en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
fr	Échec de la sauvegarde. Les collecteurs de données distants en mode de synchronisation ne sont pas autorisés à enregistrer des règles. Enregistrez plutôt à partir du serveur principal de cacti.

en	Please use an HTML Email Client
fr	Veuillez utiliser un client de messagerie HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
fr	Cacti Syslog Plugin seuil d'alerte'%s' et host '%s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
fr	Cacti Syslog Plugin seuil d'alerte'%s'

en	Alert Name
fr	Nom de l’alerte

en	Severity
fr	Sévérité

en	Threshold
fr	Seuil

en	Count
fr	Nombre

en	Match String
fr	Corde d'allumette

en	Cacti Syslog Alert '%s'
fr	Cacti Syslog alerte '%s'

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	Date

en	Level
fr	Niveau

en	Message

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
fr	AVERTISSEMENT : Une alerte du nombre d'instance du plugin Syslog a été déclenchée pour le host '%s'

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
fr	AVERTISSEMENT : Une alerte du nombre d'instance de Syslog a été déclenchée

en	Name:
fr	Nom:

en	Severity:
fr	Sévérité:

en	Threshold:
fr	Seuil:

en	Count:
fr	Nombre:

en	Message String:
fr	Texte du messages :

en	Hostname:
fr	Nom d’hôte :

en	Date:
fr	Date :

en	Level:
fr	Niveau:

en	Message:
fr	Message :

en	, Host:
fr	, host :

en	, URL:
fr	, URL :

en	Sev:
fr	Sev :

en	Event Alert - %s
fr	Alerte d'événement - %s

en	, Count:
fr	Nombre:

en	Host
fr	Hôte

en	Event Report - %s
fr	Rapport d'événement - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
fr	Veuillez renommer votre fichier config.php.dist dans le répertoire syslog, et changer la configuration de votre base de données avant l'installation.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
fr	Syslog 2.0 nécessite une réinstallation complète. Veuillez désinstaller Syslog et supprimer toutes les données avant l'installation. La migration est possible, mais vous devez la planifier à l'avance. Aucune migration automatique n'est prise en charge.

en	What upgrade/install type do you wish to use
fr	Quel type de mise à niveau/installation souhaitez-vous utiliser ?

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
fr	Lorsque vous avez de très grandes tables, l'exécution d'un troncature sera beaucoup plus rapide. Si vous êtes préoccupé par les données d'archive, vous pouvez choisir soit Inline, qui gèlera votre navigateur pour la période de cette mise à jour, soit background, qui créera un processus en arrière-plan pour amener vos anciennes données syslog d'une table de sauvegarde au nouveau format syslog. Encore une fois, ce processus peut prendre plusieurs heures.

en	Truncate Syslog Table
fr	Tronquer la table Syslog

en	Inline Upgrade
fr	Mise à niveau en ligne

en	Background Upgrade
fr	Mise à niveau de l'arrière-plan

en	Database Storage Engine
fr	Moteur de stockage de base de données

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
fr	Dans MySQL 5.1.6 et au-dessus, vous avez l'option d'en faire une table partitionnée par jours. Avant cette version, vous disposez uniquement de la structure de table traditionnelle.

en	MyISAM Storage
fr	Stockage MyISAM

en	InnoDB Storage
fr	Stockage de l'InnoDB

en	Database Architecture
fr	Architecture de base de données

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
fr	Dans MySQL 5.1.6 et au-dessus, vous avez l'option d'en faire une table partitionnée par jours. Dans MySQL 5.5 et supérieur, vous pouvez créer plusieurs partitions par jour. Avant MySQL 5.1.6, vous ne disposez que de la structure traditionnelle des tables.

en	Traditional Table
fr	Table traditionnelle

en	Partitioned Table
fr	Table Cloisonnée

en	Retention Policy
fr	Politique de rétention

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
fr	Choisissez le nombre de jours des valeurs Syslog que vous souhaitez maintenir dans la base de données.

en	Partitions per Day
fr	Cloisons par jour

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
fr	Sélectionnez le nombre de partitions par jour que vous souhaitez créer.

en	%d Per Day
fr	Par jour %d Par jour

en	Upgrade
fr	Mise à jour

en	Install
fr	Installer

en	Syslog %s Advisor
fr	Conseiller Syslog %s

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
fr	AVERTISSEMENT : La mise à niveau de Syslog prend du temps !!!!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
fr	La mise à jour de la table syslog'principale' peut être un processus très long. Ainsi, il est recommandé soit de réduire la taille de votre table syslog avant la mise à niveau, soit de choisir l'option background </p> <p> <p>Si vous choisissez l'option background, votre ancienne table syslog sera renommée, et une nouvelle table syslog sera créée. Ensuite, un processus de mise à niveau sera lancé en arrière-plan. Encore une fois, ce processus de base peut prendre pas mal de temps à compléter. Cependant, vos données seront conservées </p> <p> <p>Quel que soit votre choix, toutes les règles de suppression et d'alerte existantes seront maintenues pendant le processus de mise à niveau.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> pour procéder à la mise à niveau, ou <b>'Cancel'</b> pour retourner au menu Plugins.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
fr	Vous pouvez également sélectionner la durée de conservation. Veuillez garder à l'esprit que si vous avez plusieurs hôtes se connectant à syslog, cette table peut devenir assez grande. Donc, si vous n'utilisez pas de partitionnement, vous voudrez peut-être garder la taille plus petite.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
fr	Vous pouvez également configurer le moteur de stockage MySQL. Si vous n'avez pas réglé votre système pour les propriétés de stockage de l'InnoDB, il est fortement recommandé d'utiliser le moteur de stockage MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
fr	Vous avez le choix entre plusieurs options lors de l'installation de Syslog. La première est l'architecture de la base de données. A partir de MySQL 5.1.6, vous pouvez choisir d'utiliser le partitionnement de tables pour éviter que la taille des tables ne devienne excessive, ralentissant ainsi les requêtes.

en	Syslog %s Settings
fr	Syslog %s Réglages

en	What uninstall method do you want to use?
fr	Quelle méthode de désinstallation voulez-vous utiliser ?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
fr	Lors de la désinstallation de syslog, vous pouvez tout supprimer, ou seulement des composants, au cas où vous prévoyez de réinstaller syslog à l'avenir.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
fr	Supprimer tout (journaux, tableaux, paramètres)

en	Syslog Data Only
fr	Données Syslog uniquement

en	Syslog Uninstall Preferences
fr	Préférences de désinstallation de Syslog

en	Uninstall
fr	Désinstaller

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Syslog
fr	Journal système

en	General Settings
fr	Réglages généraux

en	Syslog Enabled
fr	Syslog activé

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
fr	Si cette case est cochée, les enregistrements seront transférés de la table Syslog Incoming vers la table syslog principale et les alertes et rapports seront activés. Veuillez garder à l'esprit que si le système est désactivé, les entrées du journal s'accumuleront toujours dans la table Syslog Incoming, tel que défini par le processus rsyslog ou syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
fr	Activer la collecte de statistiques

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
fr	Si cette case est cochée, des statistiques sur la provenance des messages syslog seront conservées. Cette information statistique peut être utilisée pour rendre des choses telles que les cartes thermiques.

en	Strip Domains
fr	Domaines en bandes

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
fr	Une liste délimitée par des virgules des domaines que vous souhaitez supprimer du nom d'hôte du syslog, par exemple'mydomain.com, otherdomain.com'.

en	Validate Hostnames
fr	Valider les noms d'hôtes

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
fr	Si cette case est cochée, tous les noms d'hôtes sont validés. Si le nom d'hôte n'est pas valide. Tous les enregistrements sont assignés à un hôte spécial appelé'invalidhost'. Ce paramètre peut avoir un impact sur le temps de traitement syslog sur les grands systèmes. Par conséquent, l'utilisation de ce paramètre ne devrait être utilisée que lorsque d'autres moyens ne sont pas en place pour éviter que cela ne se produise.

en	Refresh Interval
fr	Intervalle d'actualisation

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
fr	C'est le temps en secondes avant que la page ne se rafraîchisse.

en	Max Report Records
fr	Nombre maximum d'enregistrements de rapport

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
fr	Pour les alertes basées sur les seuils, quel est le nombre maximum que vous souhaitez afficher dans le rapport. Ceci est utilisé pour limiter la taille du journal html et de l'email.

en	%d Records
fr	Enregistrements %d

en	Command for Opening Tickets
fr	Commande d'ouverture des billets

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
fr	Cette commande sera exécutée lors de l'ouverture des tickets d'assistance. La commande sera nécessaire pour analyser plusieurs paramètres d'entrée comme suit : --nom-alert, --gravité, --hostlist, --message. La liste d'hôtes sera une liste délimitée par des virgules des hôtes affectés par l'alerte.

en	HTML Notification Settings
fr	Liste de notification

en	Enable HTML Based Email
fr	Courriel HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
fr	Si cette case est cochée, tous les courriels seront envoyés en format HTML. Sinon, les courriels seront envoyés en texte clair.

en	Format File to Use
fr	Format de fichier à utiliser

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
fr	Choisissez l'habillage html personnalisé et le fichier CSS à utiliser. Ce fichier contient à la fois du html et du CSS pour envelopper votre rapport. S'il contient plus que du CSS, vous devez placer une balise spéciale <REPORT> à l'intérieur du fichier. Cette balise de format sera remplacée par le contenu du rapport. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire 'formats'.

en	Data Retention Settings
fr	Paramètres de conservation des données

en	Syslog Retention
fr	Rétention de Syslog

en	This is the number of days to keep events.
fr	C'est le nombre de jours pour conserver les événements.

en	Syslog Alert Retention
fr	Conservation des alertes Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
fr	C'est le nombre de jours de conservation des journaux d'alerte.

en	Remote Message Processing
fr	Chaîne de messages :

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
fr	Activer le traitement des messages du collecteur de données distant

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
fr	Si vos collecteurs de données distants ont leurs propres bases de données Syslog et traitent leurs messages indépendamment, cochez cette case. En cochant cette case, vos collecteurs de données distants devront maintenir leur propre fichier 'config_local.php' afin d'informer Syslog d'utiliser une base de données indépendante pour l'affichage et le traitement des messages. Veuillez utiliser le fichier modèle 'config_local.php.dist' à cette fin. ATTENTION : Les tables Syslog seront automatiquement créées dès que cette option sera activée.

en	Remote Data Collector Rules Sync
fr	Synchronisation des règles du collecteur de données distant

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
fr	Si vos collecteurs de données distants ont leurs propres bases de données Syslog et traitent trois messages indépendamment, cochez cette case si vous souhaitez que les règles d'alerte, de suppression et de rapport des bases de données principales de Cacti soient envoyées au système Remote Cacti.

en	Delete
fr	Supprimer

en	Disable
fr	Désactiver

en	Enable
fr	Activer

en	Export
fr	Exporter

en	Indefinite
fr	Indéfinie

en	%d Day
fr	%d jour

en	%d Days
fr	%d jours

en	%d Week
fr	%d semaine

en	%d Weeks
fr	%d semaines

en	%d Month
fr	%d mois

en	%d Months
fr	%d mois

en	%d Year
fr	%d année

en	Never
fr	Jamais

en	%d Minute

en	%d Minutes
fr	%d minutes

en	Notice
fr	Avis

en	Warning
fr	Avertissement

en	Critical
fr	Critique

en	Begins with
fr	Commence par

en	Contains
fr	Contient

en	Ends with
fr	Finit par

en	Hostname is
fr	Nom d'hôte

en	Program is
fr	Programme

en	Facility is
fr	Établissement

en	SQL Expression
fr	Expression SQL

en	Daily
fr	Quotidien

en	Weekly
fr	Hebdomadaire

en	Import/Export
fr	Importer/Exporter

en	Alert Rules
fr	Règles d'alerte

en	Syslog Settings
fr	Paramètres Syslog

en	Removal Rules
fr	Règles de déménagement

en	Report Rules
fr	Règles du rapport

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	System Administration
fr	Gestion du système

en	Syslog Removals
fr	Suppression de Syslog

en	(Edit)
fr	(Editer)

en	(Actions)
fr	Actions

en	Syslog Alerts
fr	Alertes Syslog

en	Syslog Reports
fr	Rapports Syslog

en	Display Syslog in Range
fr	Afficher Syslog dans la gamme

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
fr	Il y a eu des %s d'enregistrements d'appareils supprimés de la base de données Syslog.

en	Syslog Utilities
fr	Utilitaires Syslog

en	Purge Syslog Devices
fr	Purger les périphériques Syslog

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
fr	Ce menu permet de supprimer les périphériques qui ne sont plus connectés au serveur Cacti syslog.

en	Syslog Viewer
fr	Visionneuse Syslog

en	All Text
fr	Tous les textes

en	%d Chars
fr	d Caractères

en	System Logs
fr	Journaux système

en	Statistics
fr	Statistiques

en	Alert Logs
fr	Registre d'alertes

en	Selected Alert
fr	Alerte sélectionnée

en	Syslog Alert View
fr	Vue d'alerte Syslog

en	Syslog Statistics Filter
fr	Filtre de statistiques Syslog

en	Messages

en	Device Name
fr	Nom de l'équipement

en	Facility
fr	Établissement

en	Priority
fr	Priorité

en	Program
fr	Programme

en	Records
fr	Enregistrements

en	No Syslog Statistics Found
fr	Aucune statistique Syslog trouvée

en	Device
fr	Équipement

en	All
fr	Tout

en	None
fr	Aucun

en	Go
fr	Aller

en	Clear
fr	Effacer

en	Search
fr	Rechercher

en	Time Range
fr	Intervalle de temps

en	%d Hour
fr	%d heure

en	%d Hours
fr	%d heures

en	Entries
fr	Entrées

en	Default
fr	Défaut

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
fr	Début:'%s' à Fin:'%s', Messages non traités : %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
fr	Messages non traités : %s ]

en	Enter a search term
fr	Entrez un terme de recherche

en	Select Device(s)
fr	Sélectionner le(s) appareil(s)

en	Devices Selected
fr	Appareils sélectionnés

en	All Devices Selected
fr	Tous les appareils sélectionnés

en	Syslog Message Filter %s

en	Timespan
fr	Durée

en	Custom
fr	Personnalisé

en	From
fr	De

en	Start Date Selector
fr	Sélecteur de date de début

en	To
fr	À

en	End Date Selector
fr	Sélecteur de date de fin

en	Shift Time Backward
fr	Reculer dans le temps

en	Define Shifting Interval
fr	Définir l'intervalle de temps

en	Shift Time Forward
fr	Avancer dans le temps

en	Return filter values to their user defined defaults
fr	Retourner les valeurs de filtre à leurs valeurs par défaut définies par l'utilisateur

en	Export Records to CSV
fr	Exporter les enregistrements vers CSV

en	Save
fr	Sauvegarder

en	Save Default Settings
fr	Enregistrer les paramètres par défaut

en	Alerts
fr	Alertes

en	View Syslog Alert Rules
fr	Voir les règles d'alerte Syslog

en	Removals
fr	Déménagements

en	View Syslog Removal Rules
fr	Voir les règles de suppression de Syslog

en	Reports
fr	Rapports

en	View Syslog Reports
fr	Voir les rapports Syslog

en	Devices
fr	Équipements

en	Show All Devices
fr	Afficher tous les appareils

en	Show All Logs
fr	Afficher tous les journaux

en	Threshold Logs
fr	Billes de seuil

en	Display Rows
fr	Afficher les lignes

en	Trim
fr	Finition

en	Message Trim
fr	Rognage des messages

en	Refresh
fr	Actualiser

en	Facilities to filter on
fr	Installations pour filtrer sur

en	All Facilities
fr	Tous les équipements

en	Priority Levels
fr	Niveaux de priorité

en	All Priorities
fr	Toutes les priorités

en	Emergency
fr	Urgence

en	Alert++
fr	Alerte

en	Alert
fr	Alerte

en	Critical++
fr	Critique

en	Error++
fr	Erreur

en	Error
fr	Erreur

en	Warning++
fr	ATTENTION :

en	Notice++
fr	Avis

en	Info++
fr	Info

en	Info

en	Debug
fr	Débogage

en	Record Type
fr	Type d'enregistrement

en	Removal Handling
fr	Déménagement Manutention

en	All Records
fr	Tous les enregistrements

en	Main Records
fr	Documents principaux

en	Removed Records
fr	Enregistrements supprimés

en	Informational
fr	Information

en	Actions

en	Unknown
fr	Inconnu

en	No Syslog Messages
fr	Aucun message Syslog

en	Alert Log Rows
fr	Alert Log Rows (lignes de journal d'alerte)

en	Alert Removed
fr	Alerte supprimée

en	No Alert Log Messages
fr	Messages du journal d'absence d'alerte

en	All Programs
fr	Tous les domaines

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les règles d'alerte Syslog suivantes.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
fr	Supprimer une ou plusieurs règles d'alerte Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver la ou les règles d'alerte Syslog suivantes.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
fr	Désactiver l'alerte Syslog Règle(s)

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les règles d'alerte Syslog suivantes.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
fr	Activer les règles d'alerte Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour exporter les règles d'alerte Syslog suivantes.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
fr	Règle(s) d'alerte d'exportation Syslog

en	Continue
fr	Continuer

en	Not Set
fr	Non défini

en	1 Minute
fr	1 minute

en	1 Month
fr	1 Mois

en	Alert Edit [edit: %s]
fr	Alerte Modifier[modifier : %s] Alert Edit

en	Alert Edit [new]
fr	Alerte Modifier[nouveau]

en	New Alert Rule
fr	Nouvelle règle d'alerte

en	N/A

en	Details
fr	Détails

en	Name
fr	Nom

en	Please describe this Alert.
fr	Veuillez décrire cette alerte.

en	What is the Severity Level of this Alert?
fr	Quel est le niveau de gravité de cette alerte ?

en	Reporting Level
fr	Méthode de déclaration

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
fr	Pour enregistrer les cycles de ré-alerte, l'alerte doit-elle être suivie au niveau du système ou de l'appareil.

en	System
fr	Système

en	Reporting Method
fr	Méthode de déclaration

en	Define how to Alert on the syslog messages.
fr	Définir comment Alerter sur les messages syslog.

en	Individual
fr	Individuel

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
fr	Pour la méthode'Threshold', si le nombre affiché est supérieur à cette valeur, une Alerte sera déclenchée.

en	Match Type
fr	Type de correspondance

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
fr	Définissez comment vous souhaitez que cette chaîne soit assortie. Si vous utilisez le type d'expression SQL, vous pouvez utiliser n'importe quelle expression SQL valide pour générer l'alarme. Les champs disponibles comprennent " message ", " installation ", " priorité " et " hôte ".

en	Message Match String
fr	Chaîne de correspondance de messages Syslog

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
fr	Entrez le composant correspondant du message syslog, le nom de l'installation ou de l'hôte, ou la clause SQL where si vous utilisez le type de correspondance d'expression SQL.

en	Enabled
fr	Activé

en	Is this Alert Enabled?
fr	Cette alerte est-elle activée ?

en	Disabled
fr	Désactivé

en	Re-Alert Cycle
fr	Cycle de ré-alerte

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
fr	Ne renvoyez pas cette alerte pour le même hôte tant que ce délai ne s'est pas écoulé. Pour les alarmes basées sur des seuils, ceci s'applique à tous les hôtes.

en	Notes

en	Space for Notes on the Alert
fr	Espace pour les notes sur l'alerte

en	Email Options
fr	Options d&rsquo;e-mail

en	Notification List
fr	Liste de notification

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
fr	Utilisez le contenu de cette liste de notification pour dicter qui doit être averti et comment.

en	Emails to Notify
fr	Courriels à notifier

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
fr	Veuillez entrer une liste d'adresses électroniques délimitées par des virgules pour informer. Si vous souhaitez envoyer un courriel à un destinataire en format SMS, veuillez inscrire 'sms@' au préfixe de l'adresse courriel du destinataire. Par exemple, si l'adresse SMS du destinataire est '2485551212@mycarrier.net', vous devez l'entrer sous la forme 'sms@2485551212@mycarrier.net' et elle sera formatée en SMS.

en	Email Body Text
fr	Corps de texte

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
fr	Les informations qui figureront dans le corps du rapport.

en	Open Ticket
fr	Ouvrir un Billet

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
fr	Si un ticket d'assistance doit être ouvert pour cette alerte. REMARQUE : Le script de commande Ticket sera rempli avec plusieurs variables d'environnement 'ALERT_' pour plus de commodité.

en	No
fr	Non

en	Yes
fr	Oui

en	Command
fr	Commande

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available <b>'&lt;HOSTNAME&gt;'</b>, <b>'&lt;ALERTID&gt;'</b>, <b>'&lt;MESSAGE&gt;'</b>, <b>'&lt;FACILITY&gt;'</b>, <b>'&lt;PRIORITY&gt;'</b>, <b>'&lt;SEVERITY&gt;'</b>. Please note that <b>'&lt;HOSTNAME&gt;'</b> is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
fr	Lorsqu'une alerte est déclenchée, exécutez la commande suivante. Les variables de remplacement suivantes sont disponibles <b>'&lt;HOSTNAME&gt;'</b>, <b>'&lt;ALERTID&gt;'</b>, <b>'&lt ;MESSAGE&gt;'</b>, <b>'&lt;FACILITY&gt;'</b>, <b>'&lt;PRIORITY&gt;'</b>, <b>'&lt;SEVERITY&gt;'</b>. Veuillez noter que <b>'&lt;HOSTNAME&gt;'</b> n'est disponible que sur des seuils individuels.

en	Rows
fr	Lignes

en	Import
fr	Importer

en	Syslog Alert Filters
fr	Filtres d'alerte Syslog

en	Method
fr	Méthode

en	Threshold Count
fr	Nombre de seuils

en	Search String
fr	Chaîne recherchée

en	Email Addresses
fr	Adresse courriel

en	Last Modified
fr	Dernière modification

en	By User
fr	Par utilisateur

en	Multiple

en	No Syslog Alerts Defined
fr	Aucune alerte Syslog définie

en	Import Alert Rule from Local File
fr	Importer une règle d'alerte à partir d'un fichier local

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant les données de définition des règles d'alerte se trouve sur votre machine locale, sélectionnez-le ici.

en	Import Alert Rule from Text
fr	Importer une règle d'alerte à partir d'un texte

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données Alert Ruledefinition sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette boîte pour l'importer.

en	Import Alert Rule
fr	Règle d'alerte à l'importation

en	Imported
fr	Importé

en	NOTE: Alert '%s' %s!
fr	REMARQUE : Alerte'%s' %s' %s !

en	Updated
fr	Mis à jour

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
fr	ERREUR : Alerte'%s' %s %s Failed !

en	Update
fr	Mettre à jour

en	Reprocess
fr	Retraitement

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer la ou les règles de suppression de Syslog suivantes.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
fr	Supprimer la ou les règles de suppression du journal Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver la ou les règles de suppression de Syslog suivantes.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
fr	Désactiver la suppression de Syslog Règle(s) de suppression

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer la ou les règles de suppression de Syslog suivantes.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
fr	Activer la ou les règles de suppression de Syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour retraiter la ou les règles de suppression de Syslog suivantes.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
fr	Traiter rétroactivement les règles de suppression des logs Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour exporter la ou les règles de suppression de Syslog suivantes.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
fr	Export Syslog Removal Règle(s)

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
fr	Il y a eu des % de messages supprimés et des % de messages transférés.

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
fr	Modification de la règle de suppression[Modifier : %s][Modifier : %s

en	Removal Rule Edit [new]
fr	Règle de suppression Modifier[nouveau]

en	New Removal Record
fr	Nouvelle fiche de déménagement

en	New Removal Rule
fr	Nouvelle règle de retrait

en	Removal Rule Details
fr	Détails de la règle de retrait

en	Removal Rule Name
fr	Nom de la règle de suppression

en	Please describe this Removal Rule.
fr	Veuillez décrire cette règle de retrait.

en	Enabled?
fr	Activé ?

en	Is this Removal Rule Enabled?
fr	Cette règle de suppression est-elle activée ?

en	String Match Type
fr	Type de match de corde

en	Syslog Message Match String
fr	Chaîne de correspondance de messages Syslog

en	Method of Removal
fr	Méthode d'enlèvement

en	Deletion
fr	Suppression

en	Transferal
fr	Transfert

en	Removal Rule Notes
fr	Notes sur les règles de retrait

en	Space for Notes on the Removal rule
fr	Espace pour les notes sur la règle de suppression

en	Rules
fr	Règles

en	Syslog Removal Rule Filters
fr	Filtres de règles de suppression Syslog

en	Removal Name
fr	Nom du déménagement

en	Transfer
fr	Transfert

en	No Syslog Removal Rules Defined
fr	Aucune règle de suppression de Syslog définie

en	Import Removal Rule from Local File
fr	Importer la règle de suppression d'un fichier local

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant les données de définition de la règle de suppression se trouve sur votre machine locale, sélectionnez-le ici.

en	Import Removal Rule from Text
fr	Règle de retrait d'importation du texte

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données de définition de la règle de suppression sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette zone pour l'importer.

en	Import Removal Rule
fr	Règle de retrait d'importation

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
fr	REMARQUE : Règle de suppression'%s' %s' %s !

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
fr	ERREUR : Règle de suppression'%s' %s' %s Failed !

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour supprimer le(s) rapport(s) Syslog suivant(s).

en	Delete Syslog Report(s)
fr	Supprimer le(s) rapport(s) Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour désactiver le(s) rapport(s) Syslog suivant(s).

en	Disable Syslog Report(s)
fr	Désactiver le(s) rapport(s) Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour activer le(s) rapport(s) Syslog suivant(s).

en	Enable Syslog Report(s)
fr	Activer le(s) rapport(s) Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
fr	Cliquez sur'Continuer' pour exporter la ou les règles de rapport Syslog suivantes.

en	Export Syslog Report Rule(s)

en	You must select at least one Syslog Report.
fr	Vous devez sélectionner au moins un rapport Syslog.

en	Return
fr	Retour

en	Report Edit [edit: %s]
fr	Édition du rapport[modifier : %s][Modifier : %s

en	Report Edit [new]
fr	Modifier le rapport[nouveau]

en	New Report Record
fr	Nouvel enregistrement de rapport

en	Please describe this Report.
fr	Veuillez décrire ce rapport.

en	Is this Report Enabled?
fr	Ce rapport est-il activé ?

en	Define how you would like this string matched.
fr	Définissez comment vous souhaitez que cette chaîne soit assortie.

en	The matching component of the syslog message.
fr	Le composant correspondant du message syslog.

en	Frequency
fr	Fréquence

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
fr	À quelle fréquence ce rapport devrait-il être envoyé à la liste de distribution ?

en	Send Time
fr	Envoyer du temps

en	What time of day should this report be sent?
fr	À quelle heure de la journée ce rapport doit-il être envoyé ?

en	Report Format
fr	Format du rapport

en	The information that will be contained in the body of the Report.
fr	Les informations qui figureront dans le corps du rapport.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
fr	Liste délimitée par des virgules des adresses électroniques auxquelles envoyer le rapport.

en	Space for Notes on the Report
fr	Espace pour les notes sur le rapport

en	Syslog Report Filters
fr	Filtres de rapport Syslog

en	Report Name
fr	Nom du rapport

en	Last Sent
fr	Dernier envoi

en	No Syslog Reports Defined
fr	Aucun rapport Syslog défini

en	Import Report Rule from Local File
fr	Importer une règle de rapport à partir d'un fichier local

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
fr	Si le fichier XML contenant les données de définition de règle d'état se trouve sur votre machine locale, sélectionnez-le ici.

en	Import Report Rule from Text
fr	Importation d'une règle d'état à partir d'un texte

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
fr	Si vous avez le fichier XML contenant les données de définition de règle d'état sous forme de texte, vous pouvez le coller dans cette zone pour l'importer.

en	Import Report Data
fr	Importer les données du rapport

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
fr	REMARQUE : Rapportez la règle'%s' %s' %s !

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
fr	ERREUR : Rapport Règle'%s' %s %s Échec !