en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
el	Η αποθήκευση απέτυχε. Οι απομακρυσμένοι συλλέκτες δεδομένων σε λειτουργία συγχρονισμού δεν επιτρέπεται να αποθηκεύουν κανόνες. Αποθήκευση από τον κύριο διακομιστή Cacti.

en	Please use an HTML Email Client
el	Χρησιμοποιήστε έναν πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
el	Ειδοποίηση κατώτατου ορίου προσθήκης συμπληρωματικού σήματος Cacti Syslog ' %s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
el	Ειδοποίηση κατώτατου ορίου προσθήκης συμπληρωματικού σήματος Cacti Syslog ' %s'

en	Match String
el	Αγώνας αντιστοίχισης

en	Cacti Syslog Alert '%s'
el	Cacti Syslog Plugin Alert ' %s'

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχει ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση καταμέτρησης περιπτώσεων του Syslog Plugin

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχει ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση καταμέτρησης περιπτώσεων του Syslog Plugin

en	Severity:
el	Σοβαρότητα

en	Threshold:
el	Όριο

en	Count:
el	Μέτρηση

en	Message String:
el	Σειρά μηνυμάτων:

en	, Host:
el	Συντονίζει

en	, URL:

en	Sev:

en	Event Alert - %s
el	Ειδοποίηση συμβάντων - %s

en	, Count:
el	Μέτρηση

en	Event Report - %s
el	Αναφορά συμβάντος - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
el	Παρακαλούμε μετονομάστε το αρχείο config.php.dist στον κατάλογο syslog και αλλάξτε τη ρύθμιση της βάσης δεδομένων σας πριν εγκαταστήσετε.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
el	Το Syslog 2.0 απαιτεί πλήρη επανεγκατάσταση. Καταργήστε την εγκατάσταση του Syslog και αφαιρέστε όλα τα δεδομένα πριν από την εγκατάσταση. Η μετανάστευση είναι δυνατή, αλλά πρέπει να το προγραμματίσετε εκ των προτέρων. Δεν υποστηρίζεται αυτόματη μετάβαση.

en	What upgrade/install type do you wish to use
el	Τι τύπος αναβάθμισης / εγκατάστασης θέλετε να χρησιμοποιήσετε

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
el	Όταν έχετε πολύ μεγάλα τραπέζια, η εκτέλεση ενός Truncate θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Εάν ανησυχείτε για δεδομένα αρχειοθέτησης, μπορείτε να επιλέξετε είτε Inline, το οποίο θα παγώσει το πρόγραμμα περιήγησής σας για την περίοδο αυτής της αναβάθμισης ή το παρασκήνιο, το οποίο θα δημιουργήσει μια διαδικασία στο παρασκήνιο για να φέρει τα παλιά σας δεδομένα syslog από ένα εφεδρικό πίνακα στη νέα μορφή syslog . Και πάλι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

en	Truncate Syslog Table
el	Περικοπή πίνακα Syslog

en	Inline Upgrade
el	Ενσωματωμένη αναβάθμιση

en	Background Upgrade
el	Αναβάθμιση φόντου

en	Database Storage Engine
el	Μηχανή αποθήκευσης βάσεων δεδομένων

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
el	Στην MySQL 5.1.6 και παραπάνω, έχετε την επιλογή να κάνετε αυτό ένα τραπέζι κατανεμημένο κατά ημέρες. Πριν από αυτή την έκδοση, διαθέτετε μόνο την παραδοσιακή δομή πίνακα.

en	MyISAM Storage
el	MyISAM Αποθήκευση

en	InnoDB Storage
el	Αποθήκευση InnoDB

en	Database Architecture
el	Αρχιτεκτονική βάσεων δεδομένων

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
el	Στην MySQL 5.1.6 και παραπάνω, έχετε την επιλογή να κάνετε αυτό ένα τραπέζι κατανεμημένο κατά ημέρες. Στην MySQL 5.5 και παραπάνω, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά κατατμήματα την ημέρα. Πριν από την MySQL 5.1.6, διαθέτετε μόνο την παραδοσιακή δομή πίνακα.

en	Traditional Table
el	Παραδοσιακός πίνακας

en	Partitioned Table
el	Διαχωρισμένος Πίνακας

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
el	Επιλέξτε πόσα ημέρες των τιμών Syslog θέλετε να διατηρήσετε στη βάση δεδομένων.

en	Partitions per Day
el	Διαχωριστικά ανά ημέρα

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
el	Επιλέξτε τον αριθμό των κατατμήσεων ανά ημέρα που θέλετε να δημιουργήσετε.

en	%d Per Day
el	% d ανά ημέρα

en	Syslog %s Advisor
el	Σύμβουλος του Syslog %s

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αναβάθμιση Syslog είναι η κατανάλωση χρόνου !!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
el	Η αναβάθμιση του κύριου πίνακα syslog μπορεί να είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Ως εκ τούτου, συνιστάται είτε να μειώσετε το μέγεθος του πίνακα syslog πριν από την αναβάθμιση είτε να επιλέξετε την επιλογή φόντου </p><p> Εάν επιλέξετε την επιλογή φόντου, ο παλαιός πίνακας syslog θα μετονομαστεί και θα δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας syslog. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει μια διαδικασία αναβάθμισης στο παρασκήνιο. Και πάλι, αυτή η διαδικασία υποβάθρου μπορεί να ολοκληρωθεί αρκετά. Ωστόσο, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν </p><p> Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, όλοι οι υπάρχοντες κανόνες αφαίρεσης και προειδοποίησης θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης. </p><p> Πατήστε <b>'Αναβάθμιση'</b> για να συνεχίσετε με την αναβάθμιση ή <b>'Άκυρο'</b> για να επιστρέψετε στο μενού Plugins.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
el	Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη διάρκεια διατήρησης. Λάβετε υπόψη ότι αν έχετε αρκετούς κεντρικούς υπολογιστές που καταγράφουν στο syslog, ο πίνακας αυτός μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλος. Επομένως, εάν δεν χρησιμοποιείτε διαμέριση, ίσως θέλετε να κρατήσετε το μέγεθος μικρότερο.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
el	Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μηχανή αποθήκευσης MySQL. Εάν δεν έχετε συντονίσει το σύστημα σας για τις ιδιότητες αποθήκευσης InnoDB, συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αποθήκευσης MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
el	Έχετε αρκετές επιλογές για να επιλέξετε κατά την εγκατάσταση του Syslog. Το πρώτο είναι η Αρχιτεκτονική Βάσεων Δεδομένων. Ξεκινώντας με το MySQL 5.1.6, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το Partitioning Table για να αποφύγετε το υπερβολικό μέγεθος των πινάκων, με αποτέλεσμα να επιβραδύνετε τα ερωτήματα.

en	Syslog %s Settings
el	Ρυθμίσεις του Syslog %s

en	What uninstall method do you want to use?
el	Ποια μέθοδος απεγκατάστασης θέλετε να χρησιμοποιήσετε;

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
el	Κατά την απεγκατάσταση του syslog, μπορείτε να καταργήσετε τα πάντα ή μόνο τα εξαρτήματα, μόνο σε περίπτωση που σχεδιάζετε να επανεγκαταστήσετε στο μέλλον.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
el	Κατάργηση όλων (Μητρώα, Πίνακες, Ρυθμίσεις)

en	Syslog Data Only
el	Μόνο δεδομένα Syslog

en	Syslog Uninstall Preferences
el	Προτιμήσεις κατάργησης εγκατάστασης του Syslog

en	Syslog

en	Syslog Enabled
el	Το Syslog Ενεργοποιήθηκε

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι εγγραφές θα μεταφερθούν από τον πίνακα εισερχόμενου Syslog στον κύριο πίνακα syslog και οι Ειδοποιήσεις και Αναφορές θα ενεργοποιηθούν. Λάβετε υπόψη ότι εάν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, οι καταχωρίσεις του αρχείου καταγραφής θα εξακολουθούν να συσσωρεύονται στον πίνακα Syslog Incoming, όπως αυτό ορίζεται από τη διαδικασία rsyslog ή syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
el	Ενεργοποίηση συλλογής στατιστικών στοιχείων

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, θα διατηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία για το πού προέρχονται τα μηνύματα syslog. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση πράξεων όπως οι χάρτες θερμότητας.

en	Strip Domains
el	Πεδία λωρίδων

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
el	Μια λίστα οριοθετημένων με κόμμα λίστα τομέων που θέλετε να καταργήσετε από το όνομα κεντρικού υπολογιστή syslog, Παραδείγματα θα είναι 'mydomain.com, otherdomain.com'

en	Validate Hostnames
el	Επικύρωση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλα τα ονόματα κεντρικού υπολογιστή έχουν επικυρωθεί. Εάν το όνομα κεντρικού υπολογιστή δεν είναι έγκυρο. Όλα τα αρχεία αντιστοιχίζονται σε έναν ειδικό host που ονομάζεται 'invalidhost'. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το χρόνο επεξεργασίας syslog σε μεγάλα συστήματα. Επομένως, η χρήση αυτής της ρύθμισης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα για να αποφευχθεί αυτό.

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
el	Αυτή είναι η ώρα σε δευτερόλεπτα πριν ανανεωθεί η σελίδα.

en	Max Report Records
el	Εγγραφές μέγιστης αναφοράς

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
el	Για ειδοποιήσεις βασισμένες σε κατώφλι, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός που θέλετε να εμφανίζεται στην αναφορά. Αυτό χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του μεγέθους του αρχείου καταγραφής html και του Email.

en	%d Records
el	% d Αρχεία

en	Command for Opening Tickets
el	Εντολή ανοίγματος εισιτηρίων

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
el	Αυτή η εντολή θα εκτελεστεί για το άνοιγμα των εισιτηρίων Help Desk. Η εντολή θα πρέπει να αναλύσει πολλαπλά παραμέτρους εισόδου ως εξής: --alert-όνομα, --severity, --hostlist, --message. Η λίστα φιλοξενουμένων θα είναι ένας κατάλογος με κεντρικούς υπολογιστές ο οποίος επηρεάζεται από την ειδοποίηση.

en	HTML Notification Settings
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Enable HTML Based Email
el	HTML με βάση το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται σε μορφή HTML. Διαφορετικά, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται με απλό κείμενο.

en	Format File to Use
el	Απλός Χρήστης

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο περιτύλιγμα html και το αρχείο CSS που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτό το αρχείο περιέχει και html και CSS για να τυλίξετε την αναφορά σας. Εάν περιέχει περισσότερα από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε ένα ειδικό<REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο της αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο «μορφές».

en	Data Retention Settings
el	Ρυθμίσεις διατήρησης δεδομένων

en	Syslog Retention
el	Διατήρηση Syslog

en	This is the number of days to keep events.
el	Αυτός είναι ο αριθμός ημερών για την τήρηση των συμβάντων.

en	Syslog Alert Retention
el	Διατήρηση ειδοποίησης Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
el	Αυτός είναι ο αριθμός ημερών για την τήρηση αρχείων καταγραφής συναγερμών.

en	Remote Message Processing
el	Σειρά μηνυμάτων:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
el	Ενεργοποίηση απομακρυσμένης επεξεργασίας μηνυμάτων συλλογής δεδομένων

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
el	Εάν οι Remote Data Collectors έχουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων Syslog και επεξεργάζονται τα μηνύματά τους ανεξάρτητα, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι απομακρυσμένοι συλλέκτες δεδομένων σας θα πρέπει να διατηρούν το δικό τους αρχείο 'config_local.php' προκειμένου να ενημερώσουν το Syslog να χρησιμοποιήσει μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων για την εμφάνιση και την επεξεργασία μηνυμάτων. Χρησιμοποιήστε το αρχείο προτύπου 'config_local.php.dist' για αυτό το σκοπό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πίνακες Syslog θα δημιουργηθούν αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

en	Remote Data Collector Rules Sync
el	Συγχρονισμός κανόνων απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
el	Εάν οι Remote Data Collectors σας έχουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων Syslog και επεξεργάζονται τρία μηνύματα ανεξάρτητα, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε οι κανόνες Alerts, Removal and Report των Κύριων βάσεων δεδομένων Cacti να αποστέλλονται στο Remote Cacti System.

en	Indefinite
el	Αόριστος

en	%d Day
el	% d Ημέρα

en	%d Week
el	% d Εβδομάδα

en	%d Weeks
el	% d εβδομάδες

en	%d Minute
el	% d λεπτά

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	Begins with
el	αρχίζει με

en	Hostname is
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή:

en	Program is
el	Program

en	Facility is
el	Εγκατάσταση

en	SQL Expression
el	Έκφραση SQL

en	Alert Rules
el	Κανόνες προειδοποίησης

en	Syslog Settings
el	Ρυθμίσεις Syslog

en	Removal Rules
el	Κανόνες κατάργησης

en	Report Rules
el	Κανόνες αναφοράς

en	Syslog Removals

en	(Actions)
el	Ενέργειες

en	Syslog Alerts
el	Ειδοποιήσεις Syslog

en	Syslog Reports
el	Αναφορές Syslog

en	Display Syslog in Range
el	Εμφάνιση του Syslog στην εμβέλεια

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
el	Υπήρχαν καταργήσεις %s των εγγραφών συσκευών από τη βάση δεδομένων Syslog

en	Syslog Utilities

en	Purge Syslog Devices
el	Καθαρίστε τις συσκευές Syslog

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
el	Αυτή η επιλογή μενού παρέχει ένα μέσο για την κατάργηση συσκευών που δεν αναφέρονται πλέον στον διακομιστή syslog του Cacti.

en	Syslog Viewer

en	All Text
el	Όλα τα κείμενα

en	%d Chars
el	% d Χάρες

en	System Logs
el	Μητρώα συστήματος

en	Alert Logs
el	Μητρώο ειδοποιήσεων

en	Selected Alert
el	Επιλεγμένη ειδοποίηση

en	Syslog Alert View
el	Προβολή ειδοποίησης Syslog

en	Syslog Statistics Filter
el	Φίλτρο στατιστικών στοιχείων Syslog

en	No Syslog Statistics Found
el	Δεν βρέθηκαν στατιστικά στοιχεία Syslog

en	%d Hour
el	%d ώρα

en	%d Hours
el	%d ώρες

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
el	[Έναρξη: ' %s' στο τέλος: ' %s', Μη επεξεργασμένα μηνύματα: %s]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
el	[Μη επεξεργασμένα μηνύματα: %s]

en	Enter a search term
el	Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης

en	Select Device(s)
el	Επιλέξτε συσκευή (ες)

en	Devices Selected
el	Οι συσκευές έχουν επιλεγεί

en	All Devices Selected
el	Όλες οι συσκευές έχουν επιλεγεί

en	Syslog Message Filter %s
el	Φίλτρο μηνυμάτων Syslog %s

en	Start Date Selector
el	Επιλογή επιλογής έναρξης

en	End Date Selector
el	Επιλογή ημερομηνίας λήξης

en	Shift Time Backward
el	Χρόνος μετατόπισης προς τα πίσω

en	Define Shifting Interval
el	Ορίστε το διάστημα μετατόπισης

en	Shift Time Forward
el	Μετακίνηση προς τα εμπρός

en	Return filter values to their user defined defaults
el	Επιστρέψτε τις τιμές του φίλτρου στις προκαθορισμένες από το χρήστη προεπιλογές

en	Export Records to CSV
el	Εξαγωγή αρχείων σε CSV

en	Save Default Settings
el	Αποθήκευση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

en	View Syslog Alert Rules
el	Προβολή κανόνων ειδοποίησης Syslog

en	Removals
el	Μετακινήσεις

en	View Syslog Removal Rules
el	Προβολή κανόνων κατάργησης Syslog

en	View Syslog Reports
el	Προβολή αναφορών Syslog

en	Show All Devices
el	Εμφάνιση όλων των συσκευών

en	Show All Logs
el	Εμφάνιση όλων των αρχείων καταγραφής

en	Threshold Logs
el	Κατώτατα ημερολόγια

en	Message Trim
el	Μήνυμα Trim

en	Facilities to filter on
el	Εγκαταστάσεις για φιλτράρισμα

en	Priority Levels
el	Επίπεδα προτεραιότητας

en	All Priorities
el	Όλες οι προτεραιότητες

en	Alert++
el	Ειδοποίηση

en	Critical++
el	Κρίσιμο

en	Error++
el	Σφάλμα :

en	Warning++
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

en	Notice++
el	Σημείωση

en	Info++
el	Πληροφορίες

en	Record Type
el	Εγγραφές

en	Removal Handling
el	Αφαίρεση χειρισμού

en	All Records
el	Όλα τα αρχεία

en	Main Records
el	Βασικά αρχεία

en	Removed Records
el	Αφαίρεσε τις εγγραφές

en	No Syslog Messages
el	Δεν υπάρχουν μηνύματα Syslog

en	Alert Log Rows
el	Γραμμές αρχείου καταγραφής συναγερμού

en	Alert Removed
el	Αφαίρεση προειδοποίησης

en	No Alert Log Messages
el	Δεν υπάρχουν μηνύματα καταγραφής ειδοποιήσεων

en	All Programs
el	Ολα τα προγράμματα

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί 'Συνέχεια' για να διαγράψετε τους ακόλουθους Κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
el	Διαγραφή κανόνα ειδοποίησης Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τους ακόλουθους Κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
el	Απενεργοποίηση κανόνα ειδοποίησης Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τον ακόλουθο κανόνα ειδοποίησης Syslog.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
el	Ενεργοποίηση του κανόνα ειδοποίησης Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να Εξαγάγετε τους ακόλουθους Κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
el	Εξαγωγή κανόνα ειδοποίησης Syslog

en	Alert Edit [edit: %s]
el	Ειδοποίηση Επεξεργασία [επεξεργασία: %s]

en	Alert Edit [new]
el	Ειδοποίηση Επεξεργασία [νέο]

en	New Alert Rule
el	Νέος κανόνας ειδοποίησης

en	Please describe this Alert.
el	Περιγράψτε αυτήν την ειδοποίηση.

en	What is the Severity Level of this Alert?
el	Ποιο είναι το επίπεδο σοβαρότητας αυτής της ειδοποίησης;

en	Reporting Level
el	Μέθοδος αναφοράς

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
el	Για την καταγραφή των κύκλων εκ νέου ειδοποίησης, εάν η ειδοποίηση παρακολουθείται σε επίπεδο συστήματος ή συσκευής.

en	Reporting Method
el	Μέθοδος αναφοράς

en	Define how to Alert on the syslog messages.
el	Ορίστε τον τρόπο ειδοποίησης στα μηνύματα syslog.

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
el	Για τη μέθοδο 'Threshold', Εάν ο αριθμός που βλέπετε είναι πάνω από αυτή την τιμή, θα ενεργοποιηθεί μια Ειδοποίηση.

en	Match Type
el	Τύπος αντιστοίχισης

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
el	Ορίστε πώς θα θέλατε να αντιστοιχεί αυτή η συμβολοσειρά. Εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο έκφρασης SQL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη έκφραση SQL για να δημιουργήσετε τον συναγερμό. Τα διαθέσιμα πεδία περιλαμβάνουν το "μήνυμα", "διευκόλυνση", "προτεραιότητα" και "υποδοχής".

en	Message Match String
el	Σειρά αντιστοίχισης μηνυμάτων Syslog

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
el	Καταχωρίστε το ταιριαστό στοιχείο του μηνύματος syslog, το όνομα της εγκατάστασης ή του κεντρικού υπολογιστή ή το SQL where clause εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο αντιστοίχισης έκφρασης SQL.

en	Is this Alert Enabled?
el	Αυτή η ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη;

en	Re-Alert Cycle
el	Κύκλος επανάληψης

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
el	Μην ξαναστείλετε ξανά αυτήν την ειδοποίηση για τον ίδιο κεντρικό υπολογιστή, μέχρι να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα. Για συναγερμούς με βάση το κατώφλι, αυτό ισχύει για όλους τους κεντρικούς υπολογιστές.

en	Space for Notes on the Alert
el	Χώρος για σημειώσεις σχετικά με την ειδοποίηση

en	Notification List
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
el	Χρησιμοποιήστε τα περιεχόμενα αυτής της Λίστας Ειδοποιήσεων για να υπαγορεύσετε ποιος πρέπει να ειδοποιείται και πώς.

en	Emails to Notify

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
el	Εισαγάγετε έναν κατάλογο γραμματοκιβωτίων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερώσετε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν παραλήπτη σε μορφή SMS, παρακαλούμε προθέστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη με το μήνυμα 'sms @' . Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση SMS του παραλήπτη είναι '2485551212@mycarrier.net' , θα την εισάγετε ως 'sms @ 2485551212 @ mycarrier.net' και θα μορφοποιηθεί ως μήνυμα SMS.

en	Email Body Text
el	Κείμενο Σώματος

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
el	Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στο σώμα της έκθεσης.

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
el	Σε περίπτωση που ανοίξει εισιτήριο Help Desk για αυτήν την Ειδοποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σενάριο εντολής Ticket θα συμπληρωθεί με πολλές μεταβλητές περιβάλλοντος "ALERT_" για ευκολία.

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
el	Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή. Οι ακόλουθες μεταβλητές αντικατάστασης είναι διαθέσιμες '<HOSTNAME>' , '<ALERTID>' , '<MESSAGE>' , '<FACILITY>' , '<PRIORITY>' , '<SEVERITY>' . Λάβετε υπόψη ότι το <HOSTNAME> είναι διαθέσιμο μόνο σε μεμονωμένα όρια.

en	Syslog Alert Filters
el	Φίλτρα ειδοποιήσεων Syslog

en	Threshold Count
el	Υπολογισμός κατωφλίου

en	Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	No Syslog Alerts Defined
el	Δεν έχουν οριστεί ειδοποιήσεις Syslog

en	Import Alert Rule from Local File
el	Εισαγωγή κανόνα ειδοποίησης από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού κανόνα ειδοποίησης βρίσκεται στο τοπικό σας μηχάνημα, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Alert Rule from Text
el	Εισαγωγή κανόνα ειδοποίησης από κείμενο

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Αν έχετε το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού του κανόνα ειδοποίησης ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Alert Rule
el	Εισαγωγή κανόνα ειδοποίησης

en	NOTE: Alert '%s' %s!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προειδοποίηση ' %s' %s!

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
el	ΣΦΑΛΜΑ: Η ειδοποίηση ' %s' %s απέτυχε!

en	Reprocess
el	Επανεπεξεργασία

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τους ακόλουθους κανόνες απομάκρυνσης Syslog.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
el	Διαγραφή κανόνων (κανόνων) κατάργησης του Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε τους ακόλουθους κανόνες απομάκρυνσης Syslog.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
el	Απενεργοποίηση κανόνας (-ων) αφαίρεσης Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε τους ακόλουθους κανόνες απομάκρυνσης Syslog.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
el	Ενεργοποίηση του κανόνα κατάργησης Syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να επεξεργαστείτε εκ νέου τον παρακάτω κανόνα κατάργησης Syslog.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
el	Αναδρομικά επεξεργαστείτε κανόνα (-ους) αφαίρεσης Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να Εξαγάγετε τους ακόλουθους Κανόνες κατάργησης Syslog.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
el	Εξαγωγή κανόνα (-ων) αφαίρεσης Syslog

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
el	Έγινε κατάργηση μηνυμάτων %s και μεταφορά μηνυμάτων %s

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
el	Επεξεργασία κανόνα κατάργησης [επεξεργασία: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
el	Επεξεργασία κανόνα κατάργησης [new]

en	New Removal Record
el	Νέα καταγραφή απομάκρυνσης

en	New Removal Rule
el	Νέος κανόνας κατάργησης

en	Removal Rule Details
el	Στοιχεία κανόνα κατάργησης

en	Removal Rule Name
el	Όνομα κανόνα κατάργησης

en	Please describe this Removal Rule.
el	Περιγράψτε αυτόν τον κανόνα κατάργησης.

en	Is this Removal Rule Enabled?
el	Είναι ενεργοποιημένος αυτός ο κανόνας κατάργησης;

en	String Match Type
el	Τύπος αντιστοίχισης σειράς

en	Syslog Message Match String
el	Σειρά αντιστοίχισης μηνυμάτων Syslog

en	Method of Removal
el	Μέθοδος αφαίρεσης

en	Deletion
el	Διαγραφή

en	Transferal
el	Μεταφορά

en	Removal Rule Notes
el	Σημειώσεις κανόνα κατάργησης

en	Space for Notes on the Removal rule
el	Χώρος για σημειώσεις σχετικά με τον κανόνα κατάργησης

en	Syslog Removal Rule Filters
el	Φίλτρα κανόνα κατάργησης Syslog

en	Removal Name
el	Όνομα απομάκρυνσης

en	No Syslog Removal Rules Defined
el	Δεν έχουν οριστεί κανόνα κατάργησης Syslog

en	Import Removal Rule from Local File
el	Εισαγωγή κανόνα κατάργησης από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού του κανόνα αφαίρεσης βρίσκεται στο τοπικό σας μηχάνημα, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Removal Rule from Text
el	Κανόνας κατάργησης εισαγωγής από κείμενο

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Αν έχετε το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού κανόνα αφαίρεσης ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Removal Rule
el	Κανόνας κατάργησης εισαγωγής

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κανόνας κατάργησης ' %s' %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
el	Σφάλμα: Ο κανόνας κατάργησης ' %s' %s απέτυχε!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές Syslog.

en	Delete Syslog Report(s)
el	Διαγραφή αναφορών Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να απενεργοποιήσετε την παρακάτω αναφορά Syslog.

en	Disable Syslog Report(s)
el	Απενεργοποίηση αναφορών Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να ενεργοποιήσετε την παρακάτω αναφορά Syslog.

en	Enable Syslog Report(s)
el	Ενεργοποίηση αναφορών Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να εξαγάγετε τον ακόλουθο κανόνα αναφοράς Syslog.

en	Export Syslog Report Rule(s)
el	Εξαγωγή κανόνων αναφοράς Syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία αναφορά Syslog.

en	Report Edit [edit: %s]
el	Αναφορά επεξεργασίας [επεξεργασία: %s]

en	Report Edit [new]
el	Αναφορά επεξεργασίας [new]

en	New Report Record
el	Νέα καταγραφή αναφοράς

en	Please describe this Report.
el	Περιγράψτε αυτήν την αναφορά.

en	Is this Report Enabled?
el	Αυτή η αναφορά είναι ενεργοποιημένη;

en	Define how you would like this string matched.
el	Ορίστε πώς θα θέλατε να αντιστοιχεί αυτή η συμβολοσειρά.

en	The matching component of the syslog message.
el	Το στοιχείο αντιστοίχισης του μηνύματος syslog.

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
el	Πόσο συχνά πρέπει να αποστέλλεται αυτή η αναφορά στη λίστα διανομής;

en	What time of day should this report be sent?
el	Τι ώρα της ημέρας πρέπει να αποσταλεί αυτή η αναφορά;

en	Report Format
el	Αναφορά σημειώσεων

en	The information that will be contained in the body of the Report.
el	Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στο σώμα της έκθεσης.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
el	Οριοθετημένη από κόμμα λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή της αναφοράς στο.

en	Space for Notes on the Report
el	Χώρος για σημειώσεις σχετικά με την αναφορά

en	Syslog Report Filters

en	Last Sent
el	Τελευταία αποστολή

en	No Syslog Reports Defined
el	Δεν έχουν οριστεί αναφορές Syslog

en	Import Report Rule from Local File
el	Αναφορά κανόνα αναφοράς από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού κανόνων αναφοράς βρίσκεται στο τοπικό σας μηχάνημα, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Report Rule from Text
el	Αναφορά κανόνα αναφοράς από κείμενο

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Αν έχετε το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού κανόνων αναφοράς ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Report Data
el	Εισαγωγή δεδομένων αναφοράς

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναφορά του κανόνα ' %s' %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
el	ΣΦΑΛΜΑ: Ο κανόνας αναφοράς ' %s' %s απέτυχε!