en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
he-il	השמירה נכשלה. אוספי נתונים מרוחקים במצב סנכרון אינם רשאים לשמור כללים. שמור במקום זאת משרת הקקטוסים הראשי.

en	Please use an HTML Email Client
he-il	השתמש בלקוח דוא"ל של HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
he-il	Cacti Syslog תוסף סף התראה ' %s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
he-il	Cacti Syslog תוסף סף התראה ' %s'

en	Match String
he-il	מחרוזת התאמה

en	Cacti Syslog Alert '%s'
he-il	Cacti Syslog תוסף ' %s'

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
he-il	אזהרה: תוסף Syslog תוסף Count Count הוצא

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
he-il	אזהרה: תוסף Syslog תוסף Count Count הוצא

en	Threshold:
he-il	סף

en	Message String:
he-il	מחרוזת הודעה:

en	, Host:
he-il	מארח

en	, URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
he-il	התראת אירוע - %s

en	, Count:
he-il	ספירה:

en	Event Report - %s
he-il	דוח אירוע - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
he-il	אנא שנה את שם הקובץ config.php.dist בספריית syslog, ושנה את הגדרת מסד הנתונים לפני ההתקנה.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
he-il	Syslog 2.0 דורש התקנה מלאה. הסר את ההתקנה של Syslog והסר את כל הנתונים לפני ההתקנה. הגירה אפשרית, אך עליך לתכנן זאת מראש. אין תמיכה בהעברה אוטומטית.

en	What upgrade/install type do you wish to use
he-il	איזה סוג שדרוג / התקנה ברצונך להשתמש

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
he-il	כאשר יש לך שולחנות גדולים מאוד, ביצוע חיתוך יהיה הרבה יותר מהר. אם אתה מודאג לגבי נתוני ארכיון, תוכל לבחור באפשרות Inline, אשר תקפיא את הדפדפן שלך לתקופה של השדרוג או הרקע, אשר תיצור תהליך רקע כדי להביא את נתוני ה- syslog הישנים שלך מטבלת גיבוי לתבנית syslog החדשה . התהליך הזה עשוי להימשך מספר שעות.

en	Truncate Syslog Table
he-il	לקצץ את Syslog טבלה

en	Inline Upgrade
he-il	שדרוג מוטבע

en	Background Upgrade
he-il	שדרוג רקע

en	Database Storage Engine
he-il	מאגר אחסון נתונים

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
he-il	ב MySQL 5.1.6 ומעלה, יש לך את האפשרות להפוך את זה טבלה המחיצות על ידי ימים. לפני שחרור זה, יש לך רק את מבנה השולחן המסורתי זמין.

en	MyISAM Storage
he-il	אחסון MyISAM

en	InnoDB Storage
he-il	אחסון InnoDB

en	Database Architecture
he-il	אדריכלות מסד נתונים

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
he-il	ב MySQL 5.1.6 ומעלה, יש לך את האפשרות להפוך את זה טבלה המחיצות על ידי ימים. ב- MySQL 5.5 ומעלה, ניתן ליצור מספר מחיצות ביום. לפני MySQL 5.1.6, יש לך רק את מבנה השולחן המסורתי זמין.

en	Traditional Table
he-il	שולחן מסורתי

en	Partitioned Table
he-il	טבלה מחולקת

en	Retention Policy
he-il	מדיניות שמירה

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
he-il	בחר כמה ימים של ערכי Syslog שברצונך לשמור במסד הנתונים.

en	Partitions per Day
he-il	מחיצות ליום

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
he-il	בחר את מספר המחיצות ליום שברצונך ליצור.

en	%d Per Day
he-il	% d ליום

en	Syslog %s Advisor
he-il	יועץ Syslog %s

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
he-il	אזהרה: Syslog שדרוג הוא זמן צריכת !!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
he-il	השדרוג של הטבלה 'הראשי' syslog יכול להיות תהליך מאוד זמן רב. לפיכך, מומלץ להקטין את גודל שולחן syslog שלך לפני השדרוג, או לבחור את האפשרות רקע </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> אם תבחר באפשרות הרקע, טבלת ה- syslog הישנה שלך תשנה את שמו, וטבלה חדשה של syslog תיווצר. לאחר מכן, תהליך השדרוג יושק ברקע. שוב, תהליך זה רקע יכול לא מעט זמן להשלים. עם זאת, הנתונים שלך יישמרו </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> ללא קשר לבחירתך, כל כללי ההסרה וההתראה הקיימים יישמרו במהלך תהליך השדרוג. </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> לחץ על <b>'שדרג'</b> כדי להמשיך בשדרוג, או <b>'ביטול'</b> כדי לחזור לתפריט 'יישומי פלאגין'.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
he-il	ניתן גם לבחור את משך השמירה. אנא זכור כי אם יש לך כמה המארחים כניסה syslog, טבלה זו יכולה להיות גדולה למדי. אז, אם לא באמצעות מחיצות, ייתכן שתרצה לשמור על גודל קטן יותר.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
he-il	ניתן גם להגדיר את מנוע האחסון MySQL. אם אתה לא מכוון לך מערכת עבור מאפייני אחסון InnoDB, מומלץ מאוד לנצל את מנוע האחסון MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
he-il	יש לך כמה אפשרויות לבחירה בעת התקנת Syslog. הראשון הוא ארכיטקטורת מסד הנתונים. החל מ- MySQL 5.1.6, אתה יכול לבחור לנצל את טבלת המחיצות כדי למנוע את גודל הטבלאות מלהיות מופרז ובכך להאט שאילתות.

en	Syslog %s Settings
he-il	הגדרות Syslog %s

en	What uninstall method do you want to use?
he-il	איזו שיטת הסרת ברצונך להשתמש?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
he-il	בעת הסרת ההתקנה של syslog, באפשרותך להסיר הכל, או רק רכיבים, רק במקרה שאתה מתכנן להתקין מחדש בעתיד.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
he-il	הסר הכל (יומנים, טבלאות, הגדרות)

en	Syslog Data Only
he-il	נתוני Syslog בלבד

en	Syslog Uninstall Preferences
he-il	Syslog הסר העדפות

en	Syslog

en	Syslog Enabled
he-il	Syslog מאופשר

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, רשומות יועברו מהטבלה Syslog Incoming לטבלת syslog הראשית והתראות ודוחות יופעלו. יש לזכור כי אם המערכת מושבתת, ערכי היומן עדיין יצטברו בטבלה Syslog Incoming כפי שהיא מוגדרת על ידי תהליך rsyslog או syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
he-il	אפשר איסוף נתונים סטטיסטיים

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, הנתונים הסטטיסטיים לגבי הודעות syslog שמגיעים אליהם יישמרו. מידע סטטיסטי זה יכול לשמש כדי לעבד דברים כגון מפות חום.

en	Strip Domains
he-il	רצועת דומיינים

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
he-il	רשימה מופרדת בפסיקים של תחומים שברצונך להסיר משם המארח של syslog, דוגמאות תהיה 'mydomain.com, otherdomain.com'

en	Validate Hostnames
he-il	אמת שמות מארחים

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, כל שמות המארחים מאומתים. אם שם המארח אינו חוקי. כל הרשומות מוקצות למארח מיוחד בשם 'invalidhost'. הגדרה זו יכולה להשפיע על זמן עיבוד syslog במערכות גדולות. לכן, השימוש בהגדרה זו אמור לשמש רק כאשר אמצעים אחרים אינם קיימים כדי למנוע זאת.

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
he-il	זה הזמן בשניות לפני רענון הדף.

en	Max Report Records
he-il	מקסימום דוחות דוח

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
he-il	עבור התראות מבוססות סף, מהו המספר המקסימלי שברצונך להציג בדוח. זה משמש להגבלת הגודל של יומן ה- HTML ו- Email.

en	%d Records
he-il	% d רשומות

en	Command for Opening Tickets
he-il	פיקוד על פתיחת כרטיסים

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
he-il	פקודה זו תבוצע על ידי פתיחת כרטיסי Help Desk. הפקודה תידרש לנתח פרמטרים קלט מרובים כדלקמן: - שם-שם , - -סודיות , --hostlist , --מסר . רשימת המארחים תהיה רשימה מופרדת בפסיקים של המארחים המושפעים על ידי ההתראה.

en	HTML Notification Settings
he-il	רשימת הודעות

en	Enable HTML Based Email
he-il	דוא"ל מבוסס HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, כל הודעות האימייל יישלחו בפורמט HTML. אחרת, הודעות דוא"ל יישלחו בטקסט רגיל.

en	Format File to Use
he-il	משתמש רגיל

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
he-il	בחר את ה-html המותאם אישית ואת קובץ ה-CSS לשימוש. קובץ זה מכיל html ו-CSS כדי לעטוף את הדוח שלך. אם הוא מכיל יותר מסתם CSS, אתה צריך למקם מיוחד<REPORT> תג בתוך הקובץ. תג פורמט זה יוחלף בתוכן הדוח. קבצים אלה ממוקמים בספריית 'פורמטים'.

en	Data Retention Settings
he-il	הגדרות שמירת נתונים

en	Syslog Retention
he-il	שימור Syslog

en	This is the number of days to keep events.
he-il	זה מספר הימים לשמור על אירועים.

en	Syslog Alert Retention
he-il	שמירה על התראה של Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
he-il	זהו מספר הימים לשמירת יומני התראה.

en	Remote Message Processing
he-il	מחרוזת הודעה:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
he-il	אפשר עיבוד הודעות איסוף נתונים מרוחק

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
he-il	אם לאוספי הנתונים המרוחקים שלך יש מסדי נתונים משלהם Syslog ומעבדים את ההודעות שלהם באופן עצמאי, סמן תיבת סימון זו. על ידי סימון תיבת סימון זו, אוספי הנתונים המרוחקים שלך יצטרכו לשמור על קובץ 'config_local.php' משלהם כדי להודיע ל-Syslog להשתמש במסד נתונים עצמאי להצגת הודעות ולעיבוד. אנא השתמש בקובץ התבנית 'config_local.php.dist' למטרה זו. אזהרה: טבלאות Syslog ייווצרו אוטומטית ברגע שהאפשרות הזו מופעלת.

en	Remote Data Collector Rules Sync
he-il	סנכרון חוקי איסוף נתונים מרוחק

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
he-il	אם לאוספי הנתונים המרוחקים שלך יש מסדי נתונים Syslog משלהם ומעבדים שלוש הודעות באופן עצמאי, סמן תיבת סימון זו אם ברצונך שכללי ההתראות, ההסרה והדיווח הראשיים של מסדי הקקטוסים יישלחו למערכת הקקטוסים המרוחקת.

en	Indefinite
he-il	ללא הגבלת זמן

en	%d Day
he-il	% d יום

en	%d Week
he-il	% d בשבוע

en	%d Weeks
he-il	% d שבועות

en	%d Month
he-il	% d חודש

en	%d Months
he-il	% חודשים

en	%d Year
he-il	% d שנה

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	Begins with
he-il	מתחיל עם

en	Ends with
he-il	מסתיים ב

en	Hostname is
he-il	שם מארח:

en	Program is
he-il	תכנית

en	Facility is
he-il	שירות

en	SQL Expression
he-il	ביטוי SQL

en	Alert Rules
he-il	כללי התראה

en	Syslog Settings
he-il	הגדרות Syslog

en	Removal Rules
he-il	כללי הסרה

en	Report Rules
he-il	דווח על כללים

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	Syslog Removals
he-il	Syslog הסרה

en	(Actions)
he-il	פעולות

en	Syslog Alerts
he-il	Syslog התראות

en	Syslog Reports
he-il	דוחות Syslog

en	Display Syslog in Range
he-il	הצג את Syslog בטווח

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
he-il	%s הרשומות במכשיר הוסרו ממסד הנתונים של Syslog

en	Syslog Utilities
he-il	Syslog כלי עזר

en	Purge Syslog Devices
he-il	טיהור Syslog התקנים

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
he-il	בחירה זו בתפריט מספקת אמצעי להסרת התקנים שאינם מדווחים עוד לשרת syslog של Cacti.

en	Syslog Viewer

en	All Text
he-il	כל הטקסט

en	%d Chars
he-il	% d תווים

en	System Logs
he-il	יומני מערכת

en	Alert Logs
he-il	יומני התראה

en	Selected Alert
he-il	התראה נבחרת

en	Syslog Alert View
he-il	תצוגת התראה של Syslog

en	Syslog Statistics Filter
he-il	מסנן הסטטיסטיקה של Syslog

en	Program
he-il	תכנית

en	No Syslog Statistics Found
he-il	לא נמצאו סטטיסטיקות Syslog

en	%d Hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
he-il	[התחלה: ' %s' לסיום: ' %s', הודעות לא מעובדות: %s]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
he-il	[הודעות לא מעובדות: %s]

en	Enter a search term
he-il	הזן מונח חיפוש

en	Select Device(s)
he-il	בחר מכשיר (ים)

en	Devices Selected
he-il	התקנים נבחרים

en	All Devices Selected
he-il	כל המכשירים נבחרו

en	Syslog Message Filter %s
he-il	Syslog מסנן הודעה %s

en	Start Date Selector
he-il	בורר תאריך התחלה

en	End Date Selector
he-il	סיים את בורר התאריכים

en	Shift Time Backward
he-il	זמן מעבר לאחור

en	Define Shifting Interval
he-il	הגדרת מרווח שינוי

en	Shift Time Forward
he-il	העבר את הזמן קדימה

en	Return filter values to their user defined defaults
he-il	החזר ערכי מסנן לברירות המחדל המוגדרות על ידי המשתמש

en	Export Records to CSV
he-il	ייצוא רשומות ל- CSV

en	Save Default Settings
he-il	שמור הגדרות ברירת מחדל

en	View Syslog Alert Rules
he-il	הצג את כללי התראה של Syslog

en	Removals
he-il	הסרה

en	View Syslog Removal Rules
he-il	הצג הכללים להסרת Syslog

en	View Syslog Reports
he-il	הצג דוחות Syslog

en	Show All Devices
he-il	הצג את כל המכשירים

en	Show All Logs
he-il	הצג את כל היומנים

en	Threshold Logs
he-il	יומני סף

en	Display Rows
he-il	הצג שורות

en	Trim
he-il	מְטוּפָּח

en	Message Trim
he-il	הודעה חתוך

en	Facilities to filter on
he-il	מתקנים לסנן ב

en	All Facilities
he-il	כל המתקנים

en	Priority Levels
he-il	רמות עדיפות

en	All Priorities
he-il	כל העדיפויות

en	Alert++
he-il	התראה

en	Critical++
he-il	קריטי

en	Error++
he-il	שגיאה:

en	Warning++
he-il	אזהרה:

en	Notice++
he-il	הודעה

en	Info++
he-il	מידע

en	Removal Handling
he-il	טיפול להסרת

en	All Records
he-il	כל הרשומות

en	Main Records
he-il	רשומות עיקריות

en	Removed Records
he-il	רשומות שהוסרו

en	No Syslog Messages
he-il	אין הודעות Syslog

en	Alert Log Rows
he-il	שורות יומן התראה

en	Alert Removed
he-il	ההתראה הוסרה

en	No Alert Log Messages
he-il	אין הודעות יומן התראה

en	All Programs
he-il	כל התוכניות

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את כללי התראה של Syslog הבאים.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
he-il	מחיקת כללי התראה של Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את כללי התראה של Syslog הבאים.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
he-il	השבת את תקנון Syslog Alert (s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את כללי התראה של Syslog הבאים.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
he-il	הפעלת חוקי התראה של Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את כללי התראה של Syslog הבאים.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
he-il	ייצוא כללי התראה של Syslog (s)

en	Alert Edit [edit: %s]
he-il	ערוך התראה [עריכה: %s]

en	Alert Edit [new]
he-il	התראה עריכה [חדש]

en	New Alert Rule
he-il	כלל התראה חדש

en	Please describe this Alert.
he-il	תאר את ההתראה הזו.

en	What is the Severity Level of this Alert?
he-il	מהי רמת החומרה של התראה זו?

en	Reporting Level
he-il	שיטת הדיווח

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
he-il	לצורך הקלטת מחזורי התראה מחדש, יש לעקוב אחר ההתראה ברמת המערכת או ההתקן.

en	Reporting Method
he-il	שיטת הדיווח

en	Define how to Alert on the syslog messages.
he-il	הגדר כיצד להתריע על הודעות syslog.

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
he-il	עבור שיטת 'סף', אם המספר שנמצא מעל ערך זה, התראה תפעיל.

en	Match Type
he-il	סוג התאמה

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
he-il	הגדר כיצד תרצה שהמחרוזת תתאים. אם אתה משתמש ב- SQL הביטוי סוג אתה יכול להשתמש בכל ביטוי SQL חוקי כדי ליצור את ההתראה. שדות זמינים כוללים 'הודעה', 'מתקן', 'עדיפות' ו'מארח '.

en	Message Match String
he-il	מחרוזת הודעה של Syslog

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
he-il	הזן את הרכיב התואם של הודעת syslog, את המתקן או את שם המארח, או את ה- SQL שבו סעיף אם משתמשים ב- SQL Expression Type Type.

en	Is this Alert Enabled?
he-il	האם התראה זו מופעלת?

en	Re-Alert Cycle
he-il	מחזור התראה מחדש

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
he-il	אל תשלח שוב התראה זו לאותו מארח, עד שחלף זמן זה. עבור אזעקות סף, זה חל על כל המארחים.

en	Space for Notes on the Alert
he-il	שטח הערות על ההתראה

en	Notification List
he-il	רשימת הודעות

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
he-il	השתמש בתוכן של רשימת הודעות זו כדי להכתיב למי יש להודיע וכיצד.

en	Emails to Notify
he-il	הודעות דוא"ל להודיע

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
he-il	הזן רשימה מופרדת בפסיקים של כתובות דוא"ל כדי להודיע. אם ברצונך לשלוח אימייל לנמען בפורמט SMS, אנא הקדם את כתובת האימייל של הנמען באמצעות 'SMS @' . לדוגמה, אם כתובת ה- SMS של הנמענים היא '2485551212@mycarrier.net' , עליך להזין אותה כ- 'sms @ 2485551212 @ mycarrier.net' והיא תפורמט כהודעת SMS.

en	Email Body Text
he-il	דווח על טקסט גוף

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
he-il	המידע שייכלל בגוף הדו"ח.

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
he-il	האם יש לפתוח כרטיס עזרה בדלפק התראה זו. הערה: סקריפט הפקודה Ticket יאוכלס במספר משתני סביבה 'ALERT_' מטעמי נוחות.

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
he-il	כאשר מופעלת התראה, הפעל את הפקודה הבאה. המשתנים החלופיים הבאים זמינים '<HOSTNAME>' , '<ALERTID>' , '<MESSAGE>' , '<FACILITY>' , '<PRIORITY>' , '<SVERITY>' . לידיעתך, '<HOSTNAME>' זמין רק בספים נפרדים.

en	Syslog Alert Filters
he-il	Syslog התראה מסננים

en	Threshold Count
he-il	סף ספירה

en	Search String
he-il	מחרוזת חיפוש

en	No Syslog Alerts Defined
he-il	לא הוגדרו התראות Syslog

en	Import Alert Rule from Local File
he-il	ייבוא כלל התראה מקובץ מקומי

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ ה- XML שמכיל את נתוני הגדרת התראה של כללים נמצא במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Alert Rule from Text
he-il	ייבוא כלל התראה מטקסט

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל את נתוני התראה Ruledefinition כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Alert Rule
he-il	ייבוא כלל התראה

en	NOTE: Alert '%s' %s!
he-il	הערה: התראה ' %s' %s!

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
he-il	שגיאה: ההתראה '%%' נכשלה!

en	Reprocess
he-il	Rerocess

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את כללי ההסרה הבאים של Syslog.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
he-il	מחיקת כללים להסרת Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לבטל את חוקי ההסרה הבאים של Syslog.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
he-il	השבת את חוקי ההסרה של Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את כללי ההסרה הבאים של Syslog.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
he-il	הפעלת חוקי הסרה של Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לעבד מחדש את כללי ההסרה הבאים של Syslog.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
he-il	רטרואקטיבית תהליך Syslog להסרת כלל (ים)

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את כללי ההסרה הבאים של Syslog.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
he-il	ייצא כללים להסרת Syslog (s)

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
he-il	הוסרו %s הודעות והודעות %s הועברו

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
he-il	הסרה כלל עריכה [עריכה: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
he-il	הסרה כלל עריכה [חדש]

en	New Removal Record
he-il	רשומת הסרה חדשה

en	New Removal Rule
he-il	כלל חדש להסרה

en	Removal Rule Details
he-il	פרטי כלל ההסרה

en	Removal Rule Name
he-il	שם כלל ההסרה

en	Please describe this Removal Rule.
he-il	אנא תאר את כלל ההסרה.

en	Is this Removal Rule Enabled?
he-il	האם כלל ההסרה הזה מופעל?

en	String Match Type
he-il	סוג התאמה של מחרוזות

en	Syslog Message Match String
he-il	מחרוזת הודעה של Syslog

en	Method of Removal
he-il	שיטת ההסרה

en	Deletion
he-il	מחיקה

en	Transferal
he-il	העברה

en	Removal Rule Notes
he-il	הערות כלל ההסרה

en	Space for Notes on the Removal rule
he-il	רווח עבור הערות על כלל ההסרה

en	Syslog Removal Rule Filters
he-il	Syslog להסרת כללי מסננים

en	Removal Name
he-il	שם הסרה

en	No Syslog Removal Rules Defined
he-il	לא הוגדרו כללי Syslog להסרת

en	Import Removal Rule from Local File
he-il	ייבוא כלל ההסרה מקובץ מקומי

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל את נתוני הגדרת כלל ההסרה נמצא במחשב המקומי, בחר אותו כאן.

en	Import Removal Rule from Text
he-il	ייבוא כלל ההסרה מטקסט

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל את נתוני הגדרת כלל ההסרה כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Removal Rule
he-il	ייבוא כלל ההסרה

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
he-il	הערה: כלל ההסרה ' %s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
he-il	שגיאה: כלל ההסרה ' %s'% נכשל!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את דוחות Syslog הבאים.

en	Delete Syslog Report(s)
he-il	מחק דוח Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את דוחות Syslog הבאים.

en	Disable Syslog Report(s)
he-il	השבת דוחות Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את דוחות Syslog הבאים.

en	Enable Syslog Report(s)
he-il	הפעל דוחות Syslog (s)

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את כללי דוח Syslog הבאים.

en	Export Syslog Report Rule(s)
he-il	ייצא תקנון של דוח Syslog (s)

en	You must select at least one Syslog Report.
he-il	עליך לבחור לפחות דוח Syslog אחד.

en	Report Edit [edit: %s]
he-il	דווח על עריכה [עריכה: %s]

en	Report Edit [new]
he-il	דווח על עריכה [חדש]

en	New Report Record
he-il	רישום דוח חדש

en	Please describe this Report.
he-il	נא לתאר דוח זה.

en	Is this Report Enabled?
he-il	האם דוח זה מופעל?

en	Define how you would like this string matched.
he-il	הגדר כיצד תרצה שהמחרוזת תתאים.

en	The matching component of the syslog message.
he-il	הרכיב התואם של הודעת syslog.

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
he-il	באיזו תדירות יש לשלוח דוח זה לרשימת התפוצה?

en	Send Time
he-il	שלח זמן

en	What time of day should this report be sent?
he-il	באיזה שעה ביום יש לשלוח דוח זה?

en	The information that will be contained in the body of the Report.
he-il	המידע שייכלל בגוף הדו"ח.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
he-il	רשימה של כתובות דוא"ל המופרדות בפסיקים כדי לשלוח את הדוח.

en	Space for Notes on the Report
he-il	שטח עבור הערות על הדו"ח

en	Syslog Report Filters
he-il	מסננים דוח Syslog

en	No Syslog Reports Defined
he-il	לא הוגדרו דוחות Syslog

en	Import Report Rule from Local File
he-il	דוח דוח ייבוא מקובץ מקומי

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ ה- XML שמכיל את נתוני הגדרת דוח הדוח נמצא במחשב המקומי, בחר אותו כאן.

en	Import Report Rule from Text
he-il	דוח דוח ייבוא מהטקסט

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם יש לך את קובץ ה- XML המכיל את נתוני הגדרת דוח הדו"ח כטקסט, תוכל להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Report Data
he-il	נתוני דוח ייבוא

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
he-il	הערה: דווח על כלל ' %s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
he-il	שגיאה: דווח על כלל ' %s'%% נכשל!