en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
hi	बचाव असफल हुआ। समन्वयन मोड में दूरस्थ डेटा संग्राहकों को नियम सहेजने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय मेन कैक्टि सर्वर से सेव करें।

en	Please use an HTML Email Client
hi	कृपया एक HTML ईमेल क्लाइंट का उपयोग करें

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
hi	Cacti Syslog Plugin थ्रेसहोल्ड अलर्ट ' %s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
hi	Cacti Syslog Plugin थ्रेसहोल्ड अलर्ट ' %s'

en	Alert Name
hi	अलर्ट नाम

en	Threshold
hi	द्वार

en	Count
hi	गिनती

en	Match String
hi	मैच स्ट्रिंग

en	Cacti Syslog Alert '%s'
hi	Cacti Syslog Plugin Alert ' %s'

en	Level
hi	स्तर

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
hi	चेतावनी: एक Syslog Plugin Instance Count Alert हो गया है

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
hi	चेतावनी: एक Syslog Plugin Instance Count Alert हो गया है

en	Name:
hi	नाम

en	Severity:
hi	तीव्रता

en	Threshold:
hi	सीमा:

en	Count:
hi	गणना:

en	Message String:
hi	संदेश स्ट्रिंग:

en	Date:
hi	दिनांक

en	Level:
hi	स्तर:

en	Message:
hi	संदेश

en	, Host:
hi	होस्ट:

en	, URL:

en	Sev:
hi	सेव:

en	Event Alert - %s
hi	इवेंट अलर्ट - %s

en	, Count:
hi	, गणना:

en	Event Report - %s
hi	घटना की रिपोर्ट - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
hi	कृपया syslog निर्देशिका में अपनी config.php.dist फ़ाइल का नाम बदलें, और स्थापित करने से पहले अपना डेटाबेस बदलें।

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
hi	Syslog 2.0 के लिए एक पूर्ण स्थापना की आवश्यकता है। कृपया स्थापित करने से पहले Syslog और सभी डेटा को हटा दें। प्रवासन संभव है, लेकिन आपको इसकी योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। कोई भी स्वचालित माइग्रेशन समर्थित नहीं है।

en	What upgrade/install type do you wish to use
hi	आप किस अपग्रेड / इंस्टॉल प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
hi	जब आपके पास बहुत बड़ी टेबल होती हैं, तो एक Truncate प्रदर्शन बहुत तेज होगा। यदि आप संग्रह डेटा के बारे में चिंतित हैं, तो आप या तो इनलाइन चुन सकते हैं, जो आपके ब्राउज़र को इस अपग्रेड की अवधि, या पृष्ठभूमि के लिए फ्रीज कर देगा, जो आपके पुराने syslog डेटा को बैकअप टेबल से नए syslog प्रारूप में लाने के लिए एक पृष्ठभूमि प्रक्रिया का निर्माण करेगा। । फिर से इस प्रक्रिया में कई घंटे लग सकते हैं।

en	Truncate Syslog Table
hi	ट्रंकसेट सिसलॉग टेबल

en	Inline Upgrade
hi	इनलाइन अपग्रेड

en	Background Upgrade
hi	बैकग्राउंड अपग्रेड

en	Database Storage Engine
hi	डेटाबेस संग्रहण इंजन

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
hi	MySQL 5.1.6 और इसके बाद के संस्करण में, आपके पास इसे दिनों के अनुसार एक विभाजन तालिका बनाने का विकल्प है। इस रिलीज से पहले, आपके पास केवल पारंपरिक टेबल संरचना उपलब्ध है।

en	MyISAM Storage
hi	MyISAM संग्रहण

en	InnoDB Storage
hi	InnoDB संग्रहण

en	Database Architecture
hi	डेटाबेस आर्किटेक्चर

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
hi	MySQL 5.1.6 और इसके बाद के संस्करण में, आपके पास इसे दिनों के अनुसार एक विभाजन तालिका बनाने का विकल्प है। MySQL 5.5 और इसके बाद के संस्करण में, आप प्रति दिन कई विभाजन बना सकते हैं। MySQL 5.1.6 से पहले, आपके पास केवल पारंपरिक टेबल संरचना उपलब्ध है।

en	Traditional Table
hi	पारंपरिक तालिका

en	Partitioned Table
hi	विभाजन तालिका

en	Retention Policy
hi	अवधारण नीति

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
hi	डेटाबेस में बनाए रखने के लिए आप कितने दिनों के Syslog मान चुनें।

en	Partitions per Day
hi	प्रति दिन विभाजन

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
hi	प्रति दिन विभाजन की संख्या का चयन करें जिसे आप बनाना चाहते हैं।

en	%d Per Day
hi	प्रति दिन% d

en	Syslog %s Advisor
hi	Syslog %s सलाहकार

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
hi	चेतावनी: Syslog अपग्रेड समय का उपभोग है !!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
hi	'मुख्य' syslog तालिका का उन्नयन एक बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इस प्रकार, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपग्रेड करने से पहले या तो अपनी syslog तालिका का आकार कम कर दें, या पृष्ठभूमि विकल्प चुनें </p><p> यदि आप पृष्ठभूमि विकल्प चुनते हैं, तो आपकी विरासत syslog तालिका का नाम बदल दिया जाएगा, और एक नया syslog तालिका बनाई जाएगी। फिर, पृष्ठभूमि में एक नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर से, इस पृष्ठभूमि की प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लग सकता है। हालाँकि, आपका डेटा संरक्षित रहेगा </p><p> आपकी पसंद के बावजूद, अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान सभी मौजूदा निष्कासन और सतर्क नियमों को बनाए रखा जाएगा। </p><p> <b>अपग्रेड के</b> साथ आगे बढ़ने के लिए <b>'अपग्रेड'</b> दबाएँ, या प्लगइन्स मेनू पर लौटने के लिए <b>'रद्द करें'</b> ।

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
hi	आप अवधारण अवधि भी चुन सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि यदि आपके पास कई मेजबान लॉग इन करने के लिए syslog है, तो यह तालिका काफी बड़ी हो सकती है। इसलिए, यदि आप विभाजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप आकार को छोटा रखना चाह सकते हैं।

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
hi	आप MySQL स्टोरेज इंजन भी सेट कर सकते हैं। यदि आपने InnoDB भंडारण गुणों के लिए आपको सिस्टम ट्यून नहीं किया है, तो यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप MyISAM संग्रहण इंजन का उपयोग करें।

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
hi	आपके पास Syslog स्थापित करते समय चुनने के लिए कई विकल्प हैं। पहला डेटाबेस आर्किटेक्चर है। MySQL 5.1.6 के साथ शुरू करके, आप टेबल विभाजन का उपयोग करने के लिए तालिकाओं के आकार को अत्यधिक धीमा होने से रोकने के लिए चुनाव कर सकते हैं।

en	Syslog %s Settings
hi	Syslog %s सेटिंग

en	What uninstall method do you want to use?
hi	आप क्या स्थापना विधि का उपयोग करना चाहते हैं

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
hi	जब आप syslog को अनइंस्टॉल करते हैं, तो आप भविष्य में फिर से स्थापित करने की योजना के तहत सब कुछ या केवल घटकों को हटा सकते हैं।

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
hi	सब कुछ निकालें (लॉग, टेबल, सेटिंग्स)

en	Syslog Data Only
hi	केवल Syslog डेटा

en	Syslog Uninstall Preferences
hi	Syslog अनइंस्टॉल प्राथमिकताएं

en	Syslog
hi	syslog

en	Syslog Enabled
hi	सिसलॉग सक्षम

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
hi	यदि यह चेकबॉक्स सेट किया गया है, तो रिकॉर्ड को Syslog आने वाली तालिका से मुख्य syslog तालिका में स्थानांतरित किया जाएगा और अलर्ट और रिपोर्ट सक्षम की जाएंगी। कृपया ध्यान रखें कि यदि सिस्टम अक्षम है लॉग प्रविष्टियाँ अभी भी Syslog आने वाली तालिका में जमा हो जाएँगी क्योंकि यह rsyslog या syslog-ng प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है।

en	Enable Statistics Gathering
hi	सांख्यिकी सभा सक्षम करें

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
hi	यदि यह चेकबॉक्स सेट किया गया है, तो जहाँ से syslog संदेश आ रहे हैं, उसके आंकड़े बनाए रखे जाएंगे। इस सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग गर्मी के नक्शे जैसी चीजों को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है।

en	Strip Domains
hi	स्ट्रिप डोमेन

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
hi	उन डोमेन की एक अल्पविराम सीमांकित सूची जिसे आप syslog hostname से हटाना चाहते हैं, उदाहरण 'mydomain.com, otherdomain.com' होंगे।

en	Validate Hostnames
hi	होस्टनाम का सत्यापन करें

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
hi	यदि यह चेकबॉक्स सेट है, तो सभी होस्टनाम मान्य हैं। यदि होस्टनाम मान्य नहीं है। सभी रिकॉर्ड एक विशेष होस्ट को दिए जाते हैं जिसे 'अमान्यहोस्ट' कहा जाता है। यह सेटिंग बड़े सिस्टम पर syslog प्रसंस्करण समय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, इस सेटिंग का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब अन्य साधनों को ऐसा होने से रोकने के लिए जगह न हो।

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
hi	पृष्ठ रीफ़्रेश होने से पहले सेकंड में यह समय है।

en	Max Report Records
hi	मैक्स रिपोर्ट रिकॉर्ड

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
hi	थ्रेशोल्ड आधारित अलर्ट के लिए, अधिकतम संख्या क्या है जो आप रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं। इसका उपयोग html लॉग और ईमेल के आकार को सीमित करने के लिए किया जाता है।

en	%d Records
hi	% d रिकॉर्ड्स

en	Command for Opening Tickets
hi	टिकट खोलने की कमान

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
hi	हेल्प डेस्क टिकट खोलने के लिए इस कमांड को अंजाम दिया जाएगा। --Alert-नाम, --severity, --hostlist, --message: आदेश के रूप में इस प्रकार एकाधिक इनपुट पैरामीटर पार्स करने की आवश्यकता होगी। होस्टलिस्ट अलर्ट द्वारा प्रभावित मेजबानों की अल्पविराम वाली सूची होगी।

en	HTML Notification Settings
hi	अधिसूचना सूची

en	Enable HTML Based Email
hi	HTML आधारित ईमेल

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
hi	यदि यह चेकबॉक्स सेट है, तो सभी ईमेल HTML प्रारूप में भेजे जाएंगे। अन्यथा, ईमेल सादे पाठ में भेजे जाएंगे।

en	Format File to Use
hi	सामान्य उपयोगकर्ता

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
hi	उपयोग करने के लिए कस्टम html रैपर और CSS फ़ाइल चुनें। इस फ़ाइल में आपकी रिपोर्ट को लपेटने के लिए html और CSS दोनों शामिल हैं। यदि इसमें केवल CSS से अधिक शामिल है, तो आपको एक विशेष स्थान देने की आवश्यकता है<REPORT> फ़ाइल के अंदर टैग करें। इस प्रारूप टैग को रिपोर्ट सामग्री से बदल दिया जाएगा। ये फ़ाइलें 'प्रारूप' निर्देशिका में स्थित हैं।

en	Data Retention Settings
hi	डेटा प्रतिधारण सेटिंग्स

en	Syslog Retention
hi	Syslog अवधारण

en	This is the number of days to keep events.
hi	यह घटनाओं को रखने के लिए दिनों की संख्या है।

en	Syslog Alert Retention
hi	Syslog अलर्ट रिटेंशन

en	This is the number of days to keep alert logs.
hi	यह चेतावनी लॉग रखने के लिए दिनों की संख्या है।

en	Remote Message Processing
hi	संदेश स्ट्रिंग:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
hi	दूरस्थ डेटा संग्राहक संदेश संसाधन सक्षम करें

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
hi	यदि आपके दूरस्थ डेटा संग्राहक के पास अपने स्वयं के Syslog डेटाबेस हैं और अपने संदेशों को स्वतंत्र रूप से संसाधित करते हैं, तो इस चेकबॉक्स को चेक करें। इस चेकबॉक्स को चेक करके, आपके दूरस्थ डेटा संग्राहकों को संदेश प्रदर्शन और प्रसंस्करण के लिए एक स्वतंत्र डेटाबेस का उपयोग करने के लिए Syslog को सूचित करने के लिए अपनी 'config_local.php' फ़ाइल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कृपया इस उद्देश्य के लिए टेम्पलेट फ़ाइल 'config_local.php.dist' का उपयोग करें। चेतावनी: इस विकल्प के सक्षम होते ही Syslog टेबल अपने आप बन जाएगी।

en	Remote Data Collector Rules Sync
hi	रिमोट डेटा कलेक्टर नियम सिंक

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
hi	यदि आपके दूरस्थ डेटा संग्राहक के पास अपने स्वयं के Syslog डेटाबेस हैं और तीन संदेशों को स्वतंत्र रूप से संसाधित करते हैं, तो इस चेकबॉक्स को चेक करें यदि आप चाहते हैं कि मुख्य कैक्टि डेटाबेस अलर्ट, निष्कासन और रिपोर्ट नियम रिमोट कैक्टि सिस्टम को भेजे जाएं।

en	Indefinite
hi	अनिश्चितकालीन

en	%d Day
hi	% द डे

en	%d Days
hi	% ड डय

en	%d Week
hi	% d वीक

en	%d Weeks
hi	% द वीक

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Year
hi	% d वष

en	%d Minute
hi	% d मिनट

en	%d Minutes
hi	% d मिनट

en	Critical
hi	गंभीर

en	Begins with
hi	साथ शुरू होता है

en	Contains
hi	रखता है

en	Ends with
hi	इससे समाप्त होता है

en	Hostname is
hi	#-#-#-#-# balsa.HEAD.hi.po (Balsa 2.x) #-#-#-#-# उपयोगकर्ता का नाम #-#-#-#-# eel.HEAD.hi.po (eel VERSION) #-#-#-#-# उपयोगकर्ता का नाम: (_U)

en	Program is
hi	कार्यक्रम

en	Facility is
hi	सुविधा है

en	SQL Expression
hi	एसक्यूएल अभिव्यक्ति

en	Alert Rules
hi	अलर्ट नियम

en	Syslog Settings
hi	Syslog सेटिंग्स

en	Removal Rules
hi	निष्कासन नियम

en	Report Rules
hi	रिपोर्ट के नियम

en	Syslog Removals
hi	सिसलॉग रिमूवल

en	(Edit)
hi	संपादित करें

en	(Actions)
hi	कार्रवाइयाँ

en	Syslog Alerts
hi	Syslog अलर्ट

en	Syslog Reports
hi	Syslog रिपोर्ट

en	Display Syslog in Range
hi	रेंज में Syslog प्रदर्शित करें

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
hi	Syslog डेटाबेस से %s डिवाइस रिकॉर्ड हटा दिए गए थे

en	Syslog Utilities
hi	सिसलॉग यूटिलिटीज

en	Purge Syslog Devices

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
hi	यह मेनू पिक उन उपकरणों को हटाने का साधन प्रदान करता है जो अब Cacti के syslog सर्वर में रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं।

en	Syslog Viewer
hi	सिसलॉग व्यूअर

en	All Text
hi	सभी पाठ

en	%d Chars
hi	% d चर

en	System Logs
hi	सिस्टम लॉग

en	Alert Logs
hi	चेतावनी लॉग

en	Selected Alert
hi	चयनित अलर्ट

en	Syslog Alert View
hi	Syslog अलर्ट देखें

en	Syslog Statistics Filter
hi	Syslog सांख्यिकी फ़िल्टर

en	Facility
hi	सुविधा

en	Priority
hi	प्राथमिकता

en	Program
hi	कार्यक्रम

en	Records
hi	अभिलेख

en	No Syslog Statistics Found
hi	कोई Sloglog सांख्यिकी नहीं मिली

en	Time Range
hi	समय सीमा

en	%d Hour
hi	% d घंटा

en	%d Hours
hi	% d घंटे

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
hi	[प्रारंभ: ' %s' से अंत: ' %s', असंसाधित संदेश: %s]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
hi	[असंसाधित संदेश: %s]

en	Enter a search term
hi	एक खोज शब्द दर्ज करें

en	Select Device(s)
hi	डिवाइस का चयन करें

en	Devices Selected
hi	उपकरणों का चयन किया

en	All Devices Selected
hi	सभी उपकरण चयनित

en	Syslog Message Filter %s
hi	Syslog संदेश फ़िल्टर %s

en	Start Date Selector
hi	प्रारंभ तिथि चयनकर्ता

en	End Date Selector
hi	अंतिम तिथि चयनकर्ता

en	Shift Time Backward
hi	शिफ्ट टाइम बैकवर्ड

en	Define Shifting Interval
hi	शिफ्टिंग इंटरवल को परिभाषित करें

en	Shift Time Forward
hi	शिफ्ट टाइम फॉरवर्ड

en	Return filter values to their user defined defaults
hi	अपने उपयोगकर्ता परिभाषित डिफॉल्ट्स के लिए फ़िल्टर मान लौटाएं

en	Export Records to CSV
hi	सीएसवी को निर्यात रिकॉर्ड

en	Save Default Settings
hi	डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स सहेजें

en	View Syslog Alert Rules
hi	Syslog अलर्ट नियम देखें

en	Removals
hi	निष्कासन

en	View Syslog Removal Rules
hi	Syslog हटाना नियम देखें

en	View Syslog Reports
hi	Syslog रिपोर्ट देखें

en	Show All Devices
hi	सभी डिवाइस दिखाएं

en	Show All Logs
hi	सभी लॉग दिखाएं

en	Threshold Logs
hi	थ्रेसहोल्ड लॉग्स

en	Display Rows
hi	पंक्तियों को प्रदर्शित करें

en	Trim
hi	ट्रिम

en	Message Trim
hi	संदेश ट्रिम

en	Facilities to filter on
hi	फिल्टर करने की सुविधा

en	All Facilities
hi	सभी सुविधाएं

en	Priority Levels
hi	प्राथमिकता स्तर

en	All Priorities
hi	सभी प्राथमिकताएं

en	Emergency
hi	आपातकालीन

en	Alert++
hi	सावधान

en	Critical++
hi	क्रिटिकल ++

en	Error++
hi	त्रुटी:

en	Warning++
hi	चेतावनी:

en	Notice++
hi	नोटिस

en	Info++
hi	जानकारी ++

en	Info
hi	जानकारी

en	Record Type
hi	अभिलेख

en	Removal Handling
hi	हटाने का काम

en	All Records
hi	सभी रिकॉर्ड

en	Main Records
hi	मुख्य रिकॉर्ड

en	Removed Records
hi	निकाले गए रिकॉर्ड

en	Informational
hi	सूचना

en	No Syslog Messages
hi	कोई Syslog संदेश नहीं

en	Alert Log Rows
hi	चेतावनी लॉग पंक्तियाँ

en	Alert Removed
hi	अलर्ट निकाला गया

en	No Alert Log Messages
hi	कोई चेतावनी लॉग संदेश

en	All Programs
hi	सभी कार्यक्रम

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog अलर्ट नियम (यों) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
hi	Syslog अलर्ट नियम हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog अलर्ट नियम को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
hi	Syslog अलर्ट नियम अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog अलर्ट नियम को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
hi	Syslog अलर्ट नियम सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog अलर्ट नियम (ओं) को निर्यात करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Export Syslog Alert Rule(s)
hi	निर्यात Sloglog चेतावनी नियम

en	Not Set
hi	डिफ़ॉल्ट नियत करें

en	1 Month
hi	महीना

en	Alert Edit [edit: %s]
hi	चेतावनी संपादित करें [संपादित करें: %s]

en	Alert Edit [new]
hi	चेतावनी संपादित करें [नया]

en	New Alert Rule
hi	नया अलर्ट नियम

en	Please describe this Alert.
hi	कृपया इस अलर्ट का वर्णन करें।

en	What is the Severity Level of this Alert?
hi	इस अलर्ट का गंभीरता स्तर क्या है?

en	Reporting Level
hi	रिपोर्टिंग विधि

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
hi	री-अलर्ट साइकिल रिकॉर्ड करने के लिए, अलर्ट को सिस्टम या डिवाइस स्तर पर ट्रैक किया जाना चाहिए।

en	Reporting Method
hi	रिपोर्टिंग विधि

en	Define how to Alert on the syslog messages.
hi	परिभाषित करें कि सिसलॉग संदेशों पर अलर्ट कैसे करें।

en	Individual
hi	व्यक्ति

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
hi	'थ्रेसहोल्ड' विधि के लिए, यदि देखा गया नंबर इस मान से ऊपर है तो अलर्ट चालू हो जाएगा।

en	Match Type
hi	मिलान के प्रकार

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
hi	परिभाषित करें कि आप इस स्ट्रिंग से कैसे मेल खाना चाहते हैं। यदि SQL एक्सप्रेशन प्रकार का उपयोग कर आप अलार्म उत्पन्न करने के लिए किसी भी मान्य SQL अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उपलब्ध फ़ील्ड में 'संदेश', 'सुविधा', 'प्राथमिकता' और 'होस्ट' शामिल हैं।

en	Message Match String
hi	Syslog संदेश मिलान स्ट्रिंग

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
hi	Syslog संदेश, सुविधा या होस्ट नाम, या SQL जहाँ क्लॉज़ यदि SQL एक्सप्रेशन मिलान प्रकार का उपयोग कर रहा है, के मिलान घटक दर्ज करें।

en	Is this Alert Enabled?
hi	क्या यह अलर्ट सक्षम है?

en	Re-Alert Cycle
hi	री-अलर्ट साइकिल

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
hi	इस अलर्ट को उसी होस्ट के लिए फिर से न भेजें, जब तक कि यह समय समाप्त न हो जाए। दहलीज आधारित अलार्म के लिए, यह सभी मेजबानों पर लागू होता है।

en	Space for Notes on the Alert
hi	अलर्ट पर नोट्स के लिए स्थान

en	Email Options
hi	ईमेल विकल्प

en	Notification List
hi	अधिसूचना सूची

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
hi	इस अधिसूचना सूची की सामग्री का उपयोग यह तय करने के लिए करें कि किसे अधिसूचित किया जाना चाहिए और कैसे।

en	Emails to Notify
hi	सूचित करने के लिए ईमेल

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
hi	कृपया सूचित करने के लिए ईमेल पतों की अल्पविराम सीमांकित सूची दर्ज करें। यदि आप एसएमएस प्रारूप में किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो कृपया उस प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को 'sms @' के साथ उपसर्ग करें। उदाहरण के लिए, यदि प्राप्तकर्ता का एसएमएस पता '2485551212@mycarrier.net' है , तो आप इसे 'sms @ 2485551212 @ mycarrier.net' के रूप में दर्ज करेंगे और इसे एसएमएस संदेश के रूप में स्वरूपित किया जाएगा।

en	Email Body Text
hi	रिपोर्ट बॉडी टेक्स्ट

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
hi	रिपोर्ट के मुख्य भाग में जो जानकारी होगी।

en	Open Ticket
hi	खुली टिकट

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
hi	क्या इस अलर्ट के लिए हेल्प डेस्क टिकट खोला जाना चाहिए। नोट: टिकट कमांड स्क्रिप्ट सुविधा के लिए कई 'ALERT_' पर्यावरण चर के साथ भर जाएगी।

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
hi	जब कोई अलर्ट चालू होता है, तो निम्न कमांड चलाएँ। निम्नलिखित प्रतिस्थापन चर '<HOSTNAME>' , '<ALERTID>' , '<MESSAGE>' , '<FACILITY>' , '<PRIORITY>' , '<SEVERITY>' उपलब्ध हैं । कृपया ध्यान दें कि '<HOSTNAME>' केवल व्यक्तिगत थ्रेसहोल्ड पर उपलब्ध है।

en	Syslog Alert Filters
hi	Syslog अलर्ट फिल्टर

en	Threshold Count
hi	थ्रेशोल्ड काउंट

en	Search String
hi	खोज स्ट्रिंग

en	Email Addresses
hi	ईमेल पता

en	By User
hi	बरतूनी:

en	No Syslog Alerts Defined
hi	कोई Sloglog अलर्ट परिभाषित नहीं

en	Import Alert Rule from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से अलर्ट नियम आयात करें

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि एलर्ट नियम परिभाषा डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Alert Rule from Text
hi	पाठ से चेतावनी नियम आयात करें

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	अगर आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें टेक्स्ट के रूप में Alert Ruledefinition डेटा है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं।

en	Import Alert Rule
hi	आयात नियम

en	Imported
hi	आयातित

en	NOTE: Alert '%s' %s!
hi	नोट: अलर्ट ' %s' %s!

en	Updated
hi	अपडेट किया गया

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
hi	त्रुटि: चेतावनी ' %s' %s विफल!

en	Reprocess
hi	पुन: संसाधित करें

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog निष्कासन नियम (यों) को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
hi	Syslog हटाना नियम हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
hi	क्लिक करें 'जारी रखें' निम्नलिखित Syslog निष्कासन नियम (यों) को निष्क्रिय करने के लिए।

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
hi	Syslog निष्कासन नियम अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog निष्कासन नियम (यों) को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
hi	Syslog निष्कासन नियम सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog निष्कासन नियम (ओं) को फिर से संसाधित करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
hi	पीछे हटने की प्रक्रिया Syslog निष्कासन नियम

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog निष्कासन नियम (यों) को निर्यात करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Syslog Removal Rule(s)
hi	निर्यात Sloglog निष्कासन नियम

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
hi	%s संदेश हटा दिए गए, और %s संदेश स्थानांतरित हो गए

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
hi	निष्कासन नियम संपादित करें [संपादित करें: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
hi	निष्कासन नियम संपादित करें [नया]

en	New Removal Record
hi	नया निष्कासन रिकॉर्ड

en	New Removal Rule
hi	नया निष्कासन नियम

en	Removal Rule Details
hi	नियम हटाना

en	Removal Rule Name
hi	निष्कासन नियम नाम

en	Please describe this Removal Rule.
hi	कृपया इस निष्कासन नियम का वर्णन करें।

en	Enabled?
hi	सक्षम

en	Is this Removal Rule Enabled?
hi	क्या यह निष्कासन नियम सक्षम है?

en	String Match Type
hi	स्ट्रिंग मिलान प्रकार

en	Syslog Message Match String
hi	Syslog संदेश मिलान स्ट्रिंग

en	Method of Removal
hi	हटाने की विधि

en	Deletion
hi	विलोपन

en	Transferal
hi	स्थानांतरण

en	Removal Rule Notes
hi	नियम नोट निकालना

en	Space for Notes on the Removal rule
hi	निष्कासन नियम पर नोट्स के लिए स्थान

en	Rules
hi	नियम

en	Syslog Removal Rule Filters
hi	Syslog हटाना नियम फ़िल्टर

en	Removal Name
hi	हटाने का नाम

en	Transfer
hi	स्थानांतरण

en	No Syslog Removal Rules Defined
hi	कोई Syslog निष्कासन नियम परिभाषित नहीं

en	Import Removal Rule from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात निष्कासन नियम

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि निष्कासन नियम परिभाषा डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Removal Rule from Text
hi	पाठ से आयात निष्कासन नियम

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास एक्सएमएल फाइल है जिसमें रिमूवल नियम डेटा को टेक्स्ट के रूप में रखा गया है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं।

en	Import Removal Rule
hi	आयात निष्कासन नियम

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
hi	नोट: निष्कासन नियम ' %s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
hi	त्रुटि: निष्कासन नियम ' %s' %s विफल रहा!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
hi	निम्नलिखित Syslog रिपोर्ट को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Syslog Report(s)
hi	Syslog रिपोर्ट हटाएं

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
hi	निम्नलिखित Syslog रिपोर्ट को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Syslog Report(s)
hi	Syslog रिपोर्ट को अक्षम करें

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
hi	निम्नलिखित Syslog रिपोर्ट सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Syslog Report(s)
hi	Syslog रिपोर्ट सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
hi	निम्नलिखित Syslog रिपोर्ट नियम (यों) को निर्यात करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Export Syslog Report Rule(s)
hi	निर्यात Syslog रिपोर्ट नियम

en	You must select at least one Syslog Report.
hi	आपको कम से कम एक Syslog रिपोर्ट का चयन करना चाहिए।

en	Report Edit [edit: %s]
hi	रिपोर्ट संपादित करें [संपादित करें: %s]

en	Report Edit [new]
hi	रिपोर्ट संपादित करें [नया]

en	New Report Record
hi	नया रिपोर्ट रिकॉर्ड

en	Please describe this Report.
hi	कृपया इस रिपोर्ट का वर्णन करें।

en	Is this Report Enabled?
hi	क्या यह रिपोर्ट सक्षम है?

en	Define how you would like this string matched.
hi	परिभाषित करें कि आप इस स्ट्रिंग से कैसे मेल खाना चाहते हैं।

en	The matching component of the syslog message.
hi	सिसलॉग संदेश का मिलान घटक।

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
hi	इस रिपोर्ट को कितनी बार वितरण सूची में भेजा जाना चाहिए?

en	Send Time
hi	समय भेजें

en	What time of day should this report be sent?
hi	इस रिपोर्ट को दिन के किस समय भेजा जाना चाहिए?

en	Report Format
hi	रिपोर्ट नोट

en	The information that will be contained in the body of the Report.
hi	रिपोर्ट के मुख्य भाग में जो जानकारी होगी।

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
hi	रिपोर्ट भेजने के लिए ईमेल पतों की कोमा सीमांकित सूची।

en	Space for Notes on the Report
hi	रिपोर्ट पर नोट्स के लिए स्थान

en	Syslog Report Filters
hi	Syslog रिपोर्ट फ़िल्टर

en	Report Name
hi	रिपोर्ट का नाम

en	Last Sent
hi	अंतिम बार भेजा गया

en	No Syslog Reports Defined
hi	कोई Sloglog रिपोर्ट परिभाषित नहीं की गई

en	Import Report Rule from Local File
hi	स्थानीय फ़ाइल से आयात रिपोर्ट नियम

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
hi	यदि रिपोर्ट नियम परिभाषा डेटा वाली XML फ़ाइल आपके स्थानीय मशीन पर स्थित है, तो इसे यहाँ चुनें।

en	Import Report Rule from Text
hi	पाठ से आयात रिपोर्ट नियम

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
hi	यदि आपके पास XML फ़ाइल है जिसमें पाठ के रूप में रिपोर्ट नियम परिभाषा डेटा है, तो आप इसे आयात करने के लिए इस बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं।

en	Import Report Data
hi	आयात रिपोर्ट डेटा

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
hi	नोट: रिपोर्ट नियम ' %s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
hi	त्रुटि: रिपोर्ट नियम ' %s' %s विफल!