en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
it	Salvataggio non riuscito. I raccoglitori di dati remoti in modalità di sincronizzazione non sono autorizzati a salvare le regole. Salva invece dal server principale di cactus.

en	Please use an HTML Email Client
it	Si prega di utilizzare un client di posta elettronica HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
it	Cacti Syslog Plugin Soglia soglia di allarme '%s'.

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
it	Cacti Syslog Plugin Soglia soglia di allarme '%s'.

en	Alert Name
it	Nome dell'avviso

en	Severity
it	Gravità

en	Threshold
it	Soglia

en	Count
it	Conteggio

en	Match String
it	Corrispondenza String

en	Cacti Syslog Alert '%s'
it	Cacti Syslog Plugin Alert '%s'.

en	Hostname
it	Nome Host

en	Date
it	Data

en	Level
it	Livello

en	Message
it	Messaggio

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
it	ATTENZIONE: È stato attivato un allarme per il conteggio dei Plugin Instance di Syslog.

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
it	ATTENZIONE: È stato attivato un allarme per il conteggio dei Plugin Instance di Syslog.

en	Name:
it	Nome:

en	Severity:
it	Gravità

en	Threshold:
it	Soglia

en	Count:
it	Conteggio:

en	Message String:
it	Stringa di messaggi:

en	Hostname:
it	主机名：

en	Date:
it	Data:

en	Level:
it	Livello:

en	Message:
it	Messaggio:

en	, Host:
it	Host:

en	, URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
it	Allarme evento - %s

en	, Count:
it	Conteggio:

en	Host

en	Event Report - %s
it	Rapporto evento - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
it	Si prega di rinominare il file config.php.dist nella directory syslog, e cambiare la configurazione del database prima dell'installazione.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
it	Syslog 2.0 Richiede una reinstallazione completa. Disinstallare Syslog e rimuovere tutti i dati prima dell'installazione. La migrazione è possibile, ma è necessario pianificare tutto questo in anticipo. Non è supportata la migrazione automatica.

en	What upgrade/install type do you wish to use
it	Che tipo di aggiornamento/installazione si desidera utilizzare

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
it	Quando si hanno tavoli molto grandi, eseguire un Truncate sarà molto più veloce. Se siete preoccupati per i dati di archivio, potete scegliere tra Inline, che bloccherà il vostro browser per il periodo di questo aggiornamento, o background, che creerà un processo in background per portare i vostri vecchi dati syslog da una tabella di backup al nuovo formato syslog. Anche in questo caso il processo può richiedere diverse ore.

en	Truncate Syslog Table
it	Tronca il tavolo Syslog

en	Inline Upgrade
it	Aggiornamento in linea

en	Background Upgrade
it	Aggiornamento dello sfondo

en	Database Storage Engine
it	Motore di archiviazione dei database

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
it	In MySQL 5.1.1.6 e superiori, si ha la possibilità di fare di questa tabella suddivisa per giorni. Prima di questo rilascio, avete a disposizione solo la struttura tradizionale del tavolo.

en	MyISAM Storage
it	Memoria MyISAM

en	InnoDB Storage
it	Memoria InnoDB

en	Database Architecture
it	Architettura del database

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
it	In MySQL 5.1.1.6 e superiori, si ha la possibilità di fare di questa tabella suddivisa per giorni. In MySQL 5.5 e superiori, è possibile creare più partizioni al giorno. Prima di MySQL 5.1.6, avete a disposizione solo la struttura tradizionale delle tabelle.

en	Traditional Table
it	Tavolo tradizionale

en	Partitioned Table
it	Tavolo divisorio

en	Retention Policy
it	Criteri di Conservazione

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
it	Scegliere quanti giorni di valori di Syslog si desidera mantenere nel database.

en	Partitions per Day
it	Partizioni al giorno

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
it	Selezionare il numero di partizioni al giorno che si desidera creare.

en	%d Per Day
it	%d al giorno

en	Upgrade
it	Aggiorna

en	Install
it	Installa

en	Syslog %s Advisor
it	Syslog %s Consulente

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
it	ATTENZIONE: l'aggiornamento di Syslog richiede tempo!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
it	L'aggiornamento della tabella syslog 'principale' può essere un processo che richiede molto tempo. Come tale, si raccomanda di ridurre le dimensioni della tabella syslog prima dell'aggiornamento, oppure scegliere l'opzione di sfondo</p> <p> <p>Se si sceglie l'opzione di sfondo, la tabella syslog legacy verrà rinominata e verrà creata una nuova tabella syslog. Successivamente, verrà avviato un processo di aggiornamento in background. Anche in questo caso, questo processo in background può richiedere un bel po' di tempo per essere completato. Tuttavia, i tuoi dati saranno conservati</p> <p> <p>A prescindere dalla tua scelta, tutte le regole di rimozione e di avviso esistenti saranno mantenute durante il processo di aggiornamento.</p> <p>Premere <b>'Upgrade'</b> per procedere con l'aggiornamento, o <b>'Cancel'</b> per tornare al menu Plugins.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
it	È inoltre possibile selezionare la durata di conservazione. Tieni presente che se hai diversi host che si collegano a syslog, questa tabella può diventare abbastanza grande. Quindi, se non si usa il partizionamento, si potrebbe voler mantenere la dimensione più piccola.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
it	È inoltre possibile impostare il motore di archiviazione MySQL. Se non si è sintonizzato il sistema per le proprietà di archiviazione InnoDB, si raccomanda vivamente di utilizzare il motore di archiviazione MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
it	Durante l'installazione di Syslog è possibile scegliere tra diverse opzioni. Il primo è l'architettura di database. A partire da MySQL 5.1.6, è possibile scegliere di utilizzare il partizionamento delle tabelle per evitare che le dimensioni delle tabelle diventino eccessive, rallentando così le query.

en	Syslog %s Settings
it	Syslog %s Impostazioni

en	What uninstall method do you want to use?
it	Quale metodo di disinstallazione vuoi usare?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
it	Durante la disinstallazione di syslog, è possibile rimuovere tutto, o solo i componenti, nel caso in cui si intenda reinstallare in futuro.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
it	Rimuovere tutto (registri, tabelle, impostazioni)

en	Syslog Data Only
it	Solo dati del Syslog

en	Syslog Uninstall Preferences
it	Preferenze di disinstallazione di Syslog

en	Uninstall
it	Disinstalla

en	Cancel
it	Annulla

en	Syslog

en	General Settings
it	Impostazioni generali

en	Syslog Enabled
it	Syslog Abilitato

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
it	Se questa casella di controllo è impostata, i record saranno trasferiti dalla tabella Syslog Incoming alla tabella principale del syslog e saranno abilitati gli Avvisi e i Report. Si prega di tenere presente che se il sistema è disabilitato, le voci di log si accumulano ancora nella tabella di Syslog Incoming come definito dal processo rsyslog o syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
it	Attivare la raccolta di statistiche

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
it	Se questa casella di controllo è impostata, verranno mantenute le statistiche sulla provenienza dei messaggi di syslog. Queste informazioni statistiche possono essere utilizzate per rendere cose come le mappe termiche.

en	Strip Domains
it	Strip Domini

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
it	Un elenco delimitato da virgole di domini che si desidera rimuovere dall'hostname del syslog, ad esempio 'mydomain.com, otherdomain.com'.

en	Validate Hostnames
it	Convalida i nomi degli host

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
it	Se questa casella di controllo è impostata, tutti gli hostname sono convalidati. Se l'hostname non è valido. Tutti i record sono assegnati ad un host speciale chiamato 'invalidhost'. Questa impostazione può influire sul tempo di elaborazione del syslog su sistemi di grandi dimensioni. Pertanto, l'uso di questa impostazione dovrebbe essere utilizzato solo quando non esistono altri mezzi per evitare che ciò accada.

en	Refresh Interval
it	Intervallo di aggiornamento

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
it	Questo è il tempo in secondi prima che la pagina si aggiorni.

en	Max Report Records
it	Registrazioni Max Report

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
it	Per gli avvisi basati sulla soglia, qual è il numero massimo che si desidera visualizzare nel report. Questo viene utilizzato per limitare la dimensione del log html e dell'e-mail.

en	%d Records
it	Registrazioni %d

en	Command for Opening Tickets
it	Comando per l'apertura dei biglietti

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
it	Questo comando verrà eseguito per l'apertura dei ticket dell'Help Desk. Il comando sarà richiesto per analizzare più parametri di ingresso come segue: -alert-name, --severity, --hostlist, --messaggio. L'hostlist sarà una lista delimitata da virgole di host interessati dall'avviso.

en	HTML Notification Settings
it	Elenco notifiche

en	Enable HTML Based Email
it	Email basata su HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
it	Se questa casella di controllo è impostata, tutte le e-mail saranno inviate in formato HTML. In caso contrario, le e-mail saranno inviate in chiaro.

en	Format File to Use
it	Utente Normale

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
it	Scegli il wrapper html personalizzato e il file CSS da utilizzare. Questo file contiene sia html che CSS per avvolgere il tuo rapporto. Se contiene più di un semplice CSS, devi inserire uno speciale<REPORT> tag all'interno del file. Questo tag di formato verrà sostituito dal contenuto del rapporto. Questi file si trovano nella directory 'formats'.

en	Data Retention Settings
it	Impostazioni di conservazione dei dati

en	Syslog Retention
it	Ritenzione Syslog

en	This is the number of days to keep events.
it	Questo è il numero di giorni per mantenere gli eventi.

en	Syslog Alert Retention
it	Conservazione dell'allarme Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
it	Questo è il numero di giorni per tenere i log di allarme.

en	Remote Message Processing
it	Stringa di messaggi:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
it	Abilita l'elaborazione dei messaggi del servizio di raccolta dati remoto

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
it	Se i tuoi Remote Data Collector hanno i propri database Syslog ed elaborano i loro messaggi in modo indipendente, seleziona questa casella di controllo. Selezionando questa casella di controllo, i tuoi Remote Data Collector dovranno mantenere il proprio file 'config_local.php' per informare Syslog di utilizzare un database indipendente per la visualizzazione e l'elaborazione dei messaggi. Si prega di utilizzare il file modello 'config_local.php.dist' per questo scopo. ATTENZIONE: le tabelle Syslog verranno create automaticamente non appena questa opzione sarà abilitata.

en	Remote Data Collector Rules Sync
it	Sincronizzazione delle regole del servizio di raccolta dati remoto

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
it	Se i tuoi Remote Data Collector hanno i propri database Syslog ed elaborano tre messaggi in modo indipendente, seleziona questa casella di controllo se desideri che le regole di Avvisi, Rimozione e Report dei database principali di Cacti vengano inviate al Sistema Remote Cacti.

en	Delete
it	Elimina

en	Disable
it	Disabilita

en	Enable
it	Abilita

en	Export
it	Esporta

en	Indefinite
it	Indefinito

en	%d Day
it	%d Giorno

en	%d Days
it	%d Giorni

en	%d Week
it	%d Settimana

en	%d Weeks
it	%d Settimane

en	%d Month
it	%d Mese

en	%d Months
it	%d Mesi

en	%d Year
it	%d Anno

en	Never
it	Mai

en	%d Minute
it	%d Minuto

en	%d Minutes
it	%d Minuti

en	Notice
it	Avviso

en	Warning
it	Attenzione

en	Critical
it	Critica

en	Begins with
it	inizia con

en	Contains
it	Contiene

en	Ends with
it	Finisce con

en	Hostname is
it	主机名:

en	Program is
it	Programma

en	Facility is
it	Servizio

en	SQL Expression
it	Espressione SQL

en	Daily
it	Giornaliero

en	Weekly
it	Settimanale

en	Import/Export
it	Importa/Esporta

en	Alert Rules
it	Regole di allarme

en	Syslog Settings
it	Impostazioni Syslog

en	Removal Rules
it	Regole di rimozione

en	Report Rules
it	Segnala regole

en	Normal User
it	Utente Normale

en	System Administration
it	Amministrazione di sistema

en	Syslog Removals
it	Rimozione Syslog

en	(Edit)
it	(Modifica)

en	(Actions)
it	Azioni

en	Syslog Alerts
it	Avvisi Syslog

en	Syslog Reports
it	Rapporti Syslog

en	Display Syslog in Range
it	Visualizza Syslog in Range

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
it	Ci sono stati %s I record del dispositivo rimossi dal database Syslog

en	Syslog Utilities

en	Purge Syslog Devices
it	Dispositivi Syslog di spurgo

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
it	Questo menu pick fornisce un mezzo per rimuovere i dispositivi che non sono più presenti nel server syslog di Cacti.

en	Syslog Viewer
it	Visualizzatore Syslog

en	All Text
it	Tutti i testi

en	%d Chars
it	Caratteri %d

en	System Logs
it	Logs di Sistema

en	Statistics
it	Statistiche

en	Alert Logs
it	Registri di allarme

en	Selected Alert
it	Allarme selezionato

en	Syslog Alert View
it	Vista Allarme Syslog

en	Syslog Statistics Filter
it	Filtro Statistiche Syslog

en	Messages
it	Messaggi

en	Device Name
it	Nome dispositivo

en	Facility
it	Servizio

en	Priority
it	Priorità

en	Program
it	Programma

en	Records
it	Registrazioni

en	No Syslog Statistics Found
it	Nessuna statistica Syslog trovata

en	Device
it	Dispositivo

en	All
it	Tutti

en	None
it	Nessuno

en	Go
it	Vai

en	Clear
it	Cancella

en	Search
it	Cerca

en	Time Range
it	Intervallo Data/Ora

en	%d Hour
it	%d ora

en	%d Hours
it	%d Ore

en	Entries
it	Voci

en	Default
it	Predefinito

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
it	[ Inizio: '%s' a fine: '%s', Messaggi non elaborati: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
it	[ Messaggi non elaborati: %s ]

en	Enter a search term
it	Inserisci un termine da ricercare

en	Select Device(s)
it	Selezionare il dispositivo o i dispositivi

en	Devices Selected
it	Dispositivi selezionati

en	All Devices Selected
it	Tutti i dispositivi selezionati

en	Syslog Message Filter %s
it	Filtro messaggi Syslog %s

en	Timespan
it	Tempo

en	Custom
it	Personalizzato

en	From
it	Da

en	Start Date Selector
it	Selettore della data d'inizio

en	To
it	A

en	End Date Selector
it	Selettore della data di fine

en	Shift Time Backward
it	Spostare il tempo all'indietro

en	Define Shifting Interval
it	Definire l'intervallo di cambio

en	Shift Time Forward
it	Tempo di spostamento in avanti

en	Return filter values to their user defined defaults
it	Restituisce i valori dei filtri ai valori predefiniti dall'utente

en	Export Records to CSV
it	Esportazione dei record in CSV

en	Save
it	Salva

en	Save Default Settings
it	Salva impostazioni predefinite

en	Alerts
it	Avvisi

en	View Syslog Alert Rules
it	Visualizza le regole di allarme Syslog

en	Removals
it	Traslochi

en	View Syslog Removal Rules
it	Visualizza le regole di rimozione del syslog

en	Reports
it	Rapporti

en	View Syslog Reports
it	Visualizzare i report del Syslog

en	Devices
it	Dispositivi

en	Show All Devices
it	Mostra tutti i dispositivi

en	Show All Logs
it	Mostra tutti i registri

en	Threshold Logs
it	Registri di soglia

en	Display Rows
it	Visualizzazione Righe

en	Trim
it	Taglia

en	Message Trim
it	Messaggio Trim

en	Refresh
it	Aggiorna

en	Facilities to filter on
it	Strutture per filtrare su

en	All Facilities
it	Tutti i servizi

en	Priority Levels
it	Livelli di priorità

en	All Priorities
it	Tutte le priorità

en	Emergency
it	Emergenza

en	Alert++
it	Avviso

en	Alert
it	Avviso

en	Critical++
it	Critica

en	Error++
it	Errore:

en	Error
it	Errore

en	Warning++
it	ATTENZIONE:

en	Notice++
it	Avviso

en	Info++
it	Info

en	Info

en	Debug

en	Record Type
it	Registrazioni

en	Removal Handling
it	Manipolazione della rimozione

en	All Records
it	Tutti i Registri

en	Main Records
it	Registri principali

en	Removed Records
it	Record rimossi

en	Informational
it	Info

en	Actions
it	Azioni

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	No Syslog Messages
it	Nessun messaggio Syslog

en	Alert Log Rows
it	Righe di registro di allarme

en	Alert Removed
it	Allarme rimosso

en	No Alert Log Messages
it	Nessun messaggio di log di allarme

en	All Programs
it	Tutte le Conferenze

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
it	Fare clic su "Continua" per eliminare le seguenti regole di allarme Syslog.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
it	Cancellare le regole di allarme Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
it	Fare clic su "Continua" per disattivare le seguenti regole di allarme per il log di sistema.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
it	Disattivare la/e regola/e di allarme Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
it	Fare clic su "Continua" per attivare le seguenti regole di allarme per il registro di sistema.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
it	Abilita regola(i) di allarme Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per esportare le seguenti regole di avviso Syslog.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
it	Esportazione delle regole di allerta per il Syslog

en	Continue
it	Continua

en	Not Set
it	Non Impostato

en	1 Minute
it	1 Minuto

en	1 Month
it	1 Mese

en	Alert Edit [edit: %s]
it	Modifica avvisi [modifica: %s].

en	Alert Edit [new]
it	Modifica Allarme [nuovo]

en	New Alert Rule
it	Nuova regola di allerta

en	N/A

en	Details
it	Dettagli

en	Name
it	Nome

en	Please describe this Alert.
it	Si prega di descrivere questo allarme.

en	What is the Severity Level of this Alert?
it	Qual è il livello di gravità di questo allarme?

en	Reporting Level
it	Metodo di segnalazione

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
it	Per la registrazione dei cicli di ri-avviso, se l'avviso viene tracciato a livello di sistema o dispositivo.

en	System
it	Sistema

en	Reporting Method
it	Metodo di segnalazione

en	Define how to Alert on the syslog messages.
it	Definire come avvisare sui messaggi del syslog.

en	Individual
it	Individuale

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
it	Per il metodo 'Threshold', se il numero visto è superiore a questo valore, verrà attivato un Alert.

en	Match Type
it	Tipo di partita

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
it	Definire come si desidera che questa stringa corrisponda. Se si utilizza il tipo di espressione SQL Expression è possibile utilizzare qualsiasi espressione SQL valida per generare l'allarme. I campi disponibili includono "messaggio", "struttura", "priorità" e "host".

en	Message Match String
it	Syslog Messaggio Syslog Corrispondenza Stringa

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
it	Immettere il componente corrispondente del messaggio syslog, il nome della struttura o dell'host o la clausola SQL where se si utilizza il tipo di corrispondenza SQL Expression Match Type.

en	Enabled
it	Abilitato

en	Is this Alert Enabled?
it	Questo allarme è abilitato?

en	Disabled
it	Disabilitato

en	Re-Alert Cycle
it	Ciclo di Re-allarme

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
it	Non inviare nuovamente questo avviso per lo stesso host, fino a quando non è trascorso questo periodo di tempo. Per gli allarmi basati su soglie, questo vale per tutti gli host.

en	Notes
it	Note

en	Space for Notes on the Alert
it	Spazio per le note sull'allerta

en	Email Options
it	Opzioni email

en	Notification List
it	Elenco notifiche

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
it	Utilizzare il contenuto di questo elenco di notifiche per stabilire chi deve essere notificato e come.

en	Emails to Notify
it	Email da notificare

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
it	Inserisci un elenco delimitato da virgole di indirizzi e-mail da informare. Se si desidera inviare e-mail a un destinatario in formato SMS, si prega di prefisso l'indirizzo e-mail del destinatario con 'sms@'. Ad esempio, se l'indirizzo SMS del destinatario è '2485551212@mycarrier.net', lo si inserirà come 'sms@2485551212@mycarrier.net' e sarà formattato come messaggio SMS.

en	Email Body Text
it	Corpo del testo

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
it	Le informazioni che saranno contenute nel corpo della relazione.

en	Open Ticket
it	Apri Ticket

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
it	In caso di apertura di un ticket di Help Desk per questo avviso. NOTA: lo script del comando Ticket verrà popolato con diverse variabili di ambiente 'ALERT_' per comodità.

en	No

en	Yes
it	Si

en	Command
it	Comando

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
it	Quando viene attivato un allarme, eseguire il seguente comando. Le seguenti variabili di sostituzione sono disponibili 'HOSTNAME>', 'ALERTID>', '<MESSAGE>', 'FACILITY>', 'PRIORITY>', 'SEVERITY>'. Si prega di notare che 'HOSTNAME>' è disponibile solo su soglie individuali.

en	Rows
it	Righe

en	Import
it	Importa

en	Syslog Alert Filters
it	Filtri di allarme Syslog

en	Method
it	Metodo

en	Threshold Count
it	Conteggio delle soglie

en	Search String
it	Stringa di ricerca

en	Email Addresses
it	Indirizzo email

en	Last Modified
it	Ultima modifica

en	By User
it	Per utente

en	Multiple
it	Multipla

en	No Syslog Alerts Defined
it	Nessun avviso Syslog Definito

en	Import Alert Rule from Local File
it	Importazione di regole di allarme da file locale

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati di definizione della Alert Rule si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Alert Rule from Text
it	Importa regola di allarme dal testo

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati di Alert Ruledefinition come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Import Alert Rule
it	Importa regola di allarme

en	Imported
it	Importato

en	NOTE: Alert '%s' %s!
it	NOTA: Allarme '%s' %s %s!

en	Updated
it	Aggiornato

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
it	ERRORE: Allarme '%s' %s %s fallito!

en	Update
it	Aggiorna

en	Reprocess
it	Riprocesso

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per eliminare le seguenti regole di rimozione del syslog.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
it	Cancella Regole di rimozione del syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare le seguenti regole di rimozione del log di sistema.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
it	Disattivare Regole di rimozione del syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per attivare le seguenti regole per la rimozione del log di sistema.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
it	Attivare la regola o le regole di rimozione del syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per rielaborare le seguenti regole per la rimozione del syslog.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
it	Elaborazione retroattiva delle regole di rimozione del syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per esportare le seguenti regole di rimozione del registro di sistema.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
it	Esportazione delle regole di rimozione del syslog

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
it	Sono stati rimossi i messaggi %s e i messaggi %s sono stati trasferiti.

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
it	Modifica regole di rimozione [modifica: %s].

en	Removal Rule Edit [new]
it	Modifica regole di rimozione [nuovo]

en	New Removal Record
it	Nuovo record di rimozione

en	New Removal Rule
it	Nuova regola di rimozione

en	Removal Rule Details
it	Dettagli della regola di rimozione

en	Removal Rule Name
it	Nome della regola di rimozione

en	Please describe this Removal Rule.
it	Si prega di descrivere questa Regola di rimozione.

en	Enabled?
it	Abilitato?

en	Is this Removal Rule Enabled?
it	Questa regola per la rimozione è attivata?

en	String Match Type
it	Tipo di abbinamento stringa

en	Syslog Message Match String
it	Syslog Messaggio Syslog Corrispondenza Stringa

en	Method of Removal
it	Metodo di rimozione

en	Deletion
it	Cancellazione

en	Transferal
it	Trasferimento

en	Removal Rule Notes
it	Note sulla rimozione della regola

en	Space for Notes on the Removal rule
it	Spazio per le note sulla regola di rimozione

en	Rules
it	Regole

en	Syslog Removal Rule Filters
it	Filtri a regola di rimozione del syslog

en	Removal Name
it	Rimozione Nome

en	Transfer
it	Trasferimento

en	No Syslog Removal Rules Defined
it	Nessuna regola di rimozione del syslog Definita

en	Import Removal Rule from Local File
it	Importazione della regola di rimozione dal file locale

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati di definizione della Removal Rule si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Removal Rule from Text
it	Regola di rimozione delle importazioni dal testo

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati di definizione della Removal Rule come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Import Removal Rule
it	Regola di rimozione delle importazioni

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
it	NOTA: Rimozione Regola '%s' %s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
it	ERRORE: Rimozione Regola '%s' %s %s fallito!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
it	Fare clic su "Continua" per eliminare i seguenti rapporti sul registro di sistema.

en	Delete Syslog Report(s)
it	Cancellare il/i rapporto/i di Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
it	Fare clic su 'Continua' per disattivare i seguenti report di syslog.

en	Disable Syslog Report(s)
it	Disattivare il/i rapporto(i) del Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
it	Fare clic su 'Continua' per abilitare i seguenti report del registro di sistema.

en	Enable Syslog Report(s)
it	Attivare i report del registro di sistema

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
it	Fare clic su 'Continua' per esportare le seguenti regole per i report di Syslog.

en	Export Syslog Report Rule(s)
it	Esportazione delle regole per i rapporti di syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
it	È necessario selezionare almeno un Syslog Report.

en	Return
it	Ritorno

en	Report Edit [edit: %s]
it	Modifica report [modifica: %s].

en	Report Edit [new]
it	Segnala Modifica [nuovo]

en	New Report Record
it	Nuovo record di report

en	Please describe this Report.
it	Si prega di descrivere la presente relazione.

en	Is this Report Enabled?
it	Questo rapporto è abilitato?

en	Define how you would like this string matched.
it	Definire come si desidera che questa stringa corrisponda.

en	The matching component of the syslog message.
it	Il componente corrispondente del messaggio del syslog.

en	Frequency
it	Frequenza

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
it	Con quale frequenza questo Rapporto deve essere inviato alla lista di distribuzione?

en	Send Time
it	Tempo di invio

en	What time of day should this report be sent?
it	A che ora del giorno dovrebbe essere inviato il rapporto?

en	Report Format
it	Note di segnalazione

en	The information that will be contained in the body of the Report.
it	Le informazioni che saranno contenute nel corpo della relazione.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
it	Elenco delimitato da virgola degli indirizzi e-mail a cui inviare il rapporto.

en	Space for Notes on the Report
it	Spazio per le note sulla relazione

en	Syslog Report Filters
it	Filtri Syslog Report Filtri

en	Report Name
it	Nome report

en	Last Sent
it	L'Ultima Inviata

en	No Syslog Reports Defined
it	Nessun report di Syslog definito

en	Import Report Rule from Local File
it	Regola di importazione del rapporto dal file locale

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
it	Se il file XML contenente i dati di definizione della Report Rule si trova sul computer locale, selezionarlo qui.

en	Import Report Rule from Text
it	Regola di importazione del report dal testo

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
it	Se si dispone del file XML contenente i dati di definizione della Report Rule come testo, è possibile incollarlo in questa casella per importarlo.

en	Import Report Data
it	Importare i dati del rapporto

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
it	NOTA: Segnala la regola "%s" %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
it	ERRORE: Segnala la regola '%s' %s %s Failed!