en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
pl	Zapis nie powiódł się. Zdalne moduły zbierające dane w trybie synchronizacji nie mogą zapisywać reguł. Zamiast tego zapisz z głównego serwera kaktusów.

en	Please use an HTML Email Client
pl	Użyj klienta poczty e-mail w formacie HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'
pl	Alert progu dziennika systemowego kaktusów "%s" dla hosta "%s"

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
pl	Alert progowy dziennika systemowego kaktusów "%s"

en	Alert Name
pl	Tytuł Powiadomienia

en	Severity
pl	Istotność

en	Threshold
pl	Próg

en	Count
pl	Liczba

en	Match String
pl	Ciąg dopasowania

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'
pl	Alert dziennika systemowego kaktusów "%s" dla hosta "%s"

en	Cacti Syslog Alert '%s'
pl	Alert dziennika systemowego kaktusów "%s"

en	Hostname
pl	Nazwa hosta

en	Date
pl	Data

en	Level
pl	Poziom

en	Message
pl	Wiadomość

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
pl	OSTRZEŻENIE: Alert progu dziennika systemowego został wyzwolony dla hosta "%s"

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
pl	OSTRZEŻENIE: Został wyzwolony alert progu dziennika systemowego

en	Name:
pl	Nazwa:

en	Severity:
pl	Istotność

en	Threshold:
pl	Próg:

en	Count:
pl	Licznik:

en	Message String:
pl	Ciąg wiadomości:

en	Hostname:
pl	Nazwa hosta:

en	Date:
pl	Data:

en	Level:
pl	Poziom:

en	Message:
pl	Wiadomość:

en	, Host:
pl	Host

en	, URL:
pl	, Adres URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
pl	Ostrzeżenie o zdarzeniu - %s

en	, Count:
pl	Licznik:

en	Host

en	Event Report - %s
pl	Raport z wydarzenia - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
pl	Zmień nazwę pliku config.php.dist lub config_local.php.dist w katalogu syslog i zmień konfigurację bazy danych przed instalacją.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
pl	Syslog 2.0 wymaga całej ponownej instalacji. Przed instalacją odinstaluj dziennik systemowy i usuń wszystkie dane. Migracja jest możliwa, ale trzeba ją zaplanować z wyprzedzeniem. Automatyczna migracja nie jest obsługiwana.

en	What upgrade/install type do you wish to use
pl	Jakiego typu uaktualnienia/instalacji chcesz użyć

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
pl	W przypadku bardzo dużych tabel wykonanie obcięcia będzie znacznie szybsze. Jeśli martwisz się o dane archiwalne, możesz wybrać opcję Inline, która spowoduje zawieszenie przeglądarki na czas tej aktualizacji, lub Tło, która utworzy proces w tle, aby przenieść stare dane dziennika systemowego z tabeli kopii zapasowych do nowego formatu dziennika systemowego. Ponownie ten proces może potrwać kilka godzin.

en	Truncate Syslog Table
pl	Obcinanie tabeli dziennika systemowego

en	Inline Upgrade
pl	Aktualizacja na linii produkcyjnej

en	Background Upgrade
pl	Uaktualnienie w tle

en	Database Storage Engine
pl	Silnik pamięci masowej bazy danych

en	You have the option to make this a partitioned table by days.
pl	Możesz ustawić tę tabelę na partycje według dni.

en	MyISAM Storage
pl	Pamięć masowa MyISAM

en	InnoDB Storage
pl	Pamięć masowa InnoDB

en	Database Architecture
pl	Architektura bazy danych

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
pl	Możesz ustawić tę tabelę na partycje według dni. Możesz utworzyć wiele partycji dziennie.

en	Traditional Table
pl	Tradycyjny stół

en	Partitioned Table
pl	Tablica partycjonowana

en	Retention Policy
pl	Zasady przechowywania

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
pl	Wybierz liczbę dni wartości dziennika systemowego, które chcesz zachować w bazie danych.

en	Partitions per Day
pl	Partycje na dzień

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
pl	Wybierz liczbę partycji dziennie, które chcesz utworzyć.

en	%d Per Day
pl	%d dziennie

en	Upgrade
pl	Aktualizuj

en	Install
pl	Instaluj

en	Syslog %s Advisor
pl	Dziennik systemowy %s Advisor

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
pl	OSTRZEŻENIE: Uaktualnienie dziennika systemowego jest czasochłonne!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
pl	Aktualizacja "głównej" tabeli syslog może być bardzo czasochłonnym procesem. W związku z tym zaleca się zmniejszenie rozmiaru tabeli dziennika systemowego przed aktualizacją lub wybranie opcji tła</p> <p>Jeśli wybierzesz opcję tła, nazwa starszej tabeli dziennika systemowego zostanie zmieniona i zostanie utworzona nowa tabela dziennika systemowego. Następnie w tle zostanie uruchomiony proces aktualizacji. Ponownie, ten proces w tle może zająć sporo czasu. Twoje dane zostaną jednak zachowane</p> <p>Niezależnie od dokonanego wyboru, wszystkie istniejące reguły usuwania i alertów zostaną zachowane podczas procesu uaktualniania.</p> <p>Naciśnij <b>"Uaktualnij"</b> , aby kontynuować aktualizację, lub <b>"Anuluj"</b> , aby powrócić do menu wtyczek.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
pl	Możesz również wybrać czas przechowywania. Pamiętaj, że jeśli masz kilka hostów logujących się do syslog, ta tabela może stać się dość duża. Tak więc, jeśli nie używasz partycjonowania, możesz chcieć zachować mniejszy rozmiar.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
pl	Możesz także ustawić silnik pamięci masowej MySQL. Jeśli nie dostosowałeś systemu do właściwości pamięci masowej InnoDB, zdecydowanie zaleca się korzystanie z silnika pamięci masowej MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
pl	Podczas instalowania dziennika systemowego masz do wyboru kilka opcji. Pierwszym z nich jest architektura bazy danych. Należy zdecydować się na użycie partycjonowania tabel, aby zapobiec nadmiernemu rozmiarowi tabel, spowalniając w ten sposób zapytania.

en	Syslog %s Settings
pl	Ustawienia %s dziennika systemowego

en	What uninstall method do you want to use?
pl	Jakiej metody odinstalowania chcesz użyć?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
pl	Podczas odinstalowywania syslog możesz usunąć wszystko lub tylko komponenty, na wypadek, gdybyś planował ponowną instalację w przyszłości.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
pl	Usuń wszystko (dzienniki, tabele, ustawienia)

en	Syslog Data Only
pl	Tylko dane dziennika systemowego

en	Syslog Uninstall Preferences
pl	Preferencje odinstalowywania dziennika systemowego

en	Uninstall
pl	Odinstaluj

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Syslog
pl	Lokalny syslog

en	General Settings
pl	Ustawienia główne

en	Syslog Enabled
pl	Dziennik systemowy włączony

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
pl	Jeśli to pole wyboru jest ustawione, rekordy będą przenoszone z tabeli Przychodzące dziennika systemowego do głównej tabeli dziennika systemowego, a alerty i raporty będą włączone. Należy pamiętać, że jeśli system jest wyłączony, wpisy dziennika będą nadal kumulować się w tabeli przychodzącej dziennika systemowego, ponieważ jest ona zdefiniowana przez proces rsyslog lub syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
pl	Włącz zbieranie statystyk

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
pl	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, statystyki dotyczące tego, skąd nadchodzą komunikaty dziennika systemowego, będą zachowywane. Te informacje statystyczne mogą być używane do renderowania takich elementów, jak mapy cieplne.

en	Strip Domains
pl	Usuwanie domen

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
pl	Rozdzielana przecinkami lista domen, które chcesz usunąć z nazwy hosta dziennika systemowego, Przykłady to "mydomain.com, otherdomain.com"

en	Validate Hostnames
pl	Weryfikowanie nazw hostów

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
pl	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, sprawdzane są wszystkie nazwy hostów. Jeśli nazwa hosta jest nieprawidłowa. Wszystkie rekordy są przypisane do specjalnego hosta o nazwie "invalidhost". To ustawienie może mieć wpływ na czas przetwarzania dziennika systemowego w dużych systemach. W związku z tym korzystanie z tego ustawienia powinno być używane tylko wtedy, gdy nie są dostępne inne środki, aby temu zapobiec.

en	Refresh Interval
pl	Interwał odświeżania

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
pl	Jest to czas w sekundach przed odświeżeniem strony.

en	Max Report Records
pl	Maksymalna liczba rekordów raportu

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
pl	W przypadku alertów opartych na progach, jaka jest maksymalna liczba, która ma być wyświetlana w raporcie. Służy to do ograniczania rozmiaru dziennika html i wiadomości e-mail.

en	%d Records
pl	%d Rekordy

en	Command for Opening Tickets
pl	Polecenie otwarcia biletów

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
pl	To polecenie zostanie wykonane w celu otwarcia zgłoszeń pomocy technicznej. Polecenie będzie wymagane do przeanalizowania wielu parametrów wejściowych w następujący sposób: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. Lista hostów będzie rozdzielaną przecinkami listą hostów, których dotyczy alert.

en	HTML Notification Settings
pl	Ustawienia powiadomień HTML

en	Enable HTML Based Email
pl	Włącz pocztę e-mail opartą na formacie HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
pl	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie wiadomości e-mail będą wysyłane w formacie HTML. W przeciwnym razie wiadomości e-mail będą wysyłane w postaci zwykłego tekstu.

en	Format File to Use
pl	Formatuj plik do użycia

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pl	Wybierz niestandardowy wrapper html i plik CSS, którego chcesz użyć. Ten plik zawiera zarówno kod HTML, jak i CSS, który można zawijać wokół raportu. Jeśli zawiera więcej niż tylko CSS, musisz umieścić specjalny <REPORT> znacznik wewnątrz pliku. Ten tag formatu zostanie zastąpiony przez zawartość raportu. Pliki te znajdują się w katalogu 'formats'.</REPORT>

en	Data Retention Settings
pl	Ustawienia przechowywania danych

en	Syslog Retention
pl	Przechowywanie dziennika systemowego

en	This is the number of days to keep events.
pl	Jest to liczba dni przechowywania wydarzeń.

en	Syslog Alert Retention
pl	Przechowywanie alertów dziennika systemowego

en	This is the number of days to keep alert logs.
pl	Jest to liczba dni, przez które należy przechowywać dzienniki alertów.

en	Remote Message Processing
pl	Zdalne przetwarzanie wiadomości

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
pl	Włączanie zdalnego przetwarzania komunikatów modułu zbierającego dane

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
pl	Jeśli zdalne moduły zbierające dane mają własne bazy danych dziennika systemowego i przetwarzają swoje komunikaty niezależnie, zaznacz to pole wyboru. Zaznaczając to pole wyboru, zdalne moduły zbierające dane będą musiały utrzymywać własny plik "config_local.php", aby informować dziennik systemowy o konieczności korzystania z niezależnej bazy danych do wyświetlania i przetwarzania komunikatów. W tym celu należy użyć pliku szablonu "config_local.php.dist". UWAGA: Tabele dziennika systemowego zostaną utworzone automatycznie, gdy tylko ta opcja zostanie włączona.

en	Remote Data Collector Rules Sync
pl	Synchronizacja reguł zdalnego modułu zbierającego dane

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
pl	Jeśli zdalne kolektory danych mają własne bazy danych dziennika systemowego i przetwarzają trzy komunikaty niezależnie, zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby reguły alertów, usuwania i raportów głównych baz danych kaktusów były wysyłane do systemu zdalnych kaktusów.

en	Delete
pl	Usuń

en	Disable
pl	Wyłącz

en	Enable
pl	Włącz

en	Export
pl	Eksport

en	Indefinite
pl	Nieokreślony

en	%d Day
pl	%d dzień

en	%d Days
pl	%d dni

en	%d Week
pl	%d Tydzień

en	%d Weeks
pl	%d tygodni

en	%d Month
pl	%d miesiąc

en	%d Months
pl	%d miesiące

en	%d Year
pl	%d rok

en	Never
pl	Nigdy

en	%d Minute
pl	%d minuta

en	%d Minutes
pl	%d minut

en	Notice
pl	Powiadomienie

en	Warning
pl	Ostrzeżenie

en	Critical
pl	Krytyczny

en	Begins with
pl	zaczyna się od

en	Contains
pl	Zawiera

en	Ends with
pl	Zakończ na

en	Hostname is
pl	Nazwa hosta:

en	Program is
pl	Program

en	Facility is
pl	Określ typ obiektu, na których chciałbyś się reklamować

en	SQL Expression
pl	Wyrażenie SQL

en	Daily
pl	Dziennie

en	Weekly
pl	Tygodniowo

en	Import/Export
pl	Import / Eksport

en	Alert Rules
pl	Reguły alertów

en	Syslog Settings
pl	Ustawienia dziennika systemowego

en	Removal Rules
pl	Zasady usuwania

en	Report Rules
pl	Zasady raportowania

en	Normal User
pl	Zwykły użytkownik

en	System Administration
pl	Administracja systemu

en	Syslog Removals
pl	Usuwanie dziennika systemowego

en	(Edit)
pl	(Edytuj)

en	(Actions)
pl	Akcje

en	Syslog Alerts
pl	Alerty dziennika systemowego

en	Syslog Reports
pl	Raporty dziennika systemowego

en	Display Syslog in Range
pl	Wyświetlanie dziennika systemowego w zakresie

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
pl	Z bazy danych dziennika systemowego usunięto %s rekordów urządzeń

en	Syslog Utilities
pl	Narzędzia Syslog

en	Purge Syslog Devices
pl	Przeczyszczanie urządzeń dziennika systemowego

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
pl	To menu umożliwia usunięcie urządzeń, które nie zgłaszają się już do serwera syslog Cacti.

en	Syslog Viewer
pl	Przeglądarka dziennika systemowego

en	All Text
pl	Cały tekst

en	%d Chars
pl	%d Znaki

en	System Logs
pl	Dzienniki systemowe

en	Statistics
pl	Statystyki

en	Alert Logs
pl	Dzienniki alertów

en	Selected Alert
pl	Wybrany alert

en	Syslog Alert View
pl	Widok alertów dziennika systemowego

en	Syslog Statistics Filter
pl	Filtr statystyk dziennika systemowego

en	Messages
pl	Wiadomości

en	Device Name
pl	Nazwa urządzenia

en	Facility
pl	Określ typ obiektu, na których chciałbyś się reklamować

en	Priority
pl	Priorytet

en	Program

en	Records
pl	Rekordy

en	No Syslog Statistics Found
pl	Nie znaleziono statystyk dziennika systemowego

en	Device
pl	Urządzenie

en	All
pl	Wszystkie

en	None
pl	Brak

en	Go
pl	Idź

en	Clear
pl	Wyczyść

en	Search
pl	Szukaj

en	Time Range
pl	Zakres czasu

en	%d Hour
pl	%d godzina

en	%d Hours
pl	%d godzin

en	Entries
pl	Wpisy

en	Default
pl	Domyślny

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
pl	[ Początek: '%s' do końca: '%s', Nieprzetworzone wiadomości: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
pl	[ Nieprzetworzone wiadomości: %s ]

en	Enter a search term
pl	Wpisz szukane hasło

en	Select Device(s)
pl	Wybierz urządzenie (urządzenia)

en	Devices Selected
pl	Wybrane urządzenia

en	All Devices Selected
pl	Wybrane wszystkie urządzenia

en	Syslog Message Filter %s
pl	Filtr komunikatów dziennika systemowego %s

en	Timespan
pl	Czas

en	Custom
pl	Własny

en	From
pl	Od

en	Start Date Selector
pl	Selektor daty rozpoczęcia

en	To
pl	Do

en	End Date Selector
pl	Selektor daty zakończenia

en	Shift Time Backward
pl	Przesuń czas do tyłu

en	Define Shifting Interval
pl	Definiowanie interwału zmiany przełożeń

en	Shift Time Forward
pl	Przesuń czas do przodu

en	Return filter values to their user defined defaults
pl	Zwracanie wartości filtru do ich domyślnych wartości zdefiniowanych przez użytkownika

en	Export Records to CSV
pl	Eksport rekordów do pliku CSV

en	Save
pl	Zapisz

en	Save Default Settings
pl	Zapisz ustawienia domyślne

en	Alerts
pl	Powiadomienia

en	View Syslog Alert Rules
pl	Wyświetlanie reguł alertów dziennika systemowego

en	Removals
pl	Przeprowadzki

en	View Syslog Removal Rules
pl	Wyświetlanie reguł usuwania dziennika systemowego

en	Reports
pl	Raporty

en	View Syslog Reports
pl	Wyświetlanie raportów dziennika systemowego

en	Devices
pl	Urządzenia

en	Show All Devices
pl	Pokaż wszystkie urządzenia

en	Show All Logs
pl	Pokaż wszystkie dzienniki

en	Threshold Logs
pl	Dzienniki progowe

en	Display Rows
pl	Wyświetlanie wierszy

en	Trim
pl	Oznaczenie modelu

en	Message Trim
pl	Przycinanie wiadomości

en	Refresh
pl	Odśwież

en	Facilities to filter on
pl	Udogodnienia do filtrowania

en	All Facilities
pl	Wszystkie udogodnienia

en	Priority Levels
pl	Poziomy priorytetu

en	All Priorities
pl	Wszystkie priorytety

en	Emergency
pl	Awarja

en	Alert++
pl	Alarm

en	Alert
pl	Alarm

en	Critical++
pl	Krytyczny

en	Error++
pl	Błąd:

en	Error
pl	Błąd

en	Warning++
pl	[Ostrzeżenie]

en	Notice++
pl	Powiadomienie

en	Info++
pl	Informacja

en	Info
pl	Informacja

en	Debug
pl	Uruchamianie

en	Record Type
pl	Typ rejestru

en	Removal Handling
pl	Obsługa przeprowadzek

en	All Records
pl	Wszystkie rekordy

en	Main Records
pl	Główne rekordy

en	Removed Records
pl	Usunięte rekordy

en	Informational
pl	Informacyjne

en	Actions
pl	Akcje

en	Unknown
pl	Nieznany

en	No Syslog Messages
pl	Brak komunikatów dziennika systemowego

en	Alert Log Rows
pl	Wiersze dziennika alertów

en	Alert Removed
pl	Usunięto alert

en	No Alert Log Messages
pl	Brak komunikatów dziennika alertów

en	All Programs
pl	Wszystkie programy

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujące reguły alertów dziennika systemowego.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
pl	Usuwanie reguł alertów dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby wyłączyć następujące reguły alertów dziennika systemowego.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
pl	Wyłączanie reguł alertów dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby włączyć następujące reguły alertów dziennika systemowego.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
pl	Włączanie reguł alertów dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby wyeksportować następujące reguły alertów dziennika systemowego.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
pl	Eksportowanie reguł alertów dziennika systemowego

en	Continue
pl	Kontynuuj

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>
pl	Wprowadzona składnia SQL jest nieprawidłowa. Popraw swój kod SQL.<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s
pl	Wstępnie przetworzony kod SQL to:<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL
pl	Przetworzony kod SQL był nieprawidłowy. Popraw swój kod SQL

en	Not Set
pl	Nie ustawiono

en	1 Minute
pl	1 minuta

en	1 Month
pl	1 Miesiąc

en	Alert Edit [edit: %s]
pl	Edycja alertu [edytuj: %s]

en	Alert Edit [new]
pl	Edycja alertu [nowy]

en	New Alert Rule
pl	Nowa reguła alertu

en	N/A
pl	N/D

en	Details
pl	Szczegóły

en	Name
pl	Nazwa

en	Please describe this Alert.
pl	Prosimy o opisanie tego alertu.

en	What is the Severity Level of this Alert?
pl	Jaki jest poziom ważności tego alertu?

en	Reporting Level
pl	Poziom raportowania

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
pl	Do rejestrowania cykli ponownego alarmowania, jeśli alert jest śledzony na poziomie systemu lub urządzenia.

en	System

en	Reporting Method
pl	Metoda raportowania

en	Define how to Alert on the syslog messages.
pl	Zdefiniuj sposób powiadamiania o komunikatach dziennika systemowego.

en	Individual
pl	Prywatne

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
pl	W przypadku metody "Próg", jeśli widoczna liczba jest wyższa od tej wartości, zostanie wyzwolony alert.

en	Match Type
pl	Typ dopasowania

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
pl	Zdefiniuj, w jaki sposób ten ciąg ma być dopasowany. W przypadku korzystania z typu Wyrażenie SQL można użyć dowolnego poprawnego wyrażenia SQL w celu wygenerowania alarmu. Dostępne pola to "wiadomość", "obiekt", "priorytet" i "host".

en	Message Match String
pl	Ciąg dopasowania wiadomości

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
pl	Wprowadź pasujący składnik komunikatu dziennika systemowego, nazwę obiektu lub hosta albo klauzulę SQL where w przypadku korzystania z typu dopasowania wyrażenia SQL.

en	Enabled
pl	Włączone

en	Is this Alert Enabled?
pl	Czy ten alert jest włączony?

en	Disabled
pl	Wyłączone

en	Re-Alert Cycle
pl	Cykl ponownego alarmu

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
pl	Nie wysyłaj ponownie tego alertu ponownie dla tego samego hosta, dopóki nie upłynie ten czas. W przypadku alarmów opartych na progach dotyczy to wszystkich hostów.

en	Notes
pl	Notatki

en	Space for Notes on the Alert
pl	Miejsce na notatki dotyczące alertu

en	Email Options
pl	Opcje e-mail

en	Notification List
pl	Lista powiadomień

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
pl	Zawartość tej listy powiadomień może określić, kto i w jaki sposób powinien być powiadamiany.

en	Emails to Notify
pl	E-maile do powiadamiania

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
pl	Wprowadź rozdzielaną przecinkami listę adresów e-mail, aby uzyskać informacje. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do odbiorcy w formacie SMS, poprzedź adres e-mail tego odbiorcy prefiksem "sms@". Na przykład, jeśli adres SMS odbiorcy to "2485551212@mycarrier.net", wprowadź go jako "sms@2485551212@mycarrier.net" i zostanie on sformatowany jako wiadomość SMS.

en	Email Body Text
pl	Tekst treści wiadomości e-mail

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
pl	Te informacje pojawią się w treści alertu tuż przed szczegółami alertu.

en	Open Ticket
pl	Stwórz ofertę

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
pl	Jeśli zostanie otwarte zgłoszenie pomocy technicznej dla tego alertu. UWAGA: Skrypt polecenia Ticket zostanie wypełniony kilkoma zmiennymi środowiskowymi "ALERT_" dla wygody.

en	No
pl	Nie

en	Yes
pl	Tak

en	Command
pl	Komenda

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
pl	Po wyzwoleniu alertu uruchom następujące polecenie. Dostępne są następujące zmienne zastępcze : '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Należy pamiętać, że wartość "<HOSTNAME>" jest dostępna tylko w przypadku poszczególnych progów. Te wartości zastępcze mogą pojawiać się w wierszu polecenia lub być zbierane ze środowiska skryptu. W przypadku użycia ze środowiska te zmienne będą poprzedzone prefiksem "ALERT_".

en	Rows
pl	Wiersze

en	Import
pl	Importuj

en	Syslog Alert Filters
pl	Filtry alertów dziennika systemowego

en	Method
pl	Metoda

en	Threshold Count
pl	Liczba progowa

en	Search String
pl	Szukany ciąg

en	Email Addresses
pl	Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail

en	Last Modified
pl	Ostatnio zmodyfikowany

en	By User
pl	Bez autora

en	Multiple
pl	Wielokrotny

en	No Syslog Alerts Defined
pl	Brak zdefiniowanych alertów dziennika systemowego

en	Import Alert Rule from Local File
pl	Importuj regułę alertu z pliku lokalnego

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane definicji reguły alertu znajduje się na komputerze lokalnym, wybierz go w tym miejscu.

en	Import Alert Rule from Text
pl	Importuj regułę alertu z tekstu

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli masz plik XML zawierający dane definicji reguły alertu jako tekst, możesz wkleić go w tym polu, aby go zaimportować.

en	Import Alert Rule
pl	Reguła alertu importu

en	Imported
pl	Zaimportowane

en	NOTE: Alert '%s' %s!
pl	UWAGA: Ostrzeżenie "%s" %s!

en	Updated
pl	Zaktualizowano

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
pl	BŁĄD: Alert "%s" %s nie powiódł się!

en	Update
pl	Aktualizuj

en	Reprocess
pl	Przetwarzaj ponownie

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujące reguły usuwania dziennika systemowego.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
pl	Usuwanie reguł usuwania dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby wyłączyć następujące reguły usuwania dziennika systemowego.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
pl	Wyłącz reguły usuwania dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby włączyć następujące reguły usuwania dziennika systemowego.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
pl	Włącz reguły usuwania dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby ponownie przetworzyć następujące reguły usuwania dziennika systemowego.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
pl	Wsteczne przetwarzanie reguł usuwania dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby wyeksportować następujące reguły usuwania dziennika systemowego.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
pl	Eksportowanie reguł usuwania dziennika systemowego

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
pl	Reguła "%s" spowodowała, że wiadomości %s/%s zostały usunięte/przeniesione.

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
pl	Edycja reguły usuwania[edytuj: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
pl	Edycja reguły usuwania [nowa]

en	New Removal Record
pl	Nowy rekord usunięcia

en	New Removal Rule
pl	Nowa reguła usuwania

en	Removal Rule Details
pl	Szczegóły reguły usuwania

en	Removal Rule Name
pl	Nazwa reguły usuwania

en	Please describe this Removal Rule.
pl	Prosimy o opisanie tej Reguły usuwania.

en	Enabled?
pl	Włączony?

en	Is this Removal Rule Enabled?
pl	Czy ta reguła usuwania jest włączona?

en	String Match Type
pl	Typ dopasowania ciągu

en	Syslog Message Match String
pl	Ciąg dopasowania komunikatu dziennika systemowego

en	Method of Removal
pl	Metoda usuwania

en	Deletion
pl	Usunięcie

en	Transferal
pl	Przelew

en	Removal Rule Notes
pl	Uwagi dotyczące reguły usuwania

en	Space for Notes on the Removal rule
pl	Miejsce na uwagi dotyczące reguły usuwania

en	Rules
pl	Reguły

en	Syslog Removal Rule Filters
pl	Filtry reguł usuwania dziennika systemowego

en	Removal Name
pl	Nazwa usuwania

en	Transfer

en	No Syslog Removal Rules Defined
pl	Brak zdefiniowanych reguł usuwania dziennika systemowego

en	Import Removal Rule from Local File
pl	Importuj regułę usuwania z pliku lokalnego

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane definicji reguły usuwania znajduje się na komputerze lokalnym, wybierz go tutaj.

en	Import Removal Rule from Text
pl	Importuj regułę usuwania z tekstu

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli masz plik XML zawierający dane definicji reguły usuwania w postaci tekstu, możesz wkleić go w tym polu, aby go zaimportować.

en	Import Removal Rule
pl	Reguła usuwania importu

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
pl	UWAGA: Reguła usuwania "%s" %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
pl	BŁĄD: Reguła usuwania "%s" %s nie powiodła się!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby usunąć następujące raporty dziennika systemowego.

en	Delete Syslog Report(s)
pl	Usuwanie raportów dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby wyłączyć następujące raporty dziennika systemowego.

en	Disable Syslog Report(s)
pl	Wyłączanie raportów dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby włączyć następujące raporty dziennika systemowego.

en	Enable Syslog Report(s)
pl	Włączanie raportów dziennika systemowego

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
pl	Kliknij "Kontynuuj", aby wyeksportować następujące reguły raportu dziennika systemowego.

en	Export Syslog Report Rule(s)
pl	Eksportowanie reguł raportu dziennika systemowego

en	You must select at least one Syslog Report.
pl	Należy wybrać co najmniej jeden raport dziennika systemowego.

en	Return
pl	Powróć

en	Report Edit [edit: %s]
pl	Edycja raportu[edytuj | edytuj kod] %s

en	Report Edit [new]
pl	Edycja raportu [nowy]

en	New Report Record
pl	Nowy rekord raportu

en	Please describe this Report.
pl	Proszę opisać ten raport.

en	Is this Report Enabled?
pl	Czy ten raport jest włączony?

en	Define how you would like this string matched.
pl	Zdefiniuj, w jaki sposób ten ciąg ma być dopasowany.

en	The matching component of the syslog message.
pl	Pasujący składnik komunikatu dziennika systemowego.

en	Frequency
pl	Częstotliwość

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
pl	Jak często ten raport powinien być wysyłany do listy dystrybucyjnej?

en	Send Time
pl	Czas wysyłki

en	What time of day should this report be sent?
pl	O jakiej porze dnia powinien zostać wysłany ten raport?

en	Report Format
pl	Format raportu

en	The information that will be contained in the body of the Report.
pl	Informacje, które zostaną zawarte w treści raportu.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
pl	Rozdzielana przecinkami lista adresów e-mail, na które ma zostać wysłany raport.

en	Space for Notes on the Report
pl	Miejsce na notatki do raportu

en	Syslog Report Filters
pl	Filtry raportów dziennika systemowego

en	Report Name
pl	Nazwa raportu

en	Last Sent
pl	Ostatnio wysłane

en	No Syslog Reports Defined
pl	Brak zdefiniowanych raportów dziennika systemowego

en	Import Report Rule from Local File
pl	Importuj regułę raportu z pliku lokalnego

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
pl	Jeśli plik XML zawierający dane definicji reguły raportu znajduje się na komputerze lokalnym, wybierz go w tym miejscu.

en	Import Report Rule from Text
pl	Importuj regułę raportu z tekstu

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
pl	Jeśli masz plik XML zawierający dane definicji reguły raportu w postaci tekstu, możesz wkleić go w tym polu, aby go zaimportować.

en	Import Report Data
pl	Importowanie danych raportu

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
pl	UWAGA: Zgłoś regułę "%s" %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
pl	BŁĄD: Zgłoś regułę "%s" %s nie powiodła się!