en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
he-il	השמירה נכשלה. אוספי נתונים מרוחקים במצב סינכרון אינם מורשים לשמור כללים. שמור משרת הקקטוסים הראשי במקום זאת.

en	Please use an HTML Email Client
he-il	אנא השתמש בלקוח דוא"ל HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'
he-il	Cacti Syslog התראת סף '%s' עבור '%s' מארח

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
he-il	Cacti Syslog התראת סף '%s'

en	Alert Name
he-il	שם התראת המשרה:

en	Severity
he-il	חומרת

en	Threshold
he-il	סף

en	Count
he-il	ספירה

en	Match String
he-il	התאמת מחרוזת

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'
he-il	Cacti Syslog Alert '%s' עבור '%s' מארח

en	Cacti Syslog Alert '%s'

en	Hostname

en	Date
he-il	תאריך

en	Level
he-il	רמה

en	Message
he-il	הודעה

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
he-il	אזהרה: התראת סף Syslog הופעלה עבור '%s' של המחשב המארח

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
he-il	אזהרה: התראת סף Syslog הופעלה

en	Name:
he-il	שם:

en	Severity:
he-il	חומרת:

en	Threshold:
he-il	סף

en	Count:
he-il	ספירה:

en	Message String:
he-il	מחרוזת הודעה:

en	Hostname:
he-il	שם מארח:

en	Date:
he-il	תאריך:

en	Level:
he-il	רמה:

en	Message:
he-il	הודעה:

en	, Host:
he-il	מארח

en	, URL:
he-il	כתובת אתר:,

en	Sev:
he-il	סב:

en	Event Alert - %s
he-il	התראת אירוע - %s

en	, Count:
he-il	ספירה:

en	Host
he-il	שרת מארח

en	Event Report - %s
he-il	דוח אירוע - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
he-il	שנה את שמם של קבצי config.php.dist או config_local.php.dist בספריית syslog ושנה את הגדרת מסד הנתונים לפני ההתקנה.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
he-il	Syslog 2.0 דורש התקנה מחדש שלמה. אנא הסר את ההתקנה של Syslog והסר את כל הנתונים לפני ההתקנה. הגירה אפשרית, אך עליך לתכנן זאת מראש. אין תמיכה בהעברה אוטומטית.

en	What upgrade/install type do you wish to use
he-il	באיזה סוג שדרוג/התקנה ברצונך להשתמש

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
he-il	כאשר יש לך טבלאות גדולות מאוד, ביצוע חיתוך יהיה הרבה יותר מהיר. אם אתה מודאג לגבי נתוני ארכיון, תוכל לבחור Inline, אשר יקפיא את הדפדפן שלך למשך תקופת שדרוג זה, או רקע, אשר ייצור תהליך רקע כדי להביא את נתוני syslog הישן שלך מטבלת גיבוי לפורמט syslog החדש. שוב, תהליך זה יכול להימשך מספר שעות.

en	Truncate Syslog Table
he-il	חיתוך טבלת Syslog

en	Inline Upgrade
he-il	שדרוג מוטבע

en	Background Upgrade
he-il	שדרוג ברקע

en	Database Storage Engine
he-il	מנוע אחסון מסד נתונים

en	You have the option to make this a partitioned table by days.
he-il	יש לך אפשרות להפוך את זה לטבלה מחולקת לפי ימים.

en	MyISAM Storage
he-il	אחסון MyISAM

en	InnoDB Storage
he-il	אחסון InnoDB

en	Database Architecture
he-il	ארכיטקטורת מסד נתונים

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
he-il	יש לך אפשרות להפוך את זה לטבלה מחולקת לפי ימים. באפשרותך ליצור מחיצות מרובות ביום.

en	Traditional Table
he-il	שולחן מסורתי

en	Partitioned Table
he-il	טבלה מחולקת למחיצות

en	Retention Policy
he-il	מדיניות שמירה

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
he-il	בחר כמה ימים של ערכי Syslog ברצונך לשמור במסד הנתונים.

en	Partitions per Day
he-il	מחיצות ליום

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
he-il	בחר את מספר המחיצות ליום שברצונך ליצור.

en	%d Per Day
he-il	%d ליום

en	Upgrade
he-il	עדכון

en	Install
he-il	התקן

en	Syslog %s Advisor

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
he-il	אזהרה: שדרוג Syslog גוזל זמן!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
he-il	השדרוג של טבלת הסיסלוג 'הראשית' יכול להיות תהליך שלוקח זמן רב. לכן, מומלץ להקטין את גודל טבלת syslog לפני השדרוג, או לבחור באפשרות רקע</p> <p>אם תבחר באפשרות הרקע, שם טבלת syslog מדור קודם ישתנה ותיווצר טבלת syslog חדשה. לאחר מכן, יושק תהליך שדרוג ברקע. שוב, תהליך הרקע הזה יכול לקחת לא מעט זמן להשלים. עם זאת, הנתונים שלך יישמרו</p> <p>ללא קשר לבחירתך, כל כללי ההסרה וההתראה הקיימים יישמרו במהלך תהליך השדרוג.</p> <p>לחץ על <b>'שדרוג'</b> כדי להמשיך בשדרוג, או <b>על 'ביטול'</b> כדי לחזור לתפריט התוספים.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
he-il	באפשרותך גם לבחור את משך השמירה. זכור שאם יש לך כמה מארחים שמתחברים ל- syslog, טבלה זו יכולה להיות גדולה למדי. לכן, אם אינך משתמש במחיצות, ייתכן שתרצה לשמור על גודל קטן יותר.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
he-il	ניתן גם להגדיר את מנוע האחסון MySQL. אם לא כיוונת את המערכת שלך למאפייני אחסון InnoDB, מומלץ מאוד להשתמש במנוע האחסון MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
he-il	יש לך מספר אפשרויות לבחירה בעת התקנת Syslog. הראשון הוא ארכיטקטורת מסד הנתונים. עליך לבחור להשתמש בחלוקת טבלאות כדי למנוע מגודל הטבלאות להפוך למוגזם ובכך להאט את השאילתות.

en	Syslog %s Settings
he-il	הגדרות %s Syslog

en	What uninstall method do you want to use?
he-il	באיזו שיטת הסרת התקנה ברצונך להשתמש?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
he-il	בעת הסרת ההתקנה של syslog, אתה יכול להסיר הכל, או רק רכיבים, רק במקרה שאתה מתכנן להתקין מחדש בעתיד.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
he-il	הסר הכל (יומנים, טבלאות, הגדרות)

en	Syslog Data Only
he-il	נתוני Syslog בלבד

en	Syslog Uninstall Preferences
he-il	העדפות הסרת ההתקנה של Syslog

en	Uninstall
he-il	הסרת התקנה

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Syslog
he-il	סיסלוג

en	General Settings
he-il	הגדרות כלליות

en	Syslog Enabled
he-il	Syslog מופעל

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, רשומות יועברו מהטבלה Syslog Incoming לטבלת syslog הראשית והתראות ודוחות יופעלו. זכור שאם המערכת מושבתת, ערכי יומן הרישום עדיין יצטברו בטבלה Syslog Incoming כפי שהיא מוגדרת על-ידי תהליך rsyslog או syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
he-il	אפשר איסוף נתונים סטטיסטיים

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, הנתונים הסטטיסטיים על המקום שממנו מגיעות הודעות syslog יישמרו. מידע סטטיסטי זה יכול לשמש לעיבוד דברים כגון מפות חום.

en	Strip Domains
he-il	תחומי רצועה

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
he-il	רשימה מופרדת בפסיקים של תחומים שברצונך להסיר משם המארח syslog, דוגמאות יהיו 'mydomain.com, otherdomain.com'

en	Validate Hostnames
he-il	אימות שמות מארחים

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, כל שמות המארחים מאומתים. אם שם המחשב המארח אינו חוקי. כל הרשומות מוקצות למחשב מארח מיוחד בשם 'invalidhost'. הגדרה זו יכולה להשפיע על זמן עיבוד יומן המערכת במערכות גדולות. לכן, יש להשתמש בהגדרה זו רק כאשר אין אמצעים אחרים כדי למנוע זאת.

en	Refresh Interval
he-il	מרווח רענון

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
he-il	זה הזמן בשניות לפני רענון הדף.

en	Max Report Records
he-il	רשומות דוח מקסימליות

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
he-il	עבור התראות מבוססות סף, מהו המספר המרבי שברצונך להציג בדוח. פעולה זו משמשת להגבלת הגודל של יומן HTML ודואר אלקטרוני.

en	%d Records
he-il	%d רקורדס

en	Command for Opening Tickets
he-il	פקודה לפתיחת כרטיסים

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
he-il	פקודה זו תבוצע לפתיחת כרטיסי Help Desk. הפקודה תידרש לנתח פרמטרי קלט מרובים באופן הבא: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. רשימת המארחים תהיה רשימה מופרדת בפסיקים של מארחים שהושפעו מההתראה.

en	HTML Notification Settings
he-il	הגדרות הודעת HTML

en	Enable HTML Based Email
he-il	הפיכת דואר אלקטרוני מבוסס HTML לזמין

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
he-il	אם תיבת סימון זו מוגדרת, כל הודעות הדוא"ל יישלחו בתבנית HTML. אחרת, הודעות דוא"ל יישלחו בטקסט רגיל.

en	Format File to Use
he-il	עיצוב קובץ לשימוש

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
he-il	בחר בעטיפת HTML ובקובץ CSS מותאמים אישית לשימוש. קובץ זה מכיל הן HTML והן CSS כדי להקיף את הדוח. אם הוא מכיל יותר מסתם CSS, עליך למקם תג מיוחד <REPORT> בתוך הקובץ. תג תבנית זה יוחלף בתוכן הדוח. קבצים אלה ממוקמים בספריית 'פורמטים'.</REPORT>

en	Data Retention Settings
he-il	הגדרות שמירת נתונים

en	Syslog Retention
he-il	שימור סיסלוג

en	This is the number of days to keep events.
he-il	זהו מספר הימים לשמירת אירועים.

en	Syslog Alert Retention

en	This is the number of days to keep alert logs.
he-il	זהו מספר הימים לשמירת יומני התראות.

en	Remote Message Processing
he-il	עיבוד הודעות מרחוק

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
he-il	הפיכת עיבוד הודעות של אספן נתונים מרוחק לזמין

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
he-il	אם לאספני הנתונים המרוחקים שלך יש מסדי נתונים Syslog משלהם והם מעבדים את ההודעות שלהם באופן עצמאי, סמן תיבת סימון זו. על-ידי סימון תיבת סימון זו, אוספי הנתונים המרוחקים שלך יצטרכו לתחזק קובץ 'config_local.php' משלהם כדי ליידע את Syslog להשתמש במסד נתונים עצמאי להצגה ועיבוד של הודעות. אנא השתמש בקובץ התבנית 'config_local.php.dist' למטרה זו. אזהרה: טבלאות Syslog ייווצרו באופן אוטומטי ברגע שאפשרות זו תופעל.

en	Remote Data Collector Rules Sync
he-il	סינכרון כללים של אספן נתונים מרוחק

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
he-il	אם לאספני הנתונים המרוחקים שלך יש מסדי נתונים Syslog משלהם והם מעבדים הודעות באופן עצמאי, סמן תיבת סימון זו אם ברצונך שכללי ההתראות, ההסרה והדוח של מסדי הנתונים הראשיים של Cacti יישלחו למערכת הקקטוסים המרוחקת.

en	Delete
he-il	מחק

en	Disable
he-il	כיבוי

en	Enable
he-il	אפשר

en	Export
he-il	ייצא

en	Indefinite
he-il	ללא הגבלת זמן

en	%d Day
he-il	יום %d

en	%d Days
he-il	%d ימים

en	%d Week
he-il	שבוע %d

en	%d Weeks
he-il	%d שבועות

en	%d Month
he-il	%d חודש

en	%d Months
he-il	%d חודשים

en	%d Year
he-il	%d שנה

en	Never
he-il	לעולם לא

en	%d Minute
he-il	‫%d דקה

en	%d Minutes
he-il	דקות %d

en	Notice
he-il	הודעה

en	Warning
he-il	אזהרה

en	Critical
he-il	קריטי

en	Begins with
he-il	מתחיל ב

en	Contains
he-il	מכיל

en	Ends with
he-il	מסתיים ב

en	Hostname is
he-il	שם מארח:

en	Program is
he-il	התוכנית היא

en	Facility is
he-il	שירות

en	SQL Expression
he-il	ביטוי SQL

en	Daily
he-il	יומי

en	Weekly
he-il	שבועי

en	Import/Export
he-il	ייבוא/ייצוא

en	Alert Rules
he-il	כללי התראה

en	Syslog Settings
he-il	הגדרות Syslog

en	Removal Rules
he-il	כללי הסרה

en	Report Rules
he-il	כללי דוח

en	Normal User
he-il	משתמש רגיל

en	System Administration
he-il	ניהול המערכת

en	Syslog Removals
he-il	הסרות סיסלוג

en	(Edit)
he-il	(עריכה)

en	(Actions)
he-il	פעולות

en	Syslog Alerts
he-il	התראות Syslog

en	Syslog Reports
he-il	דוחות Syslog

en	Display Syslog in Range
he-il	הצג Syslog בטווח

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
he-il	היו רשומות התקן %s שהוסרו ממסד הנתונים של Syslog

en	Syslog Utilities
he-il	Syslog כלי עזר

en	Purge Syslog Devices
he-il	ניקוי התקני סיסלוג

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
he-il	בחירת תפריט זו מספקת אמצעי להסרת התקנים שאינם מדווחים עוד לשרת syslog של Cacti.

en	Syslog Viewer

en	All Text
he-il	כל הטקסט

en	%d Chars

en	System Logs
he-il	יומני מערכת

en	Statistics
he-il	סטטיסטיקות

en	Alert Logs
he-il	יומני התראות

en	Selected Alert
he-il	התראה שנבחרה

en	Syslog Alert View
he-il	תצוגת התראת Syslog

en	Syslog Statistics Filter
he-il	מסנן סטטיסטיקות של Syslog

en	Messages
he-il	הודעות

en	Device Name
he-il	שם ההתקן:% 1

en	Facility
he-il	שירות

en	Priority
he-il	עדיפות

en	Program
he-il	תוכנית

en	Records
he-il	הסוכן רשומות יומן עבור הפניה זו

en	No Syslog Statistics Found
he-il	לא נמצאו סטטיסטיקות של Syslog

en	Device
he-il	התקן

en	All
he-il	הכל

en	None
he-il	ללא

en	Go
he-il	עבור

en	Clear
he-il	נקה

en	Search
he-il	חיפוש

en	Time Range
he-il	טווח זמן

en	%d Hour
he-il	‫%d שעה

en	%d Hours
he-il	%d לפני מספר ימים

en	Entries
he-il	רשומות

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
he-il	[ התחלה: '%s' עד הסוף: '%s', הודעות לא מעובדות: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
he-il	[ הודעות לא מעובדות: %s ]

en	Enter a search term
he-il	הזן מונח חיפוש

en	Select Device(s)
he-il	בחר התקנים

en	Devices Selected
he-il	התקנים שנבחרו

en	All Devices Selected
he-il	כל המכשירים שנבחרו

en	Syslog Message Filter %s
he-il	מסנן הודעות Syslog %s

en	Timespan
he-il	זמן

en	Custom
he-il	מותאם אישית

en	From
he-il	מ

en	Start Date Selector
he-il	בורר תאריכי התחלה

en	To
he-il	אל

en	End Date Selector
he-il	בורר תאריכי סיום

en	Shift Time Backward
he-il	הסטת זמן אחורה

en	Define Shifting Interval
he-il	הגדרת מרווח הזזה

en	Shift Time Forward
he-il	העברת זמן קדימה

en	Return filter values to their user defined defaults
he-il	החזרת ערכי מסנן לברירות המחדל המוגדרות על-ידי המשתמש

en	Export Records to CSV
he-il	ייצוא רשומות ל- CSV

en	Save
he-il	שמור

en	Save Default Settings
he-il	שמירת הגדרות ברירת מחדל

en	Alerts
he-il	התראות

en	View Syslog Alert Rules
he-il	הצגת כללי התראה של Syslog

en	Removals
he-il	הסרות

en	View Syslog Removal Rules
he-il	הצגת כללים להסרת סיסלוג

en	Reports
he-il	דו"חות

en	View Syslog Reports
he-il	הצגת דוחות Syslog

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	Show All Devices
he-il	הצג את כל המכשירים

en	Show All Logs
he-il	הצג את כל יומני הרישום

en	Threshold Logs
he-il	יומני סף

en	Display Rows
he-il	הצגת שורות

en	Trim
he-il	קיטום

en	Message Trim
he-il	חיתוך הודעה

en	Refresh
he-il	רענן

en	Facilities to filter on
he-il	מתקנים לסינון

en	All Facilities
he-il	כל המתקנים

en	Priority Levels
he-il	רמות עדיפות

en	All Priorities
he-il	כל סדרי העדיפויות

en	Emergency
he-il	בקר בפורום תמיכת לקוח

en	Alert++
he-il	התראה

en	Alert
he-il	התראה

en	Critical++
he-il	קריטי

en	Error++
he-il	שגיאה:

en	Error
he-il	שגיאה

en	Warning++
he-il	אזהרה:

en	Notice++
he-il	הודעה

en	Info++
he-il	מידע

en	Info
he-il	מידע

en	Debug
he-il	איתור באגים

en	Record Type
he-il	סוג רשומה

en	Removal Handling
he-il	טיפול בהסרה

en	All Records
he-il	כל הרשומות

en	Main Records
he-il	רשומות עיקריות

en	Removed Records
he-il	רשומות שהוסרו

en	Informational
he-il	מידע

en	Actions
he-il	פעולות

en	Unknown
he-il	לא ידוע

en	No Syslog Messages
he-il	אין הודעות סיסלוג

en	Alert Log Rows
he-il	שורות יומן התראות

en	Alert Removed
he-il	ההתראה הוסרה

en	No Alert Log Messages
he-il	אין הודעות יומן התראות

en	All Programs
he-il	כל התוכניות

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את כללי התראת Syslog הבאים.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
he-il	מחיקת כללי התראת Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את כללי התראת Syslog הבאים.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
he-il	הפיכת כללי התראת Syslog ללא זמינים

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את כללי התראת Syslog הבאים.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
he-il	הפיכת כללי התראת Syslog לזמינים

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את כללי התראת Syslog הבאים.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
he-il	ייצוא כללי התראת Syslog

en	Continue
he-il	המשך

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>
he-il	תחביר SQL שהוזן אינו חוקי. אנא תקן את SQL שלך.<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s
he-il	SQL המעובד מראש הוא:<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL
he-il	SQL המעובד לא היה חוקי. אנא תקן את ה- SQL שלך

en	Not Set
he-il	לא מוגדר

en	1 Minute
he-il	1 דקה

en	1 Month
he-il	חודש אחד

en	Alert Edit [edit: %s]
he-il	עריכת התראה [עריכה: %s]

en	Alert Edit [new]
he-il	עריכת התראה [חדש]

en	New Alert Rule
he-il	כלל התראה חדש

en	N/A
he-il	לא זמין

en	Details
he-il	פרטים

en	Name
he-il	שם

en	Please describe this Alert.
he-il	אנא תאר התראה זו.

en	What is the Severity Level of this Alert?
he-il	מהי רמת החומרה של התראה זו?

en	Reporting Level
he-il	רמת דיווח

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
he-il	להקלטת מחזורי התראה חוזרת, יש לעקוב אחר ההתראה ברמת המערכת או המכשיר.

en	System
he-il	מערכת

en	Reporting Method
he-il	שיטת דיווח

en	Define how to Alert on the syslog messages.
he-il	הגדר כיצד להתריע על הודעות syslog.

en	Individual
he-il	עצמאי

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
he-il	עבור שיטת 'סף', אם המספר המוצג הוא מעל ערך זה, תופעל התראה.

en	Match Type
he-il	סוג התאמה

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
he-il	הגדר כיצד ברצונך להתאים מחרוזת זו. אם אתה משתמש בסוג ביטוי SQL, באפשרותך להשתמש בכל ביטוי SQL חוקי כדי ליצור את ההתראה. השדות הזמינים כוללים 'הודעה', 'מתקן', 'עדיפות' ו'מארח'.

en	Message Match String
he-il	מחרוזת התאמת הודעות

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
he-il	הזן את הרכיב התואם של הודעת syslog, את שם המתקן או המחשב המארח, או את משפט SQL where אם אתה משתמש ב- SQL Expression Match Type.

en	Enabled
he-il	מאופשר

en	Is this Alert Enabled?
he-il	האם התראה זו מופעלת?

en	Disabled
he-il	לא זמין

en	Re-Alert Cycle
he-il	מחזור התראה מחדש

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
he-il	אל תשלח שוב התראה זו עבור אותו מארח, עד שיחלוף פרק זמן זה. עבור התראות מבוססות סף, הדבר חל על כל המארחים.

en	Notes
he-il	הערות

en	Space for Notes on the Alert
he-il	מקום להערות בהתראה

en	Email Options
he-il	אפשרויות אימייל

en	Notification List
he-il	רשימת הודעות

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
he-il	השתמש בתוכן של רשימת הודעות זו כדי להכתיב למי לקבל הודעה וכיצד.

en	Emails to Notify
he-il	הודעות דוא"ל להודיע

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
he-il	הזן רשימה מופרדת בפסיקים של כתובות דוא"ל כדי להודיע. אם ברצונך לשלוח דוא"ל לנמען בפורמט SMS, אנא הקדים את כתובת הדוא"ל של הנמען ל - 'sms@'. לדוגמה, אם כתובת ה-SMS של הנמענים היא '2485551212@mycarrier.net', עליך להזין אותה כ -'sms@2485551212@mycarrier.net' והיא תעוצב כהודעת SMS.

en	Email Body Text
he-il	דוא"ל גוף הטקסט

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
he-il	מידע זה יופיע בגוף ההתראה ממש לפני פרטי ההתראה.

en	Open Ticket
he-il	פתח פנייה

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
he-il	במידה ונפתח כרטיס מוקד תמיכה עבור התראה זו. הערה: סקריפט הפקודה Ticket יאוכלס במספר משתני סביבה 'ALERT_' לנוחותך.

en	No
he-il	לא

en	Yes
he-il	כן

en	Command
he-il	& פקודה@ info: whatsthis

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
he-il	כאשר מופעלת התראה, הפעל את הפקודה הבאה. המשתנים החלופיים הבאים זמינים '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. שים לב כי '<HOSTNAME>' זמין רק בתנאי סף בודדים. ערכים חלופיים אלה יכולים להופיע בשורת הפקודה, או להיאסף מסביבת קובץ ה- Script. כאשר משתמשים בהם מהסביבה, משתנים אלה יקבלו קידומת 'ALERT_'.

en	Rows
he-il	שורות

en	Import
he-il	ייבוא

en	Syslog Alert Filters
he-il	מסנני התראות Syslog

en	Method
he-il	שיטה

en	Threshold Count
he-il	ספירת סף

en	Search String
he-il	מחרוזת חיפוש

en	Email Addresses
he-il	כתובות דוא"ל

en	Last Modified
he-il	תאריך שינוי

en	By User
he-il	לפי משתמש

en	Multiple
he-il	בחירה מרובה

en	No Syslog Alerts Defined
he-il	לא הוגדרו התראות Syslog

en	Import Alert Rule from Local File
he-il	כלל התראה של ייבוא מקובץ מקומי

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל את נתוני ההגדרה של כלל התראה ממוקם במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Alert Rule from Text
he-il	ייבוא כלל התראה מטקסט

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל את נתוני Alert Ruledefinition כטקסט, באפשרותך להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Alert Rule
he-il	כלל התראת ייבוא

en	Imported
he-il	יובא

en	NOTE: Alert '%s' %s!
he-il	הערה: התראה '%s' %s!

en	Updated
he-il	עודכן

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
he-il	שגיאה: התראה '%s' %s נכשלה!

en	Update
he-il	עדכון

en	Reprocess
he-il	עיבוד מחדש

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את הכללים הבאים להסרת Syslog.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
he-il	מחיקת כללים להסרת סיסלוג

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את הכללים הבאים להסרת Syslog.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
he-il	הפיכת כלל הסרת Syslog ללא זמין

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את הכללים הבאים להסרת סיסלוג.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
he-il	הפיכת כללים להסרת יומן רישום לזמינים

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לעבד מחדש את הכללים הבאים להסרת Syslog.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
he-il	עיבוד רטרואקטיבי של כלל הסרת סיסלוג

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את הכללים הבאים להסרת Syslog.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
he-il	ייצוא כללים להסרת סיסלוג

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
he-il	כלל '%s' הביא להסרה/העברה של הודעות %s/%s

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
he-il	כלל הסרה עריכה [עריכה: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
he-il	כלל הסרה עריכה [חדש]

en	New Removal Record
he-il	רשומת הסרה חדשה

en	New Removal Rule
he-il	כלל הסרה חדש

en	Removal Rule Details
he-il	פרטי כלל הסרה

en	Removal Rule Name
he-il	שם כלל הסרה

en	Please describe this Removal Rule.
he-il	אנא תאר כלל הסרה זה.

en	Enabled?
he-il	מאופשר?

en	Is this Removal Rule Enabled?
he-il	האם כלל הסרה זה מופעל?

en	String Match Type
he-il	סוג התאמת מחרוזת

en	Syslog Message Match String

en	Method of Removal
he-il	שיטת ההסרה

en	Deletion
he-il	מחיקה

en	Transferal
he-il	העברה

en	Removal Rule Notes
he-il	הערות לכלל הסרה

en	Space for Notes on the Removal rule
he-il	רווח להערות על כלל ההסרה

en	Rules
he-il	כללים

en	Syslog Removal Rule Filters
he-il	מסנני כללים להסרת סיסלוג

en	Removal Name
he-il	שם ההסרה

en	Transfer
he-il	העברה

en	No Syslog Removal Rules Defined
he-il	לא הוגדרו כללים להסרת סיסלוג

en	Import Removal Rule from Local File
he-il	כלל הסרת ייבוא מקובץ מקומי

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל את נתוני ההגדרה של כלל ההסרה ממוקם במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Removal Rule from Text
he-il	ייבוא כלל הסרה מטקסט

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם קובץ XML מכיל את נתוני ההגדרה של כלל ההסרה כטקסט, באפשרותך להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Removal Rule
he-il	כלל הסרת ייבוא

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
he-il	הערה: כלל ההסרה '%s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
he-il	שגיאה: כלל ההסרה '%s' %s נכשל!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי למחוק את דוחות Syslog הבאים.

en	Delete Syslog Report(s)
he-il	מחיקת דוחות Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להשבית את דוחות Syslog הבאים.

en	Disable Syslog Report(s)
he-il	הפיכת דוחות Syslog ללא זמינים

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי להפעיל את דוחות Syslog הבאים.

en	Enable Syslog Report(s)
he-il	הפיכת דוחות Syslog לזמינים

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לייצא את כללי דוח Syslog הבאים.

en	Export Syslog Report Rule(s)
he-il	ייצוא כללי דוח Syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
he-il	עליך לבחור דוח Syslog אחד לפחות.

en	Return
he-il	חזרה אל עריכת פוסט

en	Report Edit [edit: %s]
he-il	עריכת דוח [עריכה: %s]

en	Report Edit [new]
he-il	עריכת דוח [חדש]

en	New Report Record
he-il	רשומת דוח חדשה

en	Please describe this Report.
he-il	אנא תאר דוח זה.

en	Is this Report Enabled?
he-il	האם דוח זה מופעל?

en	Define how you would like this string matched.
he-il	הגדר כיצד ברצונך להתאים מחרוזת זו.

en	The matching component of the syslog message.
he-il	הרכיב התואם של הודעת syslog.

en	Frequency
he-il	תדירות

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
he-il	באיזו תדירות יש לשלוח דוח זה לרשימת התפוצה?

en	Send Time
he-il	שלח זמן

en	What time of day should this report be sent?
he-il	באיזו שעה ביום יש לשלוח דוח זה?

en	Report Format
he-il	פורמט דוח

en	The information that will be contained in the body of the Report.
he-il	המידע שייכלל בגוף הדו"ח.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
he-il	רשימה מופרדת באמצעות פסיק של כתובות דואר אלקטרוני שאליהן יש לשלוח את הדוח.

en	Space for Notes on the Report
he-il	מקום להערות על הדוח

en	Syslog Report Filters
he-il	מסנני דוחות Syslog

en	Report Name
he-il	שם הדוח

en	Last Sent
he-il	נשלח לאחרונה

en	No Syslog Reports Defined
he-il	לא הוגדרו דוחות Syslog

en	Import Report Rule from Local File
he-il	כלל דוח ייבוא מקובץ מקומי

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
he-il	אם קובץ XML המכיל את נתוני הגדרת כלל הדוח ממוקם במחשב המקומי שלך, בחר אותו כאן.

en	Import Report Rule from Text
he-il	ייבוא כלל דוח מטקסט

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
he-il	אם ברשותך קובץ XML המכיל את נתוני ההגדרה של כלל הדוח כטקסט, באפשרותך להדביק אותו בתיבה זו כדי לייבא אותו.

en	Import Report Data
he-il	ייבוא נתוני דוח

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
he-il	הערה: דווח על כלל '%s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
he-il	שגיאה: דווח על כלל '%s' %s נכשל!