en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
ja	保存に失敗しました。 同期モードのリモート・データ・コレクタは、ルールを保存できません。 代わりに、メインサボテンサーバーから保存します。

en	Please use an HTML Email Client
ja	HTMLメールクライアントを使用してください

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'
ja	ホスト '%s' の Cacti Syslog しきい値アラート '%s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
ja	Cacti Syslog しきい値アラート「%s」

en	Alert Name
ja	アラート名

en	Severity
ja	深刻度

en	Threshold
ja	しきい値

en	Count
ja	カウント

en	Match String
ja	一致文字列

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'
ja	ホスト '%s' の Cacti Syslog アラート '%s'

en	Cacti Syslog Alert '%s'
ja	Cacti Syslogアラート「%s」

en	Hostname
ja	ホスト名

en	Date
ja	日付

en	Level
ja	レベル

en	Message
ja	メッセージ

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
ja	警告:ホスト「%s」に対してsyslogしきい値アラートがトリガーされました

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
ja	警告:syslogしきい値アラートがトリガーされました

en	Name:
ja	名前：

en	Severity:
ja	重要度:

en	Threshold:
ja	しきい値:

en	Count:
ja	カウント数

en	Message String:
ja	メッセージ文字列:

en	Hostname:
ja	ホスト：

en	Date:
ja	日付:

en	Level:
ja	レベル:

en	Message:
ja	メッセージ:

en	, Host:
ja	ホスト

en	, URL:

en	Sev:
ja	セブ:

en	Event Alert - %s
ja	イベントアラート - %s

en	, Count:
ja	カウント数

en	Host
ja	ホスト

en	Event Report - %s
ja	イベントレポート - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
ja	インストールする前に、syslogディレクトリ内のconfig.php.distまたはconfig_local.php.distファイルの名前を変更し、データベースの設定を変更してください。

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
ja	Syslog 2.0を再インストールする必要があります。Syslogをアンインストールし、インストールする前にすべてのデータを削除してください。移行は可能ですが、事前に計画する必要があります。自動移行はサポートされていません。

en	What upgrade/install type do you wish to use
ja	どの種類のアップグレード/インストールを使用しますか

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
ja	非常に大きなテーブルがある場合は、切り捨てを実行するほうがはるかに速くなります。アーカイブデータが気になる場合は、このアップグレードの間ブラウザを停止させる「Inline」、またはバックアップテーブルから古いsyslogデータを新しいsyslogフォーマットに変換するバックグラウンドプロセスを作成する「background」のいずれかを選択できます 。このプロセスにも数時間かかることがあります。

en	Truncate Syslog Table
ja	Syslogテーブルを切り捨てる

en	Inline Upgrade
ja	インラインアップグレード

en	Background Upgrade
ja	バックグラウンドアップグレード

en	Database Storage Engine
ja	データベースストレージエンジン

en	You have the option to make this a partitioned table by days.
ja	これを日単位でパーティション分割されたテーブルにするオプションがあります。

en	MyISAM Storage
ja	MyISAMストレージ

en	InnoDB Storage
ja	InnoDBストレージ

en	Database Architecture
ja	データベースアーキテクチャ

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
ja	これを日単位でパーティション分割されたテーブルにするオプションがあります。 1 日に複数のパーティションを作成できます。

en	Traditional Table
ja	従来のテーブル

en	Partitioned Table
ja	パーティションドテーブル

en	Retention Policy
ja	リテンションポリシー

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
ja	データベースに保持する Syslog 値の日数を選択します。

en	Partitions per Day
ja	日割りパーティション数

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
ja	作成するパーティションの日あたりの数を選択します。

en	%d Per Day
ja	%d日あたり

en	Upgrade
ja	アップグレード

en	Install
ja	インストール

en	Syslog %s Advisor

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
ja	警告:Syslogのアップグレードには時間がかかります!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
ja	「メイン」syslogテーブルのアップグレードは、非常に時間のかかるプロセスになる可能性があります。 そのため、アップグレードする前に syslog テーブルのサイズを小さくするか、バックグラウンド オプションを選択することをお勧めします</p> <p>バックグラウンド オプションを選択すると、従来の syslog テーブルの名前が変更され、新しい syslog テーブルが作成されます。 その後、アップグレードプロセスがバックグラウンドで開始されます。 繰り返しになりますが、このバックグラウンドプロセスは完了するまでにかなりの時間がかかる場合があります。 ただし、データは保持されます</p> <p>選択内容に関係なく、アップグレード プロセス中、既存のすべての削除ルールとアラート ルールが維持されます。</p> <p>アップグレードを続行するには <b>「アップグレード」</b> を押すか、「 <b>キャンセル」</b> を押してプラグインメニューに戻ります。

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
ja	保持期間を選択することもできます。 複数のホストが syslog にログを記録している場合、このテーブルは非常に大きくなる可能性があることに注意してください。 そのため、パーティション分割を使用しない場合は、サイズを小さくしておくことをお勧めします。

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
ja	MySQL ストレージエンジンを設定することもできます。 InnoDB ストレージプロパティー用にシステムを調整していない場合は、MyISAM ストレージエンジンを利用することを強くお勧めします。

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
ja	Syslog をインストールするときには、いくつかのオプションから選択できます。 1つ目は、データベースアーキテクチャです。 テーブル パーティション分割を使用して、テーブルのサイズが過度になり、クエリが遅くなるのを防ぐ必要があります。

en	Syslog %s Settings
ja	Syslog %s設定

en	What uninstall method do you want to use?
ja	どのアンインストール方法を使用しますか?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
ja	syslogをアンインストールするときは、将来再インストールする予定がある場合に備えて、すべてを削除するか、コンポーネントのみを削除することができます。

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
ja	すべてを削除する (ログ、テーブル、設定)

en	Syslog Data Only
ja	Syslog データのみ

en	Syslog Uninstall Preferences
ja	Syslog アンインストール設定

en	Uninstall
ja	アンインストール

en	Cancel
ja	取り消し

en	Syslog
ja	syslog の

en	General Settings
ja	一般設定

en	Syslog Enabled
ja	Syslog が有効

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
ja	このチェックボックスをオンにすると、レコードが Syslog 受信テーブルからメインの syslog テーブルに転送され、アラートとレポートが有効になります。 システムが無効になっている場合でも、ログエントリはrsyslogまたはsyslog-ngプロセスによって定義されるため、Syslog Incomingテーブルに蓄積されることに注意してください。

en	Enable Statistics Gathering
ja	統計収集の有効化

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
ja	このチェックボックスをオンにすると、syslog メッセージの送信元に関する統計が維持されます。 この統計情報は、ヒートマップなどのレンダリングに使用できます。

en	Strip Domains
ja	ドメインの削除

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
ja	syslog ホスト名から削除するドメインのカンマ区切りリスト、例: 'mydomain.com, otherdomain.com'

en	Validate Hostnames
ja	ホスト名の検証

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
ja	このチェックボックスをオンにすると、すべてのホスト名が検証されます。 ホスト名が有効でない場合。すべてのレコードは、'invalidhost' と呼ばれる特別なホストに割り当てられます。 この設定は、大規模システムでの syslog 処理時間に影響を与える可能性があります。 したがって、この設定の使用は、これを防ぐための他の手段が講じられていない場合にのみ使用してください。

en	Refresh Interval
ja	ã ªã ã ¬ã ã ·ã ¥é é

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
ja	これは、ページが更新されるまでの時間 (秒単位) です。

en	Max Report Records
ja	最大レポートレコード

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
ja	しきい値ベースのアラートの場合、レポートに表示する最大数。 これは、htmlログと電子メールのサイズを制限するために使用されます。

en	%d Records
ja	%dレコード

en	Command for Opening Tickets
ja	チケットを開くためのコマンド

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
ja	このコマンドは、ヘルプデスクチケットを開くために実行されます。 このコマンドは、 --alert-name、 --severity、 --hostlist、 --message のように複数の入力パラメーターを解析する必要があります。 hostlistは、アラートの影響を受けるホストのカンマ区切りのリストになります。

en	HTML Notification Settings
ja	HTML 通知設定

en	Enable HTML Based Email
ja	HTML ベースの電子メールを有効にする

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
ja	このチェックボックスをオンにすると、すべてのメールがHTML形式で送信されます。 それ以外の場合、メールはプレーンテキストで送信されます。

en	Format File to Use
ja	使用するファイルの形式

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ja	使用するカスタム html ラッパーと CSS ファイルを選択します。 このファイルには、レポートをラップするhtmlとCSSの両方が含まれています。 単にCSS以外のものが含まれている場合は、 <REPORT> ファイル内に特別なタグを配置する必要があります。 この形式タグは、レポートの内容に置き換えられます。 これらのファイルは 'formats' ディレクトリにあります。</REPORT>

en	Data Retention Settings
ja	データ保持設定

en	Syslog Retention
ja	Syslog の保持

en	This is the number of days to keep events.
ja	これは、イベントを保持する日数です。

en	Syslog Alert Retention
ja	Syslog アラートの保持

en	This is the number of days to keep alert logs.
ja	これは、アラート ログを保持する日数です。

en	Remote Message Processing
ja	リモートメッセージ処理

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
ja	リモート・データ・コレクター・メッセージ処理の有効化

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
ja	リモート・データ・コレクタが独自の Syslog データベースを持ち、そのメッセージを独立して処理する場合は、このチェックボックスをオンにします。 このチェックボックスをオンにすると、リモートデータコレクタは、メッセージの表示と処理に独立したデータベースを使用するようにSyslogに通知するために、独自の「config_local.php」ファイルを維持する必要があります。 この目的のために、テンプレートファイル「config_local.php.dist」を使用してください。 警告: Syslog テーブルは、このオプションが有効になるとすぐに自動的に作成されます。

en	Remote Data Collector Rules Sync
ja	リモートデータコレクタルールの同期

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
ja	リモートデータコレクタが独自のSyslogデータベースを持ち、メッセージを個別に処理する場合、メインCactiデータベースのアラート、削除、およびレポートルールをリモートCactiシステムに送信する場合は、このチェックボックスをオンにします。

en	Delete
ja	削除

en	Disable
ja	無効

en	Enable
ja	有効

en	Export
ja	エクスポート

en	Indefinite
ja	不定

en	%d Day
ja	%d 日間

en	%d Days
ja	%d 日

en	%d Week
ja	%d 週間の

en	%d Weeks
ja	%d 週間の

en	%d Month
ja	%d ヶ月間の

en	%d Months
ja	%d ヶ月間の

en	%d Year
ja	%d 年間の

en	Never
ja	決して

en	%d Minute
ja	%dミニッツ

en	%d Minutes
ja	%d分

en	Notice
ja	通知

en	Warning
ja	警告

en	Critical
ja	深刻

en	Begins with
ja	始まる

en	Contains
ja	含む

en	Ends with
ja	で終わる

en	Hostname is
ja	ホスト名

en	Program is
ja	プログラム

en	Facility is
ja	概要

en	SQL Expression
ja	SQL 式

en	Daily
ja	毎日

en	Weekly
ja	毎週

en	Import/Export
ja	インポート/エクスポート

en	Alert Rules
ja	アラートルール

en	Syslog Settings
ja	Syslog 設定

en	Removal Rules
ja	削除ルール

en	Report Rules
ja	レポートルール

en	Normal User
ja	一般ユーザー

en	System Administration
ja	2. システム管理

en	Syslog Removals
ja	syslog の削除

en	(Edit)
ja	(編集)

en	(Actions)
ja	(操作)

en	Syslog Alerts
ja	Syslog アラート

en	Syslog Reports
ja	Syslog レポート

en	Display Syslog in Range
ja	範囲内の syslog の表示

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
ja	Syslog データベースから %s つのデバイス レコードが削除されました

en	Syslog Utilities
ja	Syslog ユーティリティ

en	Purge Syslog Devices
ja	Syslog デバイスの消去

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
ja	このメニューピックは、Cactiのsyslogサーバーに報告しなくなったデバイスを削除する手段を提供します。

en	Syslog Viewer
ja	Syslogビューア

en	All Text
ja	サイトの4種類のエリアに別々に背景色を指定できます。一般テキスト色はサイト上のすべてのテキストに適用され、他のオプションから制御されることはありません。

en	%d Chars
ja	%dチャーズ

en	System Logs
ja	ウェブサイト "%domain" データベース ダンプの作成時にエラー返されました: ' データベース ダンプが作成されなかった:"%s"'.この問題を解決するためにデータベース システム ログをチェックするか、FTP アクセス データを私たちにお送りください。私たちには、プラグイン ページの「ヘルプ」ボタンを使用してサポート要求を送信できます。

en	Statistics
ja	統計

en	Alert Logs
ja	アラートログ

en	Selected Alert
ja	選択したアラート

en	Syslog Alert View
ja	Syslog アラート ビュー

en	Syslog Statistics Filter
ja	Syslog 統計フィルタ

en	Messages
ja	メッセージ

en	Device Name
ja	デバイス名

en	Facility
ja	概要

en	Priority
ja	優先

en	Program
ja	プログラム

en	Records
ja	記録

en	No Syslog Statistics Found
ja	Syslog 統計情報が見つかりません

en	Device
ja	デバイス

en	All
ja	すべて

en	None
ja	なし

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Search
ja	検索

en	Time Range
ja	時間の幅

en	%d Hour
ja	%d 時間

en	%d Hours
ja	%d 時間

en	Entries
ja	エントリー

en	Default
ja	デフォルト

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
ja	[ 開始: '%s' から 終了: '%s', 未処理メッセージ: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
ja	[ 未処理メッセージ: %s ]

en	Enter a search term
ja	検索語句を入力します

en	Select Device(s)
ja	デバイスの選択

en	Devices Selected
ja	選択したデバイス

en	All Devices Selected
ja	すべてのデバイスが選択されました

en	Syslog Message Filter %s
ja	Syslog メッセージ フィルタ フィルタ %s

en	Timespan
ja	スパン

en	Custom
ja	カスタム

en	From
ja	から

en	Start Date Selector
ja	開始日セレクター

en	To
ja	まで

en	End Date Selector
ja	終了日セレクター

en	Shift Time Backward
ja	時間を後方にシフト

en	Define Shifting Interval
ja	シフト間隔の定義

en	Shift Time Forward
ja	シフトタイムフォワード

en	Return filter values to their user defined defaults
ja	フィルター値をユーザー定義のデフォルトに戻す

en	Export Records to CSV
ja	レコードをCSVにエクスポート

en	Save
ja	保存

en	Save Default Settings
ja	デフォルト設定の保存

en	Alerts
ja	アラート

en	View Syslog Alert Rules
ja	Syslog アラート ルールの表示

en	Removals
ja	削除

en	View Syslog Removal Rules
ja	Syslog 削除ルールの表示

en	Reports
ja	レポート

en	View Syslog Reports
ja	Syslog レポートの表示

en	Devices
ja	デバイス

en	Show All Devices
ja	すべてのデバイスを表示

en	Show All Logs
ja	すべてのログを表示

en	Threshold Logs
ja	しきい値ログ

en	Display Rows
ja	表示行

en	Trim
ja	削除

en	Message Trim
ja	メッセージトリム

en	Refresh
ja	更新

en	Facilities to filter on
ja	フィルタリングする施設

en	All Facilities
ja	すべての施設

en	Priority Levels
ja	優先度レベル

en	All Priorities
ja	すべての優先事項

en	Emergency
ja	緊急

en	Alert++
ja	アラート

en	Alert
ja	アラート

en	Critical++
ja	深刻

en	Error++
ja	エラー:

en	Error
ja	エラー

en	Warning++
ja	警告

en	Notice++
ja	通知

en	Info++
ja	情報

en	Info
ja	情報

en	Debug
ja	デバッグ

en	Record Type
ja	レコードタイプ

en	Removal Handling
ja	取り外し処理

en	All Records
ja	すべてのレコード

en	Main Records
ja	主な記録

en	Removed Records
ja	削除されたレコード

en	Informational
ja	情報

en	Actions
ja	操作

en	Unknown
ja	不明

en	No Syslog Messages
ja	syslog メッセージがない

en	Alert Log Rows
ja	アラート・ログ行

en	Alert Removed
ja	アラートの削除

en	No Alert Log Messages
ja	アラートログメッセージなし

en	All Programs
ja	プログラム一覧

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
ja	「続行」をクリックして、次のSyslogアラートルールを削除します。

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslog アラート ルールの削除

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
ja	「続行」をクリックして、次のSyslogアラートルールを無効にします。

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslog アラート ルールの無効化

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
ja	[続行] をクリックして、次の Syslog アラート ルールを有効にします。

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslog アラート ルールの有効化

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
ja	[続行] をクリックして、次の Syslog アラート ルールをエクスポートします。

en	Export Syslog Alert Rule(s)
ja	Syslog アラート ルールのエクスポート

en	Continue
ja	続ける

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>
ja	入力された SQL 構文が無効です。 SQLを修正してください。<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s
ja	前処理されたSQLは次のとおりです。<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL
ja	処理された SQL が無効でした。 SQLを修正してください

en	Not Set
ja	未設定

en	1 Minute
ja	1分

en	1 Month
ja	1ヶ月

en	Alert Edit [edit: %s]
ja	アラート編集[編集:%s]

en	Alert Edit [new]
ja	アラート編集[新規]

en	New Alert Rule
ja	新しいアラート ルール

en	N/A
ja	該当なし

en	Details
ja	詳細

en	Name
ja	名前

en	Please describe this Alert.
ja	このアラートについて説明してください。

en	What is the Severity Level of this Alert?
ja	このアラートの重大度レベルはどれくらいですか?

en	Reporting Level
ja	レポートレベル

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
ja	Re-Alert Cyclesを記録する場合、アラートをシステムレベルまたはデバイスレベルで追跡する必要があります。

en	System
ja	システム

en	Reporting Method
ja	報告方法

en	Define how to Alert on the syslog messages.
ja	syslog メッセージに対してアラートを生成する方法を定義します。

en	Individual
ja	単一行

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
ja	「しきい値」方式では、表示される数値がこの値を超えると、アラートがトリガーされます。

en	Match Type
ja	一致タイプ

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
ja	この文字列の一致方法を定義します。 [SQL Expression] タイプを使用する場合は、任意の有効な SQL 式を使用してアラームを生成できます。 使用可能なフィールドには、'message'、'facility'、'priority'、'host' があります。

en	Message Match String
ja	メッセージ一致文字列

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
ja	syslog メッセージの一致するコンポーネント、ファシリティ名またはホスト名、または SQL Expression Match Type を使用している場合は SQL where 句を入力します。

en	Enabled
ja	有効

en	Is this Alert Enabled?
ja	このアラートは有効になっていますか?

en	Disabled
ja	無効

en	Re-Alert Cycle
ja	再アラートサイクル

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
ja	この時間が経過するまで、同じホストに対してこのアラートを再送信しないでください。しきい値ベースのアラームの場合、これはすべてのホストに適用されます。

en	Notes
ja	ノート

en	Space for Notes on the Alert
ja	アラートに関するメモ用のスペース

en	Email Options
ja	メールオプション

en	Notification List
ja	通知リスト

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
ja	この通知リストの内容を使用して、誰にどのように通知するかを指定します。

en	Emails to Notify
ja	通知するメール

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
ja	通知するメールアドレスのカンマ区切りリストを入力してください。 SMS形式で受信者にメールを送信する場合は、受信者のメールアドレスの先頭に 「sms@」を付けてください。 たとえば、受信者の SMS アドレスが 「2485551212@mycarrier.net」の場合、「 sms@2485551212@mycarrier.net」 と入力すると、SMS メッセージとして書式設定されます。

en	Email Body Text
ja	メール本文

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
ja	この情報は、アラートの本文でアラートの詳細の直前に表示されます。

en	Open Ticket
ja	新しい課題を提出

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
ja	このアラートのヘルプデスクチケットを開く必要があります。 注:チケットコマンドスクリプトには、便宜上、いくつかの「ALERT_」環境変数が入力されます。

en	No
ja	いいえ

en	Yes
ja	はい

en	Command
ja	コマンド

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
ja	アラートがトリガーされたら、次のコマンドを実行します。 次の置換変数は、'<HOSTNAME>'、'<ALERTID>'、'<MESSAGE>'、'<FACILITY>'、'<PRIORITY>'、'<SEVERITY>' で使用できます。 「<HOSTNAME>」は個々のしきい値でのみ使用できます。 これらの置換値は、コマンド ラインに表示することも、スクリプトの環境から収集することもできます。 環境から使用する場合、これらの変数には「ALERT_」というプレフィックスが付きます。

en	Rows
ja	行

en	Import
ja	インポート

en	Syslog Alert Filters
ja	Syslog アラート フィルタ

en	Method
ja	方法

en	Threshold Count
ja	しきい値カウント

en	Search String
ja	検索文字列

en	Email Addresses
ja	E メールアドレス

en	Last Modified
ja	最終編集日

en	By User
ja	ユーザー

en	Multiple
ja	複数

en	No Syslog Alerts Defined
ja	syslog アラートが定義されていません

en	Import Alert Rule from Local File
ja	ローカルファイルからのアラートルールのインポート

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
ja	アラート ルール定義データを含む XML ファイルがローカル マシン上にある場合は、ここで選択します。

en	Import Alert Rule from Text
ja	テキストからのアラートルールのインポート

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	アラートルール定義データをテキストとして含むXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Alert Rule
ja	アラート ルールのインポート

en	Imported
ja	インポート済み

en	NOTE: Alert '%s' %s!
ja	注:アラート「%s」%s!

en	Updated
ja	更新しました

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
ja	エラー: アラート '%s' %s失敗しました。

en	Update
ja	更新

en	Reprocess
ja	再

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
ja	[続行]をクリックして、次のSyslog削除ルールを削除します。

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog 削除ルールの削除

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
ja	「続行」をクリックして、次のSyslog削除ルールを無効にします。

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog 削除ルールの無効化

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
ja	[続行] をクリックして、次の Syslog 削除ルールを有効にします。

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog 削除ルールの有効化(Enable Syslog Removal Rule(s))

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
ja	[続行] をクリックして、次の Syslog 削除ルールを再処理します。

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
ja	Syslog 削除ルールをさかのぼって処理する

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
ja	[続行]をクリックして、次のSyslog削除ルールをエクスポートします。

en	Export Syslog Removal Rule(s)
ja	エクスポート Syslog 削除ルール

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
ja	ルール「%s」により、%s/%s 件のメッセージが削除または転送されました

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
ja	削除ルール編集[編集:%s]

en	Removal Rule Edit [new]
ja	削除ルール編集 [新規]

en	New Removal Record
ja	新しい削除記録

en	New Removal Rule
ja	新しい削除ルール

en	Removal Rule Details
ja	削除ルールの詳細

en	Removal Rule Name
ja	削除ルール名

en	Please describe this Removal Rule.
ja	この削除ルールについて説明してください。

en	Enabled?
ja	有効？

en	Is this Removal Rule Enabled?
ja	この削除ルールは有効になっていますか?

en	String Match Type
ja	文字列の一致タイプ

en	Syslog Message Match String
ja	syslog メッセージの一致文字列

en	Method of Removal
ja	削除方法

en	Deletion
ja	削除

en	Transferal
ja	転送

en	Removal Rule Notes
ja	削除ルールに関する注意事項

en	Space for Notes on the Removal rule
ja	削除ルールに関するメモ用のスペース

en	Rules
ja	ルール

en	Syslog Removal Rule Filters
ja	syslog 削除ルール フィルタ

en	Removal Name
ja	削除名

en	Transfer
ja	転送

en	No Syslog Removal Rules Defined
ja	syslog 削除ルールが定義されていません

en	Import Removal Rule from Local File
ja	ローカルファイルからの削除ルールのインポート

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
ja	削除ルール定義データを含む XML ファイルがローカル マシン上にある場合は、ここで選択します。

en	Import Removal Rule from Text
ja	テキストからの削除ルールのインポート

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	削除ルール定義データがテキストとして含まれているXMLファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Removal Rule
ja	インポート削除ルール

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
ja	注:削除ルール「%s」%s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
ja	エラー: 削除ルール '%s' が失敗%s

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
ja	[続行]をクリックして、次のSyslogレポートを削除します。

en	Delete Syslog Report(s)
ja	Syslog レポートの削除

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
ja	[続行]をクリックして、次のsyslogレポートを無効にします。

en	Disable Syslog Report(s)
ja	Syslog レポートの無効化

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
ja	「続行」をクリックして、次のSyslogレポートを有効にします。

en	Enable Syslog Report(s)
ja	Syslog レポートの有効化

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
ja	[続行] をクリックして、次の Syslog レポート ルールをエクスポートします。

en	Export Syslog Report Rule(s)
ja	Syslog レポートルールのエクスポート

en	You must select at least one Syslog Report.
ja	少なくとも 1 つの Syslog レポートを選択する必要があります。

en	Return
ja	帰還

en	Report Edit [edit: %s]
ja	レポート編集[編集:%s]

en	Report Edit [new]
ja	レポート編集 [新規]

en	New Report Record
ja	新しいレポートレコード

en	Please describe this Report.
ja	このレポートについて説明してください。

en	Is this Report Enabled?
ja	このレポートは有効になっていますか?

en	Define how you would like this string matched.
ja	この文字列の一致方法を定義します。

en	The matching component of the syslog message.
ja	syslog メッセージの一致するコンポーネント。

en	Frequency
ja	回数

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
ja	このレポートはどのくらいの頻度で配布リストに送信する必要がありますか?

en	Send Time
ja	送信時刻

en	What time of day should this report be sent?
ja	このレポートは何時に送信する必要がありますか?

en	Report Format
ja	レポートの形式

en	The information that will be contained in the body of the Report.
ja	レポートの本文に含まれる情報。

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
ja	レポートの送信先の電子メール アドレスのコンマ区切りの一覧。

en	Space for Notes on the Report
ja	レポートに関するメモ用のスペース

en	Syslog Report Filters
ja	Syslog レポート フィルタ

en	Report Name
ja	レポート名

en	Last Sent
ja	最終送信日

en	No Syslog Reports Defined
ja	syslog レポートが定義されていません

en	Import Report Rule from Local File
ja	ローカルファイルからのレポートルールのインポート

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
ja	レポート ルール定義データを含む XML ファイルがローカル マシン上にある場合は、ここで選択します。

en	Import Report Rule from Text
ja	テキストからレポートルールをインポート

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
ja	レポート ルール定義データがテキストとして含まれている XML ファイルがある場合は、このボックスに貼り付けてインポートできます。

en	Import Report Data
ja	レポートデータのインポート

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
ja	注:レポートルール「%s」%s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
ja	エラー: レポート ルール '%s' %s失敗しました。