en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
el	Η αποθήκευση απέτυχε. Οι απομακρυσμένες Συλλογές δεδομένων σε λειτουργία συγχρονισμού δεν επιτρέπεται να αποθηκεύουν κανόνες. Αποθηκεύστε από τον κύριο διακομιστή κάκτων αντ 'αυτού.

en	Please use an HTML Email Client
el	Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' for Host '%s'

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
el	Ειδοποίηση κατωφλίου Cacti Syslog «%s»

en	Alert Name
el	Όνομα ειδοποίησης

en	Severity
el	Σοβαρότητα

en	Threshold
el	Όριο

en	Count
el	Μέτρηση

en	Match String
el	Αντιστοίχιση συμβολοσειράς

en	Cacti Syslog Alert '%s' for Host '%s'

en	Cacti Syslog Alert '%s'
el	Κάκτος Syslog Alert '%s'

en	Hostname
el	Νέο όνομα φιλοξενίας

en	Date
el	Ημερομηνία

en	Level
el	Επίπεδο

en	Message
el	Μήνυμα

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered for Host '%s'
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχει ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση κατωφλίου Syslog για το '%s' του κεντρικού υπολογιστή

en	WARNING: A Syslog Threshold Alert has Been Triggered
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχει ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση κατωφλίου Syslog

en	Name:
el	Όνομα:

en	Severity:
el	Σοβαρότητα

en	Threshold:
el	Όριο

en	Count:
el	Μέτρηση:

en	Message String:
el	Συμβολοσειρά μηνύματος:

en	Hostname:
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή:

en	Date:
el	Ημερομηνία:

en	Level:
el	Συνδρομή

en	Message:
el	Μήνυμα:

en	, Host:
el	Συντονίζει

en	, URL:

en	Sev:
el	Σεβ:

en	Event Alert - %s
el	Ειδοποίηση συμβάντος - %s

en	, Count:
el	Μέτρηση

en	Host
el	Διακομιστής

en	Event Report - %s
el	Αναφορά συμβάντος - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
el	Μετονομάστε τα αρχεία config.php.dist ή config_local.php.dist στον κατάλογο syslog και αλλάξτε τη ρύθμιση της βάσης δεδομένων σας πριν από την εγκατάσταση.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
el	Syslog 2.0 απαιτεί μια ολόκληρη επανεγκατάσταση. Απεγκαταστήστε το Syslog και αφαιρέστε όλα τα δεδομένα πριν από την εγκατάσταση. Η μετεγκατάσταση είναι δυνατή, αλλά πρέπει να το προγραμματίσετε εκ των προτέρων. Δεν υποστηρίζεται αυτόματη μετεγκατάσταση.

en	What upgrade/install type do you wish to use
el	Τι τύπο αναβάθμισης/εγκατάστασης θέλετε να χρησιμοποιήσετε

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
el	Όταν έχετε πολύ μεγάλα τραπέζια, η εκτέλεση ενός Trimuncate θα είναι πολύ πιο γρήγορη. Εάν ανησυχείτε για τα δεδομένα αρχειοθέτησης, μπορείτε να επιλέξετε είτε Inline, το οποίο θα παγώσει το πρόγραμμα περιήγησής σας για την περίοδο αυτής της αναβάθμισης, είτε φόντο, το οποίο θα δημιουργήσει μια διαδικασία παρασκηνίου για να φέρει τα παλιά δεδομένα syslog από έναν πίνακα αντιγράφων ασφαλείας στη νέα μορφή syslog. Και πάλι, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

en	Truncate Syslog Table
el	Περικοπή πίνακα Syslog

en	Inline Upgrade
el	Ενσωματωμένη αναβάθμιση

en	Background Upgrade
el	Αναβάθμιση φόντου

en	Database Storage Engine
el	Μηχανή αποθήκευσης βάσεων δεδομένων

en	You have the option to make this a partitioned table by days.
el	Έχετε την επιλογή να κάνετε αυτόν τον πίνακα με διαμερίσματα κατά ημέρες.

en	MyISAM Storage
el	Αποθήκευση MyISAM

en	InnoDB Storage
el	Αποθήκευση InnoDB

en	Database Architecture
el	Αρχιτεκτονική βάσης δεδομένων

en	You have the option to make this a partitioned table by days. You can create multiple partitions per day.
el	Έχετε την επιλογή να κάνετε αυτόν τον πίνακα με διαμερίσματα κατά ημέρες. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά διαμερίσματα ανά ημέρα.

en	Traditional Table
el	Παραδοσιακό Τραπέζι

en	Partitioned Table
el	Χωρισμένος πίνακας

en	Retention Policy
el	Πολιτική διατήρησης

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
el	Επιλέξτε πόσες ημέρες τιμών Syslog θέλετε να διατηρήσετε στη βάση δεδομένων.

en	Partitions per Day
el	Χωρίσματα ανά ημέρα

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
el	Επιλέξτε τον αριθμό των κατατμήσεων ανά ημέρα που θέλετε να δημιουργήσετε.

en	%d Per Day
el	%d ανά ημέρα

en	Upgrade
el	Αναβάθμιση

en	Install
el	Εγκατάσταση

en	Syslog %s Advisor
el	Syslog %s Σύμβουλος

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αναβάθμιση του Syslog είναι χρονοβόρα!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
el	Η αναβάθμιση του 'κύριου' πίνακα syslog μπορεί να είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Ως εκ τούτου, συνιστάται είτε να μειώσετε το μέγεθος του πίνακα syslog πριν από την αναβάθμιση είτε να επιλέξετε την επιλογή φόντου</p> <p>Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή φόντου, ο πίνακας syslog παλαιού τύπου θα μετονομαστεί και θα δημιουργηθεί ένας νέος πίνακας syslog. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει μια διαδικασία αναβάθμισης στο παρασκήνιο. Και πάλι, αυτή η διαδικασία παρασκηνίου μπορεί να έχει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν</p> <p>Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, όλοι οι υπάρχοντες κανόνες κατάργησης και ειδοποίησης θα διατηρηθούν κατά τη διαδικασία αναβάθμισης.</p> <p><b>Πατήστε 'Αναβάθμιση'</b> για να προχωρήσετε στην αναβάθμιση ή <b>'Ακύρωση'</b> για να επιστρέψετε στο μενού Πρόσθετα.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
el	Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη διάρκεια διατήρησης. Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε πολλούς κεντρικούς υπολογιστές που συνδέονται στο syslog, αυτός ο πίνακας μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλος. Έτσι, εάν δεν χρησιμοποιείτε διαμέριση, ίσως θελήσετε να διατηρήσετε το μέγεθος μικρότερο.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
el	Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μηχανή αποθήκευσης MySQL. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το σύστημά σας για ιδιότητες αποθήκευσης InnoDB, συνιστάται ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αποθήκευσης MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. You should elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
el	Έχετε πολλές επιλογές για να διαλέξετε κατά την εγκατάσταση του Syslog. Το πρώτο είναι η αρχιτεκτονική βάσεων δεδομένων. Θα πρέπει να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη διαμέριση πινάκων για να αποτρέψετε το μέγεθος των πινάκων από το να γίνει υπερβολικό, επιβραδύνοντας έτσι τα ερωτήματα.

en	Syslog %s Settings
el	Ρυθμίσεις %s Syslog

en	What uninstall method do you want to use?
el	Ποια μέθοδο απεγκατάστασης θέλετε να χρησιμοποιήσετε;

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
el	Κατά την απεγκατάσταση του syslog, μπορείτε να αφαιρέσετε τα πάντα ή μόνο στοιχεία, σε περίπτωση που σκοπεύετε να επανεγκαταστήσετε στο μέλλον.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
el	Κατάργηση όλων (αρχεία καταγραφής, πίνακες, ρυθμίσεις)

en	Syslog Data Only
el	Μόνο δεδομένα Syslog

en	Syslog Uninstall Preferences
el	Προτιμήσεις απεγκατάστασης Syslog

en	Uninstall
el	Απεγκατάσταση

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Syslog

en	General Settings
el	Γενικές Ρυθμίσεις

en	Syslog Enabled
el	Syslog ενεργοποιημένη

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
el	Εάν οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι εγγραφές θα μεταφερθούν από τον πίνακα εισερχομένων Syslog στον κύριο πίνακα syslog και θα ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις και οι αναφορές. Λάβετε υπόψη ότι εάν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, οι καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής θα εξακολουθούν να συσσωρεύονται στον πίνακα εισερχομένων Syslog, όπως ορίζεται από τη διαδικασία rsyslog ή syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
el	Ενεργοποίηση συλλογής στατιστικών στοιχείων

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, θα διατηρηθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των μηνυμάτων syslog. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση πραγμάτων όπως χάρτες θερμότητας.

en	Strip Domains
el	Απογύμνωση τομέων

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
el	Μια λίστα οριοθετημένη με κόμμα των τομέων που θέλετε να καταργήσετε από το όνομα κεντρικού υπολογιστή syslog, Παραδείγματα θα ήταν 'mydomain.com, otherdomain.com'

en	Validate Hostnames
el	Επικύρωση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλα τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών επικυρώνονται. Εάν το όνομα κεντρικού υπολογιστή δεν είναι έγκυρο. Όλες οι εγγραφές εκχωρούνται σε έναν ειδικό κεντρικό υπολογιστή που ονομάζεται 'invalidhost'. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το χρόνο επεξεργασίας syslog σε μεγάλα συστήματα. Επομένως, η χρήση αυτής της ρύθμισης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα για να αποφευχθεί αυτό.

en	Refresh Interval
el	Μεσοδιάστημα ανανέωσης

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
el	Αυτός είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα πριν από την ανανέωση της σελίδας.

en	Max Report Records
el	Μέγιστες εγγραφές αναφορών

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
el	Για ειδοποιήσεις βάσει κατωφλίου, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός που θέλετε να εμφανίζεται στην αναφορά. Αυτό χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του μεγέθους του αρχείου καταγραφής html και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

en	%d Records
el	%d Εγγραφές

en	Command for Opening Tickets
el	Εντολή για εισιτήρια ανοίγματος

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
el	Αυτή η εντολή θα εκτελεστεί για το άνοιγμα εισιτηρίων Help Desk. Η εντολή θα πρέπει να αναλύσει πολλαπλές παραμέτρους εισόδου ως εξής: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. Η λίστα κεντρικών υπολογιστών θα είναι μια λίστα οριοθετημένη με κόμματα των κεντρικών υπολογιστών που επηρεάζονται από την ειδοποίηση.

en	HTML Notification Settings
el	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων HTML

en	Enable HTML Based Email
el	Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
el	Εάν έχει οριστεί αυτό το πλαίσιο ελέγχου, όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται σε μορφή HTML. Διαφορετικά, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται σε απλό κείμενο.

en	Format File to Use
el	Μορφοποίηση αρχείου για χρήση

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο πρόγραμμα περιτυλίγματος html και το αρχείο CSS που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτό το αρχείο περιέχει html και CSS για να τυλίξετε γύρω από την αναφορά σας. Εάν περιέχει περισσότερα από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε μια ειδική <REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο της αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο «μορφές».</REPORT>

en	Data Retention Settings
el	Ρυθμίσεις διατήρησης δεδομένων

en	Syslog Retention
el	Διατήρηση Syslog

en	This is the number of days to keep events.
el	Αυτός είναι ο αριθμός των ημερών για τη διατήρηση των γεγονότων.

en	Syslog Alert Retention
el	Διατήρηση ειδοποίησης Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
el	Αυτός είναι ο αριθμός των ημερών για τη διατήρηση αρχείων καταγραφής ειδοποιήσεων.

en	Remote Message Processing
el	Απομακρυσμένη επεξεργασία μηνυμάτων

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
el	Ενεργοποίηση απομακρυσμένης επεξεργασίας μηνυμάτων Συλλογής δεδομένων

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
el	Εάν οι Απομακρυσμένες συλλογές δεδομένων έχουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων Syslog και επεξεργάζονται τα μηνύματά τους ανεξάρτητα, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι απομακρυσμένοι συλλέκτες δεδομένων θα πρέπει να διατηρούν το δικό τους αρχείο 'config_local.php' προκειμένου να ενημερώσουν το Syslog να χρησιμοποιήσει μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων για την εμφάνιση και επεξεργασία μηνυμάτων. Χρησιμοποιήστε το αρχείο προτύπου 'config_local.php.dist' για το σκοπό αυτό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πίνακες Syslog θα δημιουργηθούν αυτόματα μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

en	Remote Data Collector Rules Sync
el	Απομακρυσμένος συγχρονισμός κανόνων Συλλογής δεδομένων

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
el	Εάν οι Απομακρυσμένοι Συλλέκτες Δεδομένων σας έχουν τις δικές τους βάσεις δεδομένων Syslog και επεξεργάζονται μέσω μηνυμάτων ανεξάρτητα, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε οι κανόνες Ειδοποιήσεις, Αφαίρεση και Αναφορά των κύριων βάσεων δεδομένων Κάκτων να αποστέλλονται στο Σύστημα Απομακρυσμένων Κάκτων.

en	Delete
el	Διαγραφή

en	Disable
el	Απενεργοποίηση

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Export
el	Εξαγωγή

en	Indefinite
el	Αόριστος

en	%d Day
el	%d ημέρα

en	%d Days
el	%d Ημέρες

en	%d Week
el	%d εβδομάδα

en	%d Weeks
el	%d Εβδομάδες

en	%d Month
el	% d Μήνα

en	%d Months
el	% d Μήνας

en	%d Year
el	% d Έτος

en	Never
el	Ποτέ

en	%d Minute
el	%d λεπτό

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	Notice
el	Σημείωση

en	Warning
el	Προσοχή

en	Critical
el	Κρίσιμο

en	Begins with
el	αρχίζει με

en	Contains
el	Περιέχει

en	Ends with
el	Τελειώνει με

en	Hostname is
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή:

en	Program is
el	Program

en	Facility is
el	Εγκατάσταση

en	SQL Expression
el	Έκφραση SQL

en	Daily
el	Καθημερινά

en	Weekly
el	Εβδομαδιαία

en	Import/Export
el	Εισαγωγή/Εξαγωγή

en	Alert Rules
el	Κανόνες ειδοποίησης

en	Syslog Settings
el	Ρυθμίσεις Syslog

en	Removal Rules
el	Κανόνες κατάργησης

en	Report Rules
el	Κανόνες αναφοράς

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	System Administration
el	Διαχείριση συστήματος

en	Syslog Removals
el	Καταργήσεις Syslog

en	(Edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	(Actions)
el	Ενέργειες

en	Syslog Alerts
el	Ειδοποιήσεις Syslog

en	Syslog Reports
el	Αναφορές Syslog

en	Display Syslog in Range
el	Εμφάνιση Syslog εντός εμβέλειας

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
el	Υπήρχαν %s εγγραφές συσκευών που καταργήθηκαν από τη βάση δεδομένων Syslog

en	Syslog Utilities
el	Βοηθητικά προγράμματα Syslog

en	Purge Syslog Devices
el	Εκκαθάριση συσκευών syslog

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
el	Αυτή η επιλογή μενού παρέχει ένα μέσο για την κατάργηση συσκευών που δεν αναφέρουν πλέον στον διακομιστή syslog της Cacti.

en	Syslog Viewer
el	Πρόγραμμα προβολής Syslog

en	All Text
el	Όλο το κείμενο

en	%d Chars
el	%d Χαρακτήρες

en	System Logs
el	Αρχεία καταγραφής συστήματος

en	Statistics
el	Στατιστικά

en	Alert Logs
el	Αρχεία καταγραφής ειδοποιήσεων

en	Selected Alert
el	Επιλεγμένη ειδοποίηση

en	Syslog Alert View
el	Προβολή ειδοποίησης Syslog

en	Syslog Statistics Filter
el	Φίλτρο στατιστικών στοιχείων Syslog

en	Messages
el	Μηνύματα

en	Device Name
el	Όνομα συσκευής

en	Facility
el	Εγκατάσταση

en	Priority
el	Προτεραιότητα

en	Program

en	Records
el	Μητρώα

en	No Syslog Statistics Found
el	Δεν βρέθηκαν στατιστικά στοιχεία Syslog

en	Device
el	Συσκευή

en	All
el	Όλα

en	None
el	Κανένα

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Time Range
el	Εύρος Ώρας

en	%d Hour
el	%d ώρα

en	%d Hours
el	%d ώρες

en	Entries
el	Εγγραφές

en	Default
el	Προεπιλογή

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
el	[ Έναρξη: '%s' έως το τέλος: '%s', μη επεξεργασμένα μηνύματα: %s ]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
el	[ Μη επεξεργασμένα μηνύματα: %s ]

en	Enter a search term
el	Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης

en	Select Device(s)
el	Επιλέξτε Συσκευή(ες)

en	Devices Selected
el	Επιλεγμένες συσκευές

en	All Devices Selected
el	Όλες οι επιλεγμένες συσκευές

en	Syslog Message Filter %s
el	Φίλτρο μηνυμάτων Syslog %s

en	Timespan
el	Χρόνος

en	Custom
el	Προσαρμογή

en	From
el	Από

en	Start Date Selector
el	Επιλογέας ημερομηνίας έναρξης

en	To
el	Προς

en	End Date Selector
el	Επιλογέας ημερομηνίας λήξης

en	Shift Time Backward
el	Μετατόπιση χρόνου προς τα πίσω

en	Define Shifting Interval
el	Ορισμός διαστήματος μετατόπισης

en	Shift Time Forward
el	Μετατόπιση χρόνου προς τα εμπρός

en	Return filter values to their user defined defaults
el	Επιστροφή τιμών φίλτρου στις προεπιλογές που ορίζονται από το χρήστη

en	Export Records to CSV
el	Εξαγωγή εγγραφών σε CSV

en	Save
el	Αποθήκευση

en	Save Default Settings
el	Αποθήκευση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

en	Alerts
el	Προειδοποιήσεις

en	View Syslog Alert Rules
el	Προβολή κανόνων ειδοποίησης Syslog

en	Removals
el	Μετακομίσεις

en	View Syslog Removal Rules
el	Προβολή κανόνων κατάργησης Syslog

en	Reports
el	Αναφορές

en	View Syslog Reports
el	Προβολή αναφορών Syslog

en	Devices
el	Τύπος Συσκευής

en	Show All Devices
el	Εμφάνιση όλων των συσκευών

en	Show All Logs
el	Εμφάνιση όλων των αρχείων καταγραφής

en	Threshold Logs
el	Αρχεία καταγραφής κατωφλίου

en	Display Rows
el	Προβολή Σειρών

en	Trim
el	Κινητήρας

en	Message Trim
el	Περικοπή μηνύματος

en	Refresh
el	Ανανέωση

en	Facilities to filter on
el	Εγκαταστάσεις για φιλτράρισμα

en	All Facilities
el	Όλες οι παροχές

en	Priority Levels
el	Επίπεδα προτεραιότητας

en	All Priorities
el	Όλες οι προτεραιότητες

en	Emergency
el	Επείγον

en	Alert++
el	Ειδοποίηση

en	Alert
el	Ειδοποίηση

en	Critical++
el	Κρίσιμο

en	Error++
el	Σφάλμα :

en	Error
el	Σφάλμα

en	Warning++
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

en	Notice++
el	Σημείωση

en	Info++
el	Πληροφορίες

en	Info
el	Πληροφορίες

en	Debug
el	Εντοπισμός σφαλμάτων

en	Record Type
el	Τύπος καρτέλας

en	Removal Handling
el	Χειρισμός αφαίρεσης

en	All Records
el	Όλες οι εγγραφές

en	Main Records
el	Κύριες εγγραφές

en	Removed Records
el	Καταργημένες εγγραφές

en	Informational
el	Ενημερωτικό

en	Actions
el	Ενέργειες

en	Unknown
el	Άγνωστο

en	No Syslog Messages
el	Δεν υπάρχουν μηνύματα Syslog

en	Alert Log Rows
el	Γραμμές αρχείου καταγραφής ειδοποιήσεων

en	Alert Removed
el	Η ειδοποίηση καταργήθηκε

en	No Alert Log Messages
el	Δεν υπάρχουν μηνύματα καταγραφής ειδοποιήσεων

en	All Programs
el	Όλα τα προγράμματα

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τους ακόλουθους κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
el	Διαγραφή κανόνων ειδοποίησης Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να απενεργοποιήσετε τους ακόλουθους κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
el	Απενεργοποίηση κανόνων ειδοποίησης Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να ενεργοποιήσετε τους ακόλουθους κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
el	Ενεργοποίηση κανόνων ειδοποίησης Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να εξαγάγετε τους ακόλουθους κανόνες ειδοποίησης Syslog.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
el	Εξαγωγή κανόνων ειδοποίησης Syslog

en	Continue
el	Συνέχεια

en	The SQL Syntax Entered is invalid. Please correct your SQL.<br>
el	Η σύνταξη SQL που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρη. Διορθώστε την SQL σας.<br>

en	The Pre-processed SQL is:<br><br> %s
el	Η προ-επεξεργασμένη SQL είναι:<br><br> %s

en	The processed SQL was invalid. Please correct your SQL
el	Η επεξεργασμένη SQL δεν ήταν έγκυρη. Διορθώστε την SQL σας

en	Not Set
el	Μη Ορισμένο

en	1 Minute
el	1 λεπτό

en	1 Month
el	1 Μήνας

en	Alert Edit [edit: %s]
el	Επεξεργασία ειδοποίησης [επεξεργασία: %s]

en	Alert Edit [new]
el	Επεξεργασία ειδοποίησης [νέο]

en	New Alert Rule
el	Νέος κανόνας ειδοποίησης

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Details
el	Λεπτομέρειες

en	Name
el	Όνομα

en	Please describe this Alert.
el	Περιγράψτε αυτήν την ειδοποίηση.

en	What is the Severity Level of this Alert?
el	Ποιο είναι το επίπεδο σοβαρότητας αυτής της ειδοποίησης;

en	Reporting Level
el	Επίπεδο αναφοράς

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
el	Για την καταγραφή κύκλων εκ νέου ειδοποίησης, θα πρέπει η ειδοποίηση να παρακολουθείται σε επίπεδο συστήματος ή συσκευής.

en	System
el	Σύστημα

en	Reporting Method
el	Μέθοδος αναφοράς

en	Define how to Alert on the syslog messages.
el	Καθορίστε τον τρόπο ειδοποίησης στα μηνύματα syslog.

en	Individual
el	Ιδιώτες

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
el	Για τη μέθοδο «Κατώφλι», εάν ο αριθμός που εμφανίζεται υπερβαίνει αυτήν την τιμή, ενεργοποιείται μια ειδοποίηση.

en	Match Type
el	Τύπος αγώνα

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
el	Καθορίστε πώς θέλετε να ταιριάζει αυτή η συμβολοσειρά. Εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο έκφρασης SQL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε έγκυρη έκφραση SQL για να δημιουργήσετε την ειδοποίηση. Τα διαθέσιμα πεδία περιλαμβάνουν 'μήνυμα', 'εγκατάσταση', 'προτεραιότητα' και 'κεντρικός υπολογιστής'.

en	Message Match String
el	Συμβολοσειρά αντιστοίχισης μηνύματος

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
el	Εισαγάγετε το αντίστοιχο στοιχείο του μηνύματος syslog, το όνομα διευκόλυνσης ή κεντρικού υπολογιστή ή τον όρο SQL όπου εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο αντιστοίχισης έκφρασης SQL.

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	Is this Alert Enabled?
el	Είναι ενεργοποιημένη αυτή η ειδοποίηση;

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	Re-Alert Cycle
el	Κύκλος εκ νέου ειδοποίησης

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
el	Μην στείλετε ξανά αυτήν την ειδοποίηση για τον ίδιο κεντρικό υπολογιστή, μέχρι να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα. Για συναγερμούς βάσει κατωφλίου, αυτό ισχύει για όλους τους κεντρικούς υπολογιστές.

en	Notes
el	Σημειώσεις

en	Space for Notes on the Alert
el	Χώρος για σημειώσεις σχετικά με την προειδοποίηση

en	Email Options
el	Επιλογές email

en	Notification List
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
el	Χρησιμοποιήστε τα περιεχόμενα αυτής της λίστας ειδοποιήσεων για να υπαγορεύσετε ποιος πρέπει να ειδοποιείται και πώς.

en	Emails to Notify
el	Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ειδοποίηση

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
el	Εισαγάγετε μια λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οριοθετημένη με κόμματα για ενημέρωση. Εάν επιθυμείτε να στείλετε email σε έναν παραλήπτη σε μορφή SMS, προθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού του παραλήπτη με 'sms@'. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση SMS των παραληπτών είναι '2485551212@mycarrier.net', θα την εισαγάγετε ως 'sms@2485551212@mycarrier.net' και θα μορφοποιηθεί ως μήνυμα SMS.

en	Email Body Text
el	Σώμα κειμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
el	Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανιστούν στο σώμα της ειδοποίησης λίγο πριν από τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

en	Open Ticket
el	Δημιουργία Αιτήματος Υποστήριξης

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
el	Σε περίπτωση ανοίγματος εισιτηρίου Help Desk για αυτήν την ειδοποίηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δέσμη ενεργειών εντολών Ticket θα συμπληρωθεί με πολλές μεταβλητές περιβάλλοντος 'ALERT_' για λόγους ευκολίας.

en	No
el	Όχι

en	Yes
el	Ναι

en	Command
el	Εντολή

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
el	Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή. Οι ακόλουθες μεταβλητές αντικατάστασης είναι διαθέσιμες '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Λάβετε υπόψη ότι το "<HOSTNAME>" είναι διαθέσιμο μόνο σε μεμονωμένα όρια. Αυτές οι τιμές αντικατάστασης μπορούν να εμφανιστούν στη γραμμή εντολών ή να συγκεντρωθούν από το περιβάλλον της δέσμης ενεργειών. Όταν χρησιμοποιούνται από το περιβάλλον, αυτές οι μεταβλητές θα έχουν πρόθεμα «ALERT_».

en	Rows
el	Σειρές

en	Import
el	Εισαγωγή

en	Syslog Alert Filters
el	Φίλτρα ειδοποίησης Syslog

en	Method
el	Μέθοδος

en	Threshold Count
el	Αριθμός κατωφλίων

en	Search String
el	Αναζήτηση συμβολοσειράς

en	Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Last Modified
el	Τελευταία τροποποίηση

en	By User
el	ταυτότητα χρήστη

en	Multiple
el	Πολλαπλό

en	No Syslog Alerts Defined
el	Δεν έχουν οριστεί ειδοποιήσεις Syslog

en	Import Alert Rule from Local File
el	Εισαγωγή κανόνα ειδοποίησης από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού του κανόνα ειδοποίησης βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή σας, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Alert Rule from Text
el	Εισαγωγή κανόνα ειδοποίησης από κείμενο

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Εάν έχετε το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού κανόνα ειδοποίησης ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Alert Rule
el	Κανόνας ειδοποίησης εισαγωγής

en	Imported
el	Εισήχθει

en	NOTE: Alert '%s' %s!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδοποίηση «%s» %s!

en	Updated
el	Ενημερώθηκε

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
el	ΣΦΑΛΜΑ: Η ειδοποίηση '%s' %s απέτυχε!

en	Update
el	Ενημέρωση

en	Reprocess
el	Επανεπεξεργασία

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τους ακόλουθους κανόνες κατάργησης Syslog.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
el	Διαγραφή κανόνων κατάργησης Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να απενεργοποιήσετε τους ακόλουθους κανόνες κατάργησης Syslog.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
el	Απενεργοποίηση κανόνων κατάργησης Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να ενεργοποιήσετε τους ακόλουθους κανόνες κατάργησης Syslog.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
el	Ενεργοποίηση κανόνων κατάργησης Syslog

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο 'Συνέχεια' για να επεξεργαστείτε ξανά τους ακόλουθους κανόνες κατάργησης Syslog.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
el	Αναδρομική επεξεργασία κανόνων κατάργησης syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να εξαγάγετε τους ακόλουθους κανόνες κατάργησης Syslog.

en	Export Syslog Removal Rule(s)
el	Εξαγωγή κανόνων κατάργησης Syslog

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
el	Ο κανόνας «%s» είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεση/μεταφορά μηνυμάτων %s/%s

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
el	Επεξεργασία κανόνα αφαίρεσης [επεξεργασία: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
el	Επεξεργασία κανόνα κατάργησης [νέο]

en	New Removal Record
el	Νέα εγγραφή κατάργησης

en	New Removal Rule
el	Νέος κανόνας κατάργησης

en	Removal Rule Details
el	Λεπτομέρειες κανόνα κατάργησης

en	Removal Rule Name
el	Όνομα κανόνα κατάργησης

en	Please describe this Removal Rule.
el	Περιγράψτε αυτόν τον κανόνα κατάργησης.

en	Enabled?
el	Ενεργό;

en	Is this Removal Rule Enabled?
el	Είναι ενεργοποιημένος αυτός ο κανόνας κατάργησης;

en	String Match Type
el	Τύπος αντιστοίχισης συμβολοσειράς

en	Syslog Message Match String
el	Συμβολοσειρά αντιστοίχισης μηνύματος Syslog

en	Method of Removal
el	Μέθοδος αφαίρεσης

en	Deletion
el	Διαγραφή

en	Transferal
el	Μεταβίβαση

en	Removal Rule Notes
el	Σημειώσεις κανόνων κατάργησης

en	Space for Notes on the Removal rule
el	Χώρος για σημειώσεις σχετικά με τον κανόνα κατάργησης

en	Rules
el	Κανόνες

en	Syslog Removal Rule Filters
el	Φίλτρα κανόνων κατάργησης Syslog

en	Removal Name
el	Όνομα κατάργησης

en	Transfer
el	Μεταφορά

en	No Syslog Removal Rules Defined
el	Δεν έχουν οριστεί κανόνες κατάργησης Syslog

en	Import Removal Rule from Local File
el	Εισαγωγή κανόνα κατάργησης από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού του κανόνα κατάργησης βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή σας, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Removal Rule from Text
el	Εισαγωγή κανόνα κατάργησης από κείμενο

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Εάν έχετε το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού του κανόνα κατάργησης ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Removal Rule
el	Κανόνας κατάργησης εισαγωγής

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατάργηση κανόνα «%s» %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
el	ΣΦΑΛΜΑ: Ο κανόνας κατάργησης '%s' %s απέτυχε!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές Syslog.

en	Delete Syslog Report(s)
el	Διαγραφή αναφορών Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες αναφορές Syslog.

en	Disable Syslog Report(s)
el	Απενεργοποίηση αναφορών Syslog

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες αναφορές Syslog.

en	Enable Syslog Report(s)
el	Ενεργοποίηση αναφορών Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να εξαγάγετε τους ακόλουθους κανόνες αναφοράς Syslog.

en	Export Syslog Report Rule(s)
el	Εξαγωγή κανόνων αναφοράς syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία αναφορά Syslog.

en	Return
el	Επιστροφή

en	Report Edit [edit: %s]
el	Επεξεργασία αναφοράς [επεξεργασία: %s]

en	Report Edit [new]
el	Επεξεργασία αναφοράς [νέο]

en	New Report Record
el	Νέα εγγραφή αναφοράς

en	Please describe this Report.
el	Παρακαλείσθε να περιγράψετε την παρούσα έκθεση.

en	Is this Report Enabled?
el	Είναι ενεργοποιημένη αυτή η αναφορά;

en	Define how you would like this string matched.
el	Καθορίστε πώς θέλετε να ταιριάζει αυτή η συμβολοσειρά.

en	The matching component of the syslog message.
el	Το αντίστοιχο στοιχείο του μηνύματος syslog.

en	Frequency
el	Συχνότητα

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
el	Πόσο συχνά πρέπει να αποστέλλεται αυτή η αναφορά στη λίστα διανομής;

en	Send Time
el	Αποστολή χρόνου

en	What time of day should this report be sent?
el	Τι ώρα της ημέρας πρέπει να σταλεί αυτή η αναφορά;

en	Report Format
el	Μορφή αναφοράς

en	The information that will be contained in the body of the Report.
el	Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στο σώμα της Έκθεσης.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
el	Λίστα οριοθετημένη με κόμμα των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα σταλεί η αναφορά.

en	Space for Notes on the Report
el	Χώρος για σημειώσεις σχετικά με την έκθεση

en	Syslog Report Filters
el	Φίλτρα αναφοράς Syslog

en	Report Name
el	Όνομα αναφοράς

en	Last Sent
el	Τελευταία αποστολή

en	No Syslog Reports Defined
el	Δεν έχουν οριστεί αναφορές Syslog

en	Import Report Rule from Local File
el	Εισαγωγή κανόνα αναφοράς από τοπικό αρχείο

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
el	Εάν το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού κανόνα αναφοράς βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή σας, επιλέξτε το εδώ.

en	Import Report Rule from Text
el	Εισαγωγή κανόνα αναφοράς από κείμενο

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
el	Εάν έχετε το αρχείο XML που περιέχει τα δεδομένα ορισμού του κανόνα αναφοράς ως κείμενο, μπορείτε να το επικολλήσετε σε αυτό το πλαίσιο για να το εισαγάγετε.

en	Import Report Data
el	Εισαγωγή δεδομένων αναφοράς

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
el	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναφορά κανόνα «%s» %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
el	ΣΦΑΛΜΑ: Αναφορά κανόνα '%s' %s απέτυχε!