się na lokalnym komputerze, wybierz go tutaj.

en	Import Removal Rule from Text
pl	Reguła usuwania przywozu z tekstu

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający jako tekst dane definicji reguły usuwania, możesz go wkleić w to pole w celu zaimportowania.

en	Import Removal Rule
pl	Zasada usuwania przywozu

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
pl	UWAGA: Zasada usuwania "%s" %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
pl	ERROR: Zasada usuwania "%s" %s Nie powiodło się!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące raporty Syslog.

en	Delete Syslog Report(s)
pl	Usuń raport(-y) Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyłączyć następujące raporty Syslog.

en	Disable Syslog Report(s)
pl	Raport(-y) wyłączania systemu Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby włączyć następujące raporty Syslog.

en	Enable Syslog Report(s)
pl	Włącz raporty Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
pl	Kliknij 'Kontynuuj', aby wyeksportować następujące reguły raportu systemowego.

en	Export Syslog Report Rule(s)
pl	Zasada(-y) eksportu raportu Syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
pl	Musisz wybrać co najmniej jeden raport Syslog.

en	Report Edit [edit: %s]
pl	Edycja raportu [edycja: %s]

en	Report Edit [new]
pl	Edycja raportu [nowe]

en	New Report Record
pl	Nowy rekord raportu

en	Please describe this Report.
pl	Proszę opisać to sprawozdanie.

en	Is this Report Enabled?
pl	Czy ten raport jest aktywny?

en	Define how you would like this string matched.
pl	Zdefiniuj, jak chcesz, aby ten ciąg był dopasowany.

en	The matching component of the syslog message.
pl	Element dopasowujący wiadomości syslog.

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
pl	Jak często Raport ten powinien być wysyłany na listę dystrybucyjną?

en	Send Time
pl	Czas wysyłki

en	What time of day should this report be sent?
pl	Jaką porę dnia należy wysłać raport?

en	Report Format
pl	Sprawozdanie Uwagi do sprawozdania

en	The information that will be contained in the body of the Report.
pl	Informacje, które będą zawarte w treści sprawozdania.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.

en	Space for Notes on the Report
pl	Miejsce na uwagi dotyczące sprawozdania

en	Syslog Report Filters
pl	Filtry raportów Syslog

en	No Syslog Reports Defined
pl	Brak zdefiniowanych raportów Syslog

en	Import Report Rule from Local File
pl	Reguła importu raportu z pliku lokalnego

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane definicji reguły raportu znajduje się na lokalnym komputerze, wybierz go tutaj.

en	Import Report Rule from Text
pl	Raport importowy Zasada z tekstu

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli posiadasz plik XML zawierający dane definicji reguły raportu jako tekst, możesz go wkleić w to pole, aby go zaimportować.

en	Import Report Data
pl	Dane sprawozdania z przywozu

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
pl	UWAGA: Zgłoś zasadę "%s" %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
pl	ERROR: Zasada raportu "%s" %s Nie powiodło się!