en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
ja	保存に失敗しました。同期モードのリモートデータコレクターは、ルールを保存できません。代わりにメインCactiサーバーから保存してください。

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
ja	Cacti Syslogプラグインのしきい値アラート '％s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
ja	Cacti Syslogプラグインのしきい値アラート '％s'

en	Match String
ja	一致文字列

en	Cacti Syslog Alert '%s'
ja	Cacti Syslogプラグインアラート '％s'

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
ja	警告：Syslog PluginのInstance Countアラートがトリガーされました

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
ja	警告：Syslog PluginのInstance Countアラートがトリガーされました

en	Message String:
ja	メッセージ文字列：

en	, Host:
ja	ホスト

en	, URL:
ja	、URL：

en	Sev:
ja	Sev：

en	Event Alert - %s
ja	イベントアラート - ％s

en	, Count:
ja	カウント数

en	Event Report - %s
ja	イベントレポート - ％s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
ja	syslogディレクトリにあるconfig.php.distファイルの名前を変更し、インストール前にデータベースの設定を変更してください。

en	Retention Policy
ja	保持ポリシー

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
ja	データベースに保持するSyslog値の日数を選択します。

en	Partitions per Day
ja	1日あたりのパーティション

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
ja	1日に作成したいパーティションの数を選択してください。

en	%d Per Day
ja	1日あたり％d

en	Syslog %s Advisor
ja	Syslog％sアドバイザ

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
ja	警告：syslogのアップグレードは時間がかかります!!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
ja	「メイン」syslogテーブルのアップグレードは非常に時間がかかるプロセスである場合もあります。そのため、アップグレードする前にsyslogテーブルのサイズを小さくするか、バックグラウンドオプションを選択することをお勧めします。 </p><p>バックグラウンドオプションを選択した場合は、従来のsyslogテーブルの名前が変更され、新しいsyslogテーブルが作成されます。その後、アップグレードプロセスがバックグラウンドで開始されます。繰り返しますが、このバックグラウンドプロセスは完了するまでにかなりの時間がかかります。ただし、あなたのデータは保存されます</p><p>選択に関係なく、アップグレードプロセス中は既存のすべての削除および警告ルールが維持されます。 </p><p> <b>アップグレード</b>を続行するには<b>'アップグレード'</b>を、プラグインメニューに戻るには<b>'キャンセル'</b>を押してください。

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
ja	保存期間を選択することもできます。 syslogにログインしているホストが複数ある場合、このテーブルは非常に大きくなる可能性があることに注意してください。したがって、パーティショニングを使用しない場合は、サイズを小さくしたいと思うかもしれません。

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
ja	MySQLストレージエンジンを設定することもできます。システムをInnoDBストレージプロパティ用に調整していない場合は、MyISAMストレージエンジンを利用することを強くお勧めします。

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
ja	Syslogをインストールするときに選択できるオプションがいくつかあります。 1つ目はデータベースアーキテクチャです。 MySQL 5.1.6以降では、テーブルのサイズが大きくなりすぎてクエリが遅くなるのを防ぐためにテーブルパーティショニングを利用することができます。

en	Syslog %s Settings
ja	Syslog％s設定

en	What uninstall method do you want to use?
ja	どのアンインストール方法を使用しますか？

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
ja	syslogをアンインストールするときは、将来再インストールする場合に備えて、すべてを削除することも、コンポーネントだけを削除することもできます。

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
ja	すべて削除（ログ、テーブル、設定）

en	Syslog Data Only
ja	syslogデータのみ

en	Syslog Uninstall Preferences
ja	Syslogのアンインストール設定

en	Syslog
ja	syslog

en	Syslog Enabled
ja	syslogが有効

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
ja	このチェックボックスが設定されている場合、レコードはSyslog Incomingテーブルからメインのsyslogテーブルに転送され、Alerts and Reportsが有効になります。システムが無効になっている場合でも、ログエントリはSyslog Incomingテーブルに累積されます。これはrsyslogまたはsyslog-ngプロセスで定義されているためです。

en	Enable Statistics Gathering
ja	統計収集を有効にする

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
ja	このチェックボックスをオンにすると、syslogメッセージの送信元に関する統計情報が維持されます。この統計情報は、ヒートマップなどのものをレンダリングするために使用できます。

en	Strip Domains
ja	ドメインの削除

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
ja	syslogのホスト名から削除するドメインのカンマ区切りのリスト。例は「mydomain.com、otherdomain.com」です。

en	Validate Hostnames
ja	ホスト名を検証する

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
ja	このチェックボックスをオンにすると、すべてのホスト名が検証されます。ホスト名が無効な場合すべてのレコードは「invalidhost」という特別なホストに割り当てられます。この設定は、大規模システムでのsyslog処理時間に影響を与える可能性があります。したがって、この設定の使用は、これを防ぐために他の手段が整っていない場合にのみ使用してください。

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
ja	これは、ページが更新されるまでの秒数です。

en	Max Report Records
ja	最大レポートレコード

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
ja	しきい値ベースのアラートの場合、レポートに表示する最大数はいくつですか。これは、HTMLログとEメールのサイズを制限するために使用されます。

en	%d Records
ja	％d件のレコード

en	Command for Opening Tickets
ja	チケットを開くためのコマンド

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
ja	このコマンドはヘルプデスクチケットを開くために実行されます。 --alert名 、--severity、--hostlist、--messageを次のようにコマンドは、複数の入力パラメータを解析する必要があります。 hostlistは、アラートの影響を受けるホストのカンマ区切りリストです。

en	HTML Notification Settings
ja	通知リスト

en	Enable HTML Based Email
ja	HTMLベースの電子メール

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
ja	このチェックボックスをオンにすると、すべてのEメールがHTML形式で送信されます。それ以外の場合、Eメールはプレーンテキストで送信されます。

en	Format File to Use
ja	通常のユーザー

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ja	使用するカスタムhtmlラッパーとCSSファイルを選択します。このファイルには、レポートをラップアラウンドするためのhtmlとCSSの両方が含まれています。単なるCSS以外のものが含まれている場合は、特別なものを配置する必要があります<REPORT>ファイル内のタグ。このフォーマットタグは、レポートの内容に置き換えられます。これらのファイルは「formats」ディレクトリにあります。

en	Data Retention Settings
ja	データ保持設定

en	Syslog Retention
ja	syslog保持

en	This is the number of days to keep events.
ja	これは、イベントを開催する日数です。

en	Syslog Alert Retention
ja	syslogアラート保持

en	This is the number of days to keep alert logs.
ja	これはアラートログを保存する日数です。

en	Remote Message Processing
ja	メッセージ文字列：

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
ja	リモートデータコレクタメッセージ処理を有効にする

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
ja	リモートデータコレクターに独自のSyslogデータベースがあり、メッセージを個別に処理する場合は、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、リモートデータコレクターは、メッセージの表示と処理に独立したデータベースを使用するようにSyslogに通知するために、独自の「config_local.php」ファイルを維持する必要があります。この目的には、テンプレートファイル「config_local.php.dist」を使用してください。警告：このオプションを有効にすると、Syslogテーブルが自動的に作成されます。

en	Remote Data Collector Rules Sync
ja	リモートデータコレクタールールの同期

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
ja	リモートデータコレクターが独自のSyslogデータベースを持ち、3つのメッセージを個別に処理する場合、メインCactiデータベースのアラート、削除、およびレポートのルールをリモートCactiシステムに送信する場合は、このチェックボックスをオンにします。

en	%d Minute
ja	％d分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	Begins with
ja	始まる

en	Hostname is
ja	ホスト名

en	Program is
ja	プログラム

en	Facility is
ja	概要

en	SQL Expression
ja	SQL式

en	Alert Rules
ja	アラートルール

en	Syslog Settings
ja	syslog設定

en	Removal Rules
ja	削除ルール

en	Report Rules
ja	報告ルール

en	Normal User
ja	通常のユーザー

en	Syslog Removals
ja	syslogの削除

en	Syslog Alerts
ja	syslogアラート

en	Syslog Reports
ja	syslogレポート

en	Display Syslog in Range
ja	範囲内のsyslogを表示する

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
ja	Syslogデータベースから％s個のデバイスレコードが削除されました

en	Syslog Utilities
ja	syslogユーティリティ

en	Purge Syslog Devices
ja	Syslogデバイスの削除

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
ja	このメニュー選択は、もはやCactiのsyslogサーバに報告されていないデバイスを削除するための手段を提供します。

en	Syslog Viewer

en	All Text
ja	すべてのテキスト

en	%d Chars
ja	％d文字

en	Alert Logs
ja	アラートログ

en	Selected Alert
ja	選択したアラート

en	Syslog Alert View
ja	syslogアラートビュー

en	Syslog Statistics Filter
ja	syslog統計フィルタ

en	No Syslog Statistics Found
ja	syslog統計が見つかりません

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
ja	[開始： '％s'から終了： '％s'、未処理のメッセージ：％s]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
ja	[未処理メッセージ：％s]

en	Enter a search term
ja	検索語を入力してください

en	Select Device(s)
ja	デバイスを選択

en	Devices Selected
ja	選択したデバイス

en	All Devices Selected
ja	選択したすべての機器

en	Syslog Message Filter %s
ja	syslogメッセージフィルタ％s

en	Start Date Selector
ja	開始日セレクタ

en	End Date Selector
ja	終了日セレクタ

en	Shift Time Backward
ja	時間を後方にシフト

en	Define Shifting Interval
ja	シフト間隔の定義

en	Shift Time Forward
ja	前にシフト

en	Return filter values to their user defined defaults
ja	フィルタ値をユーザー定義のデフォルトに戻す

en	Export Records to CSV
ja	レコードをCSVにエクスポート

en	Save Default Settings
ja	デフォルト設定を保存

en	View Syslog Alert Rules
ja	Syslogアラートルールを表示する

en	Removals
ja	削除

en	View Syslog Removal Rules
ja	syslogの削除ルールを表示する

en	View Syslog Reports
ja	syslogレポートを表示する

en	Show All Devices
ja	すべてのデバイスを表示

en	Show All Logs
ja	すべてのログを表示

en	Threshold Logs
ja	しきい値ログ

en	Display Rows
ja	表示行

en	Message Trim
ja	メッセージトリム

en	Facilities to filter on
ja	フィルタリングする機能

en	Priority Levels
ja	優先度

en	All Priorities
ja	すべての優先事項

en	Alert++
ja	アラート

en	Critical++
ja	深刻

en	Error++
ja	エラー:

en	Warning++
ja	警告

en	Notice++
ja	通知

en	Info++
ja	情報

en	Record Type
ja	記録

en	Removal Handling
ja	取り外し処理

en	All Records
ja	全レコード

en	Main Records
ja	主な記録

en	Removed Records
ja	削除されたレコード

en	Informational
ja	情報提供

en	No Syslog Messages
ja	syslogメッセージなし

en	Alert Log Rows
ja	アラートログ行

en	Alert Removed
ja	アラートを削除しました

en	No Alert Log Messages
ja	アラートログメッセージなし

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
ja	次のSyslog警告ルールを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslogアラートルールを削除する

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
ja	次のSyslogアラートルールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslogアラートルールを無効にする

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
ja	次のSyslogアラートルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
ja	syslogアラートルールを有効にする

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
ja	[続行]をクリックして、次のSyslogアラートルールをエクスポートします。

en	Export Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslogアラートルールのエクスポート

en	Alert Edit [edit: %s]
ja	アラート編集[編集：％s]

en	Alert Edit [new]
ja	アラート編集[新規]

en	New Alert Rule
ja	新しいアラートルール

en	Please describe this Alert.
ja	このアラートについて説明してください。

en	What is the Severity Level of this Alert?
ja	この警告の重大度は何ですか？

en	Reporting Level
ja	報告方法

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
ja	再アラートサイクルを記録する場合、アラートをシステムレベルまたはデバイスレベルで追跡する必要があります。

en	Reporting Method
ja	報告方法

en	Define how to Alert on the syslog messages.
ja	syslogメッセージをアラートする方法を定義します。

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
ja	'しきい値'方式では、表示された数値がこの値を超えるとアラートが発生します。

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
ja	この文字列をどのように一致させるかを定義します。 SQL式タイプを使用している場合は、有効なSQL式を使用してアラームを生成できます。利用可能なフィールドには、 'message'、 'facility'、 'priority'、および 'host'があります。

en	Message Match String
ja	syslogメッセージ一致文字列

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
ja	Syslogメッセージの一致するコンポーネント、ファシリティまたはホスト名、またはSQL Expression Match Typeを使用する場合はSQLのwhere句を入力します。

en	Is this Alert Enabled?
ja	このアラートは有効ですか？

en	Re-Alert Cycle
ja	再警告サイクル

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
ja	この時間が経過するまで、同じホストに対してこのアラートを再送信しないでください。しきい値ベースのアラームの場合、これはすべてのホストに適用されます。

en	Space for Notes on the Alert
ja	警告に関するメモのスペース

en	Notification List
ja	通知リスト

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
ja	この通知リストの内容を使用して、誰にどのように通知するかを指定します。

en	Emails to Notify
ja	通知する電子メール

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
ja	通知する電子メールアドレスのカンマ区切りのリストを入力してください。 SMS形式で受信者にEメールを送信したい場合は、その受信者のEメールアドレスの前に'sms @'を付けてください 。たとえば、受信者のSMSアドレスが「2485551212@mycarrier.net」の場合、 「sms @ 2485551212 @ mycarrier.net」と入力すると、SMSメッセージとしてフォーマットされます。

en	Email Body Text
ja	本文のテキスト

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
ja	レポートの本文に含まれる情報。

en	Open Ticket
ja	オープンチケット

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
ja	このアラートのヘルプデスクチケットを開く必要があります。注：Ticketコマンドスクリプトには、便宜上、いくつかの「ALERT_」環境変数が入力されます。

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
ja	アラートが発生したら、次のコマンドを実行します。以下の置換変数が使用可能です。<HOSTNAME> 、 <ALERTID> 、 <MESSAGE> 、 <FACILITY> 、 <PRIORITY> 、 <SEVERITY> 。 '<ホスト名>'は個々のしきい値でのみ使用できます。

en	Syslog Alert Filters
ja	syslogアラートフィルタ

en	Threshold Count
ja	しきい値カウント

en	No Syslog Alerts Defined
ja	syslogアラートが定義されていない

en	Import Alert Rule from Local File
ja	ローカルファイルからのアラートルールのインポート

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
ja	アラートルール定義データを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここでそれを選択します。

en	Import Alert Rule from Text
ja	テキストからアラートルールをインポート

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	アラートルール定義データをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、それをこのボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Alert Rule
ja	アラートルールのインポート

en	NOTE: Alert '%s' %s!
ja	注：警告 '％s'％s！

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
ja	エラー：警告 '％s'％sが失敗しました。

en	Reprocess
ja	再処理

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
ja	[続行]をクリックして、次のSyslog削除ルールを削除します。

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog削除ルールを削除します。

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
ja	次のSyslog削除ルールを無効にするには、[続行]をクリックします。

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
ja	syslog削除ルールを無効にする

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
ja	次のSyslog削除ルールを有効にするには、[続行]をクリックします。

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog削除ルールを有効にする

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
ja	次のSyslog削除ルールを再処理するために「続行」をクリックしてください。

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
ja	syslog削除ルールを遡及的に処理する

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
ja	[続行]をクリックして、次のSyslog削除ルールをエクスポートします。

en	Export Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog削除ルールのエクスポート

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
ja	％s個のメッセージが削除され、％s個のメッセージが転送されました

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
ja	削除ルール編集[編集：％s]

en	Removal Rule Edit [new]
ja	削除ルール編集[new]

en	New Removal Record
ja	新しい削除記録

en	New Removal Rule
ja	新しい削除ルール

en	Removal Rule Details
ja	削除ルールの詳細

en	Removal Rule Name
ja	削除ルール名

en	Please describe this Removal Rule.
ja	この削除規則を説明してください。

en	Is this Removal Rule Enabled?
ja	この削除ルールは有効になっていますか？

en	String Match Type
ja	文字列マッチタイプ

en	Syslog Message Match String
ja	syslogメッセージ一致文字列

en	Method of Removal
ja	除去方法

en	Deletion
ja	削除

en	Removal Rule Notes
ja	削除ルールに関する注意事項

en	Space for Notes on the Removal rule
ja	削除ルールに関する注意事項

en	Syslog Removal Rule Filters
ja	syslog削除ルールフィルタ

en	Removal Name
ja	削除名

en	No Syslog Removal Rules Defined
ja	Syslog削除ルールが定義されていません

en	Import Removal Rule from Local File
ja	ローカルファイルからの削除ルールのインポート

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
ja	削除ルール定義データを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここでそれを選択します。

en	Import Removal Rule from Text
ja	テキストからの削除ルールのインポート

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	削除ルールの定義データをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Removal Rule
ja	インポート削除ルール

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
ja	注：削除ルール '％s'％s！

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
ja	エラー：削除ルール '％s'％sが失敗しました。

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
ja	次のSyslogレポートを削除するには、[Continue]をクリックします。

en	Delete Syslog Report(s)
ja	syslogレポートを削除する

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
ja	次のSyslogレポートを無効にするには、[Continue]をクリックします。

en	Disable Syslog Report(s)
ja	syslogレポートを無効にする

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
ja	次のSyslogレポートを有効にするには、[Continue]をクリックします。

en	Enable Syslog Report(s)
ja	syslogレポートを有効にする

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
ja	次のSyslog Report Ruleをエクスポートするには、[Continue]をクリックします。

en	Export Syslog Report Rule(s)
ja	Syslogレポートルールのエクスポート

en	You must select at least one Syslog Report.
ja	少なくとも1つのSyslog Reportを選択する必要があります。

en	Report Edit [edit: %s]
ja	レポート編集[編集：％s]

en	Report Edit [new]
ja	レポート編集[new]

en	New Report Record
ja	新しいレポートレコード

en	Please describe this Report.
ja	この報告書を説明してください。

en	Is this Report Enabled?
ja	このレポートは有効ですか？

en	Define how you would like this string matched.
ja	この文字列をどのように一致させるかを定義します。

en	The matching component of the syslog message.
ja	syslogメッセージの一致する構成要素。

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
ja	このレポートを配布リストに送信する頻度は？

en	Send Time
ja	時間を送る

en	What time of day should this report be sent?
ja	このレポートは何時に送信するべきですか

en	Report Format
ja	レポートメモ

en	The information that will be contained in the body of the Report.
ja	レポートの本文に含まれる情報。

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
ja	レポートを送信するEメールアドレスのカンマ区切りリスト。

en	Space for Notes on the Report
ja	報告書のメモのスペース

en	Syslog Report Filters
ja	syslogレポートフィルタ

en	Last Sent
ja	最後に送信した

en	No Syslog Reports Defined
ja	syslogレポートが定義されていない

en	Import Report Rule from Local File
ja	ローカルファイルからのレポートルールのインポート

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
ja	レポートルール定義データを含むXMLファイルがローカルマシンにある場合は、ここでそれを選択します。

en	Import Report Rule from Text
ja	テキストからレポートルールをインポート

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	レポートルール定義データをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、それをこのボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Report Data
ja	レポートデータをインポートする

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
ja	注：レポートルール '％s'％s！

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
ja	エラー：レポートルール '％s'％sが失敗しました！